Copyright: Copyright(c) 1995, IMPRESS


    沖電気工業株式会社

  OKI MICROLINE400シリーズプリンタドライバ


OKI MICROLINE400シリーズ

    OKI MICROLINE400シリーズプリンタドライバ

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\OKI\Ml400

  内容

対象プリンタ

OKI MICROLINE400シリーズ

インストール方法

1) Windows95を起動します。

2) [スタート]メニューの[設定] - [プリンタ]メニューを選択し、[プリンタ]フォルダを表示します。

   (注) [プリンタ]フォルダに既にインストールされているプリンタドライバのアイコンが表示されています。古いバージョンのプリンタドライバのアイコンが表示されている場合は、そのプリンタドライバを削除することをおすすめします。削除するアイコンを選択し、[ファイル]-[削除]を選ぶと削除されます。

3) [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、プリンタ ウィザードを起動します。
   以下、プリンタ ウィザードの指示にしたがってインストールを続けてください。
4) プリンタ機種名の選択(プリンタ ウィザードの3画面目)では、[ディスク使用...]を選択します。

5) [配布ファイルのコピー元]にプリンタドライバが入っている(フロッピーディスクをセットした)ドライブ名を入力し、[OK]ボタンをクリックします。([参照...]ボタンをクリックして、ドライブ名を選択することもできます)次に、プリンタの機種名を選択し、[次へ>]ボタンをクリックしてください。

6) お使いの環境によっては、現在のドライバを使用するか新しいドライバに置き換えるか選択します。このときは、必ず[新しいドライバに置き換える]を選択してください。
7) [完了]をクリックすると、プリンタドライバ関連のファイルがコピーされインストールが終了します。

  ファイル構成

README   TXT        11,614  96-01-18   3:00  説明ファイル
ML400    HL_        85,386  96-01-18   3:00
OEMSETUP INF           584  96-01-18   3:00
ML400    DR_       120,918  96-01-18   3:00