Copyright: Copyright(c) 1995, IMPRESS


    株式会社ティアック

Windows 95

  CD-55A(CD-400A+IK-CD400A/V) ミニポートドライバ(DOS/V)

  3-mode Froppy Contorol Driver Ver. 1.00(DOS/V)

  CD-400A ミニポートドライバ(98)

  IF-501 ミニポートドライバ(98)


    CD-400A ミニポートドライバ(98)

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\TEAC\CD400A95

  内容

TEAC CD-400AのPC-9800シリーズ用Windows 95ミニポートドライバーです。

インストール方法

  WINDOWS95が立ち上がっている状態から作業を開始します。

1.  コントロールパネルを開きます。
2. 「ハードウェアウィザード」をダブルクリックします。
3. 「次へ」をクリックします。
4. 「新しいハードウェアを自動的に検出しますか？」で「いいえ」を選択し、「次へ」をクリックします。
5. 「ハードウェアの種類」で「CD－ROM Controllers」を選択し、「次へ」をクリックします。
6. 「モデル」で「ディスク使用」をクリックします。
7. 「配布ファイルのコピー元」にドライバディスクを入れたFDドライブを指定します。（例 C:j。
8. 「OK」をクリックします。
9. 「モデル」の欄に「TEA4x CD－ROM Drive W/8 ｂｉｔ Card」と表示されたら「次へ］をクリックします。
10.「リソースの種類 設定」が表示されたら、「次へ」をクリックします。
11. ドライバ　ファイルが変更されたら、「OK］をクリックします。
12. デバイスドライバがコピーされたら、「完了」をクリックします。
13.「今すぐコンピュータをシャットダウンしますか？」で「はい」をクリックし、「コンピュータの電源を切る準備ができました」と表示されたら、電源を切りCD－400Aが正しく接続されていることを確認して再起動します。

     以後、CD－400AをWINDOWS95で使用することができます。

  詳しくは、DISC2:\DRIVER\TEAC\CD400A95\README.TXTをご覧ください。


    CD-55A(CD-400A+IK-CD400A/V) ミニポートドライバ(DOS/V)

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\TEAC\CD55AW95

  内容

TEAC CD-55A(CD-400A+IK-CD400A/V) ミニポートドライバです。

インストール方法

  Windows 95が立ち上がっている状態から作業を開始します。

  1.  コントロールパネルを開きます。
  2. 「ハードウェアウィザード」をダブルクリックします。
  3. 「次へ」をクリックします。
  4. 「新しいハードウェアを自動的に検出しますか？」で「いいえ」を選択し、
     「次へ」をクリックします。
  5. 「ハードウェアの種類」で「CD-ROM Controllers」を選択し、
     「次へ」をクリックします。
  6. 「モデル」で「ディスク使用」をクリックします。
  7. 「配布ファイルのコピー元」にドライバディスクを入れたFDドライブを指定
       します。（例 A:j。
  8. 「ＯＫ」をクリックします。
  9. 「モデル」の欄に「TEAC 4x CD-ROM Drive w/8 bit Card」と表示されたら
     「次へ］をクリックします。
  10.「リソースの種類 設定」が表示されたら、「次へ」をクリックします。
  11. ドライバ　ファイルが変更されたら、「ＯＫ］をクリックします。
  12. デバイスドライバがコピーされたら、「完了」をクリックします。
  13.「今すぐコンピュータをシャットダウンしますか？」で「はい」をクリックし、
     「コンピュータの電源を切る準備ができました」と表示されたら、
       再起動します。

       以後、CD-55A(CD-400A+IK-CD400A/V)をWindows 95で使用することができます。

  詳しくは、DISC2:\DRIVER\TEAC\CD55AW95\README.TXTをご覧ください。


    TEAC 3-Mode Froppy Contorol Driver Ver. 1.00(DOS/V)

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\TEAC\FD3W95V1

  対応機種
　　○　Ａシリーズ
　　　A5100DT/P,A5133DT/P,A5150DT/P,A5166DT/P
　　　A5100TW/P,A5133TW/P,A5150TW/P,A5166TW/P
　　　A5100TW/H,A5133TW/H,A5150TW/H,A5166TW/H
　　　A5100TW/S,A5133TW/S,A5150TW/S,A5166TW/S
　　○　Ｔシリーズ
　　　T5100DT/P,T5133DT/P,T5150DT/P,T5166DT/P
　　　T5100TW/P,T5133TW/P,T5150TW/P,T5166TW/P
　　　T5100TW/H,T5133TW/H,T5150TW/H,T5166TW/H
　　　T5100TW/S,T5133TW/S,T5150TW/S,T5166TW/S

  内容

TEAC 3-Mode Froppy Contorol Driver Ver. 1.00です。

インストール方法

フォーマット済みのフロッピーディスクにCD-ROMに収録されているすべてのファイルをコピーしそこからインストールを実行してください。

1. 新しいドライバをインストールするため、［ハードウェアウィザード］を起動します。Windows 95を起動した状態で、下記のアイコンを順にダブルクリックして下さい。［ハードウェアウィザード］が起動します。

［マイコンピュータ］→［コントロールパネル］→［ハードウェア］2. 「新しいハードウェアウィザードを検出しますか？」の質問に「いいえ」を選択し、［次へ］のボタンをクリックしてください。

3. 「インストールするハードウェアの種類を選んでください。」の質問に対しハードウェアの種類を［フロッピーディスクコントローラ］にあわせて「次へ」をクリックしてください。

4. 「ハードウェアの製造元とモデルを･･･」の質問に対し、「ディスク使用」のボタンをクリックすると、「フロッピーディスクからインストール」のウインドウが現れるので「配布ファイルのコピー元：」の表示が「A:\」になっているのを確認し、Ａドライブに「TEAC 3Mode FD Driver」と書かれたフロッピーディスクを入れて「OK」のボタンをクリックしてください。

5. 「モデル」の一覧に［TEAC 3-mode Floppy(A5xxxDT/TW､T5xxxDT/TW)］と表示されますので「次へ」をクリックして下さい。

6. 「ハードウェアのインストールを正常に続行できます。」というメッセージが表示されたら「完了」をクリックして下さい。ドライバのインストールが終了すると再起動するかどうかを聞いてきますので、「はい」を押してシステムを再起動してください。

7. ドライバがインストールされると1.25MBのディスクをアクセスできるようになります。(フォーマットは出来ません。)

  詳しくは、DISC2:\DRIVER\TEAC\FD3W95V1\README.TXTをご覧ください。


    TEAC IF-501 ミニポートドライバ(98)

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\TEAC\IF50V201

  内容

IF-501添付ディスク(HARD Disk Utility) Ver2.00及び、Windows 95のデバイスマネージャのプロパティにてIF-501ドライバが Ver1.00.00と表示されるものを使われている場合にこのドライバのインストールを行って下さい。

インストール方法

  ドライバのインストールは、IF-501 に付属の追加マニュアルに従って
  行って下さい。

  すでに旧バージョンのドライバを使われている場合は以下の手順に従ってインストールを行って下さい。
  1. コントロールパネルを開きます。
  2. 「システム」をダブルクリックします。
  3. 「デバイスマネージャ」を選択します。
  4. 「SCSI コントローラ」をダブルクリックすると「TEAC IF-500...」
      と表示されます。
  5. 「TEAC IF-500...」をダブルクリックします。
  6. 「ドライバ」を選択します。
  7. 「ドライバの変更」をクリックします。
  8. 「デバイスの選択」ウィンドウが開きますから、「ディスク使用」を
       クリックします。
  9. FDドライブにIF-501付属ディスクを挿入し、画面の「配布ファイルの
       コピー元」にディスクを入れたFDドライブを指定します（例 C:j。
 10. 「ＯＫ」をクリックします。
 11. 「モデル」の欄に「TEAC IF-500...」と表示されたら「次へ］を
       クリックします。
 12. ドライバファイルが変更されたら、「OK」をクリックします。
 13. ドライバがコピーされたら、「完了」をクリックします。
 14. 「今すぐコンピュータをシャットダウンしますか？」で「はい」を
       クリックし「コンピュータの電源を切る準備ができました」と
       表示されたら再起動します。

       以後、IF-501をWindows 95で使用することができます。

  詳しくは、DISC2:\DRIVER\TEAC\IF50V201\README.TXTをご覧ください。