目次

 - JADE ScanVakzin Limited とは?

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｳｲﾙｽの発見を行うﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。

ウイルス検査

設定

終了

製品情報

ログの表示

必ずお読みください

ｱｲｺﾝ化

詳細設定

ドライブ

対象ファイル

ログファイルの出力形式


ウイルス検査

- ｳｨﾙｽ検査とは？

ﾃﾞｨｽｸ内にｳｨﾙｽがいるかどうかを検査します。既知ｳｨﾙｽに対応できます。

- 検査方法を設定するには？

ﾒｲﾝ画面の設定ﾎﾞﾀﾝを押して設定します。

- 検査結果を見るには？

ﾒﾆｭｰ「ログ」のログの表示で見られます。

- 検査状況のﾒｰﾀｰを変更するには？

ﾒﾆｭｰ「オプション」の詳細設定で変更できます。

- 検査を中断するには？

検査中に表示されるﾒｰﾀｰの中の「中断」ﾎﾞﾀﾝを押します。


設定

ｰ 「設定」とは？

検査方法その他を設定します。殆どの設定はこのｳｨﾝﾄﾞｩの中で行えます。

細かい項目の設定については「詳細設定」で行います。

1.  ｳｲﾙｽ検査についての設定

-  検査ドライブ

どのﾄﾞﾗｲﾌﾞを検査するかを指定します。ﾒｲﾝ画面の「ﾄﾞﾗｲﾌﾞ」ﾎﾞﾀﾝでも指定可能です。

 - 対象ファイル：

どんなﾌｧｲﾙを検査するかを指定します。ﾒｲﾝ画面の「対象ﾌｧｲﾙ」ﾎﾞﾀﾝでも指定可能です。

 - ﾛｸﾞﾌｧｲﾙ

検査結果を出力するﾛｸﾞﾌｧｲﾙ名を指定します。

・ﾌｧｲﾙ名を変更するには？

     「参照」ﾎﾞﾀﾝを押して変更するﾛｸﾞﾌｧｲﾙを選択して下さい。

 - 出力形式：

ﾛｸﾞﾌｧｲﾙの出力形式を指定します。

 - 詳しさの度合：

ﾛｸﾞﾌｧｲﾙに出力する情報をどの程度詳しくするかを指定します。

2. 「保存」とは？

「保存」ﾎﾞﾀﾝを押せば、画面上の設定項目が、起動時の初期設定としてｼｽﾃﾑに記録されます。

次回からは現在の設定で起動されます。


終了

  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを終了します。


製品情報

｢JADE ScanVakzin Limited｣は、本製品バージョンのリリース時点でのウイルス情報により作成しています。

機能は｢既知ウイルス検査機能｣のみに限定しており、｢未知ウイルス発見機能｣、｢ウイルス駆除機能｣等についてはサポートしておりません。

未対応ウイルス、駆除等につきましては、正規製品版｢ScanVakzin Ver.7｣をお買い求め下さい。


ログの表示

ｳｨﾙｽ検査の結果はﾛｸﾞﾌｧｲﾙに記録されます。ここではそのﾛｸﾞを表示します。


必ずお読みください

　 -  本製品は機能限定版です｡

・駆除機能がありません。

・未知ｳｨﾙｽ検査機能がありません。

・ﾘｱﾙﾀｲﾑ監視機能がありません。

　-  上の機能を満たした製品をお求めになる場合は

ScanVakzin Ver.7.0（完全機能版）を店頭にてお求め下さい。

法人企業向けにお得なｻｲﾄ･ﾗｲｾﾝｽ契約もございます。

　-  本製品はﾏｸﾛｳｨﾙｽにも対応しています｡

・ﾏｸﾛｳｨﾙｽとは？

これまで、ﾌｧｲﾙ感染型ｳｨﾙｽは実行ﾌｧｲﾙにのみ感染し、ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙは安全だと思われていました｡

しかし、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの文書ﾌｧｲﾙ等に感染するｳｨﾙｽが現れました｡

これは、ﾏｸﾛ言語で記述されている為、ﾏｸﾛｳｨﾙｽと呼ばれます｡

・電子ﾒｰﾙで文書ﾌｧｲﾙを受け取ったときは特に注意が必要です｡

  - ご不明の点はｼﾞｪｰﾄﾞまでご一報下さい（TEL: 03ｰ3435ｰ1348, FAX: 03-3435-1349）


ｱｲｺﾝ化

本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをｱｲｺﾝ状態にします。


詳細設定

- 「詳細設定」とは？

ｳｨﾙｽ検査とは特に関係のない、細かい項目について設定します。

- 「ﾒｰﾀｰ」

「ｳｨﾙｽ検査」について進行状況をどのようにﾒｰﾀｰ表示するかを指定します。

詳しい情報を求める場合は「詳細版」を、高速性を求める場合は「簡易版」を指定してください。

どちらを指定しても、検査の内容自体は変わりません。

- 「起動時のｳｲﾝﾄﾞｳ位置」

起動時にｳｲﾝﾄﾞｳがどの位置に表示されるかを指定します。

「画面中央」：	いつも画面の中央に表示したい場合に選んでください。

「現在位置」：	表示位置を自分の好みの場所にしたい場合に選んでください。

前回実行時の最終位置で起動します。

- 「この設定を保存」

「この設定を保存」ﾎﾞﾀﾝを押せば、画面上の設定項目が、起動時の初期設定としてｼｽﾃﾑに記録されます。

次回からは現在の設定で起動されます。


ドライブ

- 使い方

どのﾄﾞﾗｲﾌﾞを検査するかを指定します。

ﾄﾞﾗｲﾌﾞは複数指定が可能です。A:\, B:\, C:\を選んだ場合は、この順に検査が行われます。

- 「ﾛｰｶﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ全て」

あなたのﾏｼﾝに物理的に接続されているﾄﾞﾗｲﾌﾞ（つまりﾈｯﾄﾜｰｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ以外）すべてが選択されます。

- 「ﾊｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ全て」

あなたのﾏｼﾝに物理的に接続されているﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸすべてが選択されます。


対象ファイル

-「対象ﾌｧｲﾙ」とは？

ｳｨﾙｽ検査をどんなﾌｧｲﾙに対して行うかを指定します。

-「実行ﾌｧｲﾙのみ」

これを指定するのが最も効率良く検査できます。

標準的な実行ﾌｧｲﾙ用拡張子(.EXE, .COM, .DOC, .DOT )を持つﾌｧｲﾙを検査します。

拡張子のないﾌｧｲﾙについては、実行可能なﾌｧｲﾙであれば検査します。

- 「全ﾌｧｲﾙ」

あらゆるﾌｧｲﾙを検査します。最も確実な検査が期待できますが、その分、低速になります。

（あらゆるﾌｧｲﾙとはﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙなどのﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙを含みます。）

- 「拡張子指定」

実行ﾌｧｲﾙ用の拡張子を自分で指定します。

「検査は.EXEと.COMだけで構わない」という場合などに選びます。

・ 拡張子を変えるには

ｴﾃﾞｨｯﾄﾎﾞｯｸｽに直接入力します。拡張子の前には必ず '.' を入力し、間は ';' で区切ってください。

例：.EXE;.COM;.SYS;

-「標準拡張子」

これを押すと拡張子を当社が推薦する標準拡張子に書き戻します。

「拡張子をいろいろ書き換えたけれど訳が分からなくなったので標準に戻したい」という時に使います。

標準拡張子は、（.COM;.EXE;.DOC;,DOT;）です。

- 「圧縮ﾌｧｲﾙ」

これをﾁｪｯｸするとｳｨﾙｽ検査時に圧縮ﾌｧｲﾙも検査するようになります。

どんな圧縮ﾌｧｲﾙを検査するか、などの詳しい設定は「圧縮ﾌｧｲﾙ」ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ横の「設定」を押して別画面で行います。


ログファイルの出力形式

- 追加

検査が行われるごとに検査結果をﾌｧｲﾙ末尾に追加します。

検査履歴をずっと保存したい場合はこれを指定して下さい。

- 上書き

検査ごとにﾛｸﾞﾌｧｲﾙを書き換えます。

検査結果はその時だけ解れば良い、という場合はこれを指定して下さい。

- 検査ごとに新規

検査日付に連番を付けたファイルを自動的に作成して出力します。

同じ日付けでは１０個のファイルまで作成出来ます。

それ以上は、古いファイルから上書きされます。


ﾛｸﾞﾌｧｲﾙの内容の説明

- 検査情報

検査を開始した日付・時間と検査方法を示します。

- 詳細

ﾄﾞﾗｲﾌﾞごとの検査結果、ｳｲﾙｽ名、検査ﾌｧｲﾙ名です。

・検査結果の意味

   ・○  ：ｳｲﾙｽに感染していません

   ・感染：ｳｲﾙｽに感染していると断定します。

   ・疑惑：ｳｲﾙｽ感染の疑いありと判断します。

- 結果

検査ファイル数、検査時間、ｳｲﾙｽ発見数を示します。

複数のドライブを検査した場合は、合計値を表示します。

「中断」ﾎﾞﾀﾝを押して検査を中断した場合は[結果－中断]と表示します。


詳しさの度合

- ｢詳しさの度合｣とは？

ｳｨﾙｽ検査結果をどの程度詳しくﾛｸﾞﾌｧｲﾙに記録するかを指定します。

・「汚染ﾌｧｲﾙのみ報告」

汚染ﾌｧｲﾙのみ記録します。

・ 「汚染のないﾌｧｲﾙも報告」

汚染ﾌｧｲﾙに加え、汚染のないﾌｧｲﾙも記録します。

ﾛｸﾞﾌｧｲﾙ量が非常に増えるので見づらくなりますが、ｼｽﾃﾑ管理者がﾃﾞｨｽｸ全体の情報を知りたい時などは便利です。


圧縮ﾌｧｲﾙ検査の設定

- 検査する圧縮ﾌｧｲﾙを指定するには？

   左の拡張子ﾘｽﾄﾎﾞｯｸｽで、検査したい圧縮ﾌｧｲﾙの拡張子を指定します。複数指定が可能です。

   （例：lhaならlzhを反転させる）

- 解凍ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを新規登録するには

    拡張子とｺﾏﾝﾄﾞの欄にそれぞれ、圧縮ﾌｧｲﾙの拡張子（例：lzh）と、その拡張子に対応した解凍ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのｺﾏﾝﾄﾞﾗｲﾝ（例：c:x )を入力した上、「追加・変更」ﾎﾞﾀﾝを押して下さい。

   -解凍ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾌﾙﾊﾟｽが分からない時は？

「参照」ﾎﾞﾀﾝを使えば、解凍ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾌﾙﾊﾟｽをｺﾏﾝﾄﾞの欄に記入できます。

 - 解凍ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのｺﾏﾝﾄﾞﾗｲﾝを変更するには？

   ｺﾏﾝﾄﾞの欄を書き換えて「追加・変更」ﾎﾞﾀﾝを押します。

- 解凍ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを削除するには

   「削除」ﾎﾞﾀﾝを押せば、その時表示されている拡張子が削除されます。

ｰ  注意：

圧縮ﾌｧｲﾙの検査を行う際には、あらかじめﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨの設定が必要になります。この設定をせず、圧縮ﾌｧｲﾙの検査を実行した場合、DOSﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄにて処理が停止するおそれがあります。この場合には、DOSﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄの中断をすることで処理を続行できます｡

ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨの設定方法は、ﾏｲｺﾝﾋﾟｭｰﾀにより圧縮展開ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（LHA.EXE/PKUNZIP.EXE等）の存在する位置にｶｰｿﾙを移動します｡目的の圧縮展開ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのｱｲｺﾝにｶｰｿﾙを合わせﾏｳｽの右ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸするとﾒﾆｭｰが現れます｡このﾒﾆｭｰ中、「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ」を選択してください｡ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾒﾆｭｰが現れます｡ﾒﾆｭｰ中、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ項目の「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ終了時にｳｨﾝﾄﾞｩを閉じる」を選択してください。

これでﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨの設定は終了です｡