Project ﾘﾘｰｽ ﾉｰﾄ
Microsoft Project 95 リリース ノート

各項目をお読みください。

 はじめに

 電子メール プログラムと組み合わせての使用

 Microsoft Exchange への投稿

 Microsoft Project 95 Q&A集

 Microsoft Project 95 最新情報


はじめに

Microsoft(R) Project for Windows(R) 95 (以下 Microsoft Project 95) を使用するには、Microsoft(R) Windows(R) 95 (以下 Windows 95) 以降、または Microsoft(R) Windows NT(R) Workstation Version 3.51 以降 (以下 Windows NT)が必要です。

Microsoft Project 95 をセットアップする前に、このリリース ノートおよび SETUP.WRI をお読みください。


電子メール プログラムと組み合わせての使用

Microsoft Project 95 を Microsoft(R) Mail (以下 Microsoft Mail) または他の MAPI に準拠した電子メール プログラム、または 16 bit 版 Vendor Independent Messaging (以下 VIM) に準拠した電子メール プログラムと組み合わせて使用すると、プロジェクトの関係者、プロジェクトの管理者、重要なタスクの連絡先などからのフィードバックを、まとめて効率よく管理できます。

タスクの割り当てが可能かどうかを、プロジェクトのメンバーにすばやく打診できます。

プロジェクトのメンバーにタスクの実施状況の報告をリクエストできます。

スケジュールやタスク割り当てに変更があったとき、プロジェクトのメンバーに自動的に通知されます。

報告されたタスクの実施状況に基づいて、スケジュールが自動的に更新されます。

電子メール プログラムを使用してプロジェクトを管理する方法については、オンライン ヘルプの｢ Microsoft Project の基本操作｣の｢電子メールを使ったスケジュール管理｣を参照してください。

Microsoft Project 95 のワークグループ機能のセットアップ方法については、SETUP.WRI の｢Microsoft Project 95 のワークグループ機能のセットアップ｣を参照してください。


Microsoft Exchange への投稿

電子メール システムとして Microsoft(R) Exchange Server Networking Series (以下 Exchange) が運用されている場合は、Microsoft Project 95 の [ファイル] メニューに [Exchange のフォルダに投稿] コマンドが表示されます。このコマンドを使用して、Exchange で作成したパブリック フォルダにファイルを投稿すると、電子メールのほかのユーザーに Microsoft Project 95 ファイルを提供できます。

メモ

Microsoft Project 95 ファイル (.MPP) にマクロが登録されていても、ファイルと一緒に投稿されません。

リンク貼り付け、サブプロジェクト、リソースの共有、または統合プロジェクトによるリンクが設定されているファイルを Exchange サーバーのフォルダに投稿した場合、リンクに保存されていたパスは無効になります。

ファイルに設定されていたパスワードは、Exchange サーバーのフォルダに投稿した段階で失われます。Exchange サーバーのフォルダからは、どのファイルでもパスワードなしで開くことができます。

統合プロジェクト ファイルや作業状態ファイルを Exchange サーバーのフォルダに投稿することはできません。統合プロジェクト ファイルや作業状態ファイルには、参照するファイルのパスだけが保存されていますが、その情報は、Exchange サーバーのフォルダに投稿した段階で失われてしまいます。このような種類のファイルでも、ドラッグ アンド ドロップ操作で Exchange サーバーのフォルダに投稿できますが、Exchange サーバーのフォルダから開いた場合、その機能は正しく再現されません。

Exchange サーバーのフォルダから複数のファイルを開いている場合、すべてのファイルを画面に表示するには、Microsoft Project 95 の [ウィンドウ] メニューの [整列] をクリックします。特定のプロジェクト ファイルを前面に表示するには、そのファイル ウィンドウのタイトル バーをダブルクリックします。

Exchange サーバーのフォルダからファイルを開いたときに Microsoft Project 95 が起動していない場合、作業フォルダは Windows 95 のデスクトップ フォルダに設定されます。


Microsoft Project 95 最新情報

1.  Microsoft Project 95 を Windows NT 4.0上で動作させていて、Microsoft(R) Access for Windows(R) Version 2.0 (以下 Access) 以降のバージョンをお使いのコンピュータにインストールしていない場合は、プロジェクトのデータを Access のデーターベースファイルに保存できません。データベース ユーティリティを正しく動作させるためには Microsoft(R) ODBC Version 3.0 をインストールする必要があるので、詳細については弊社カスタマ サービス センターにお問い合わせください。

2.  このリリースの Microsoft Project 95 では、Microsoft Project のワークグループ機能に関するファイルがアップデートされています。タスク情報の交換のためワークグループ機能をお使いの場合、グループのメンバー全員がアップデートされたワークグループ機能をインストールしている必要があります。

Windows 95、Windows NT 3.51、または Windows NT 4.0 のユーザーは、Microsoft Project 95 のフロッピー ディスクの 1 枚め、または CD-ROM のルートディレクトリに格納されている WGSETUP.EXE を起動し、必要なファイルをセットアップしてください。

Windows 3.1 のユーザーは、Microsoft Project 95 の CD-ROM 版の [WFWSETUP] フォルダに格納されている WFWSETUP.EXE を起動し、必要なファイルをセットアップしてください。また、Window 3.1 のユーザーで、Microsoft Project 95 の フロッピー ディスク版をお持ちの方は、弊社のカスタマ サービス センターに、ワークグループ機能のアップデートについてお問い合わせください。

3.  日本語入力システムについて、以下の点に注意してください。

Microsoft Project 95 は、日本語入力システムの拡張機能 (MS-IME の [単漢字検索] など) による文字入力をサポートしていません。直接入力ができない場合はクリップボードを使用してください。

ATOK で、確定直後の文字列をアンドゥする機能 (Ctrl + Back Space キー) は、Microsoft Project 95 では使用できません。

Windows 95 で Windows 3.1 用の日本語入力システムをお使いの場合、ツールバーのボタン名が表示されないことがあります。

4.  [コントロールパネル] の [地域] アイコンの [地域のプロパティ] ダイアログボックスの [地域] タブで、[日本語] が選択されていない場合、Microsoft (R) Visual Basic(R) Applications Edition for Windows(R) (以下 Visual Basic for Applications) は正常に動作しません。必ず [日本語] を選択してください。

5.  異なる環境の Microsoft(R) Project で作成したファイルを Microsoft Project 95 で読み込む場合には、以下の点に注意してください。

Microsoft(R) Project Version 4.0 for Windows(R) またはMicrosoft(R) Project for Macintosh(R) などの Microsoft Project 他言語版 (以下 Microsoft Project 他言語版) で定義したビューやテーブルの名前、またはそれらに含まれるユーザ設定項目の名前は、一般に元の言語のまま表示されます。日本語に統一したい場合は、Microsoft Project 95 日本語版でそれらの項目を定義し直す必要があります。

Microsoft Project 95 日本語版は、Microsoft Project 他言語版 で作成した作業状態ファイル (*.MPW) の読み込みをサポートしていません。

他のパーソナル コンピュータ上の Microsoft Project 95 で作成された作業状態ファイル (*.MPW) を読み込むと、[ツール] メニューの [オプション] の [全般] タブにある [ユーザ名] が、作業状態ファイルの作成者の名前で置き換えられます。

6.  ファイル名は半角 250 文字まで入力できます。

7.  Microsoft Project 95 の印刷機能について、以下の点に注意してください。

文字書式を斜体に設定すると、画面上で文字の右上が欠けて表示されることがありますが、プリンタによる印刷は正常に行われます。

プリンタの機種によっては、枠線が印刷されないことがあります。このような場合、Windows 95 の [コントロール パネル] の [プリンタ] アイコンをダブルクリックし、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。次に [グラフィックス] タブをクリックし、[グラフィックス モード] ボックスの [ラスタ グラフィック を使う] をクリックしてください。ただし、プリンタの機種によっては、グラフィックス モードの設定ができない場合があります。

8.  Microsoft Project 95 で OLE (Object Linking and Embedding) 機能をお使いになる場合、以下の点に注意してください。

Microsoft Project 95 のデータをオブジェクトとして他のアプリケーションに貼り付けた後に、オブジェクトのサイズを変更すると、そのオブジェクトが正常に表示または印刷されないことがあります。また、コンテナ アプリケーション側でズーム機能を使用した場合も同様です。

他のアプリケーションのデータをオブジェクトとして Microsoft Project 95 に貼り付けた後に、オブジェクトのサイズを変更すると、そのオブジェクトが正常に表示または印刷されないことがあります。

9.  [ツール] メニューの [オプション] の [カレンダー] タブの [年の開始月] を [1 月] 以外に設定してお使いになる場合は、以下の点に注意してください。

タイムスケールで和暦を含む日付書式 ([平成6年 第1四半期] など) を選択すると、年の開始月より前の月の年号は正しく表示されません。

日本と西洋では会計年度の表記に 1 年のずれがありますが、Microsoft Project 95 のタイムスケールは西洋式にのみ対応しています。たとえば、[年の開始月] を [4 月] に設定した場合、1996 年 4 月 は タイムスケール上では "1997 年 4 月" と表示されます。

10. 完了したタスクのガント バーをマウスでドラッグして移動すると、タスクの情報が失われる場合があります。

 ATOK は株式会社ジャストシステムの登録商標です。