HH95LSETヘルプ

目次

はじめに

動作環境

インストールと初期設定

メインウインドウでの操作

「バックアップファイルの操作」ウインドウでの操作

「起動ドライブの変更」ウインドウでの操作

「ディレクトリの変更」ウインドウでの操作

著作権

サポート

謝辞

Copyright ｩ 1996　ほしの☆はるか


はじめに

この度は私、ほしの☆はるかのWindows95起動／終了ロゴをダウンロードして頂き、誠に有り難うございました。

このプログラム(HH95LSET.EXE)はWindows95起動／終了ロゴをインストールするツールです。

簡単な操作でWindows95起動／終了ロゴを変更することが可能です。ぜひ気に入ったロゴを表示させて、パソコンライフを楽しんで下さい。


動作環境

このプログラムの動作には以下のVisual Basic 2.0（日本語版）のﾗﾝﾀｲﾑﾗｲﾌﾞﾗﾘが必要です。

VBRJP200.DLL

それから当然Windows95が必要ですね。


インストールと初期設定

・インストール

提供された圧縮ファイル内の全てのファイルを同一ディレクトリに解凍して下さい。

・プログラムの起動

ディレクトリ内のHH95LSET.EXEをダブルクリックして起動して下さい。最初に起動したときに環境設定のウインドウが表示されます。

・環境設定ウインドウでの初期設定

DOS/Vの場合

PC98ｼﾘｰｽﾞの場合

・注意事項

環境設定が完了すると、プログラムと同一ディレクトリにcntl.iniと言う名前のファイルが作られます。

環境設定をやり直したい場合はこのファイルを削除して再実行して下さい。


メインウインドウでの操作

この画面には、現在設定されている起動／終了ロゴと、このプログラムで変更可能なロゴの一覧が表示されています。

上段には現在設定されているロゴが表示されます。

Default Logoと表示される場合

Not foundと表示される場合

下段には変更できるロゴの一覧が表示されますので、その中の気に入った画像をクリックすると、「ロゴの変更」ウインドウが表示されますので、そこでロゴを変更できます。

「ロゴの変更」ウインドウでの操作

「バックアップファイルの操作」ウインドウ

「起動ドライブの変更」ウインドウ

「ディレクトリの変更」ウインドウ


「バックアップファイルの操作」ウインドウでの操作

ウインドウ内にバックアップされている画像が表示されます。バックアップを取っていないロゴは「Not found」と表示されます。

バックアップから回復

バックアップを削除

バックアップファイルの形式


「起動ドライブの変更」ウインドウでの操作

起動ロゴを別なドライブに組み込む場合にのみ指定して下さい。

ここで変更した起動ドライブはプログラムを終了するまで有効です。再度プログラムを実行した場合は、起動ドライブは環境設定で指定したドライブに戻ります。

注意

起動ドライブを変更すると、正しくロゴが組み込めない場合があります。通常は変更しないで下さい。


「ディレクトリの変更」ウインドウでの操作

別なWindowsディレクトリ内の終了処理中／終了ロゴを変更する場合にのみ指定して下さい。

ここで変更したディレクトリはプログラムを終了するまで有効です。再度プログラムを実行した場合は、使用しているシステムのWindowsディレクトリに戻ります。

注意

ディレクトリを変更すると、正しくロゴが組み込めない場合があります。通常は変更しないで下さい。


著作権

本プログラム、及び同封して配布するロゴ画像の著作権は「ほしの☆はるか」が保有しています。

本プログラムはフリーソフトウェアですが、同封、又は別途配布するロゴ画像についてはフリーソフトウェアとシェアウェアがあります。

シェアウェアのロゴ画像については各シェアウェアの規定に従って下さい。

＜注意事項＞

・本プログラムを使用する事でいかなる損害が生じても、作者（著作権者）は一切の責任を負いません。

・本プログラムに不具合が存在する場合でも、作者（著作権者）はバージョンアップの責任を負いません。

・本プログラムを再配布する場合は、オリジナルのアーカイブの状態で行ってください。

（雑誌等で解凍したものの配布が必要なときは別途作者（著作権者）までご連絡下さい）


謝辞

本プログラムの動作確認をして頂いた中尾 崇さん、出葉 武志さん、本当に有り難うございます。


「ロゴの変更」ウインドウでの操作

この画面で変更するロゴを指定して下さい。初期値は全て変更するとなっています。

現在設定されているロゴのバックアップを取る場合は該当するロゴの「ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ」をチェックして下さい。

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟするロゴがない場合、又は以前にﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟが採取されている場合は、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟを取ることが出来ません。

以前のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟがある場合は、「バックアップファイルの操作」ウインドウでバックアップを削除した後、再度変更を行って下さい。


バックアップから回復

指定したロゴをバックアップから回復します。回復前に設定してあったロゴはバックアップされません。

バックアップファイルの形式


バックアップを削除

指定したロゴのバックアップを削除します。

バックアップを採取していると、新たなロゴの変更時にロゴのバックアップが採取できませんので、この機能でバックアップを削除して下さい。

バックアップファイルの形式


バックアップファイルの形式

バックアップファイルはそのままこのプログラムと同じディレクトリに格納されます。

ファイル名は次の通りです。

起動ロゴ　　　　：　LOGO.SYS

終了処理中のロゴ：　LOGOW.SYS

終了ロゴ　　　　：　LOGOS.SYS


サポート

ご要望のご相談や不具合については、下記の電子メールアドレスまたはパソコンネットでお願いします。

ただし、私個人で対応しているため、十分なサポートができない場合もあります。それについてはご容赦願いますようお願い致します。

電子メール

　NIFTY-Serve : PXM01277

　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ : fwbc7244@mb.infoweb.or.jp

パソコンネット

　NIFTY-Serve : このソフトウェアをダウンロードしたフォーラムの会議室

ホームページ

　http://village.infoweb.or.jp/~fwbc7244/

            （Crescent moon Cafe）


「環境設定」ウインドウで「DOS/Vパソコン」を選択し、「完了」ボタンを押して下さい。


「NEC PC98ｼﾘｰｽﾞ」を選択し、起動ドライブが「Ａ」以外のパソコンを使用している方は、その下の起動ドライブで起動ドライブを選択し、「完了」ボタンを押して下さい。


起動ロゴファイルがない場合に表示されます。

起動ロゴファイルがない場合は、Windows95標準のロゴが起動時に表示されます。


Windowsﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに終了処理中のロゴ、又は終了ロゴファイルがない場合に表示されます。