Help Index
解像度切替えユーティリティについて 説明

ユーティリティ設定項目

解像度

走査方式

ビッグスクリーン

ｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰ

色数

システムフォント

再起動ボタン

変更ボタン

ﾃｽﾄ表示ボタン

ｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰ一覧ボタン


このユーティリティで、ＷＩＮＤＯＷＳの解像度、走査方式、色数、システムフォントの表示やビッグスクリーンのサイズを切替える事ができます．


解像度の選択

　ＷＩＮＤＯＷＳの解像度を指定します．

1280 x 1024   (60Hz) ノン・インタレース表示

              (70Hz) ノン・インタレースフリッカーフリー表示

              (86Hz) インタレース表示

1024 x  768   (60Hz) ノン・インタレース表示

              (70Hz) ノン・インタレースフリッカーフリー表示

              (86Hz) インタレース表示

              (82Hz) ＮＥＣインタレース表示

 800 x  600   (56Hz) ノン・インタレース表示

              (60Hz) ノン・インタレース表示

              (70Hz) ノン・インタレースフリッカーフリー表示

 768 x  512   (56Hz) ノン・インタレース表示

 800 x  480   (51Hz) ＮＤＨＤ－２

 640 x  480   (60Hz) ノン・インタレース表示

              (70Hz) ノン・インタレースフリッカーフリー表示

              (52Hz) ＮＤＨＤ－２

 640 x  400   (56Hz) ノン・インタレース表示


走査方式

　選択されている解像度に対する走査方式を設定します．走査方式には以下の種類があります．

インタレース

ノン・インタレース

ノン・インタレースフリッカーフリー

ＮＤＨＤ－２方式


ビッグスクリーン

　ビッグスクリーンとは、スクロールによりディスプレイの表示解像度を大きく表示させる機能です．

このビッグスクリーン機能では、最大で下記の様な解像度を得る事ができます．

                    GA-98NBⅣ     GA-98NBⅡ     GA-98NBⅠ

 256  色ドライバ   1600 x 1024   1600 x 1024   1024 x 960

 65536色ドライバ   1600 x 1024   1024 x  960    800 x 600

1677万色ドライバ   1024 x  960    800 x  600        -

また、ビッグスクリーンで選べる大きさは、実際に表示されている解像度と同じかそれ以上のサイズになります．


解像度の選択
ｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰ

　選択されている解像度に対するｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰの設定をします．ここで設定されたｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰを押すと、その解像度にすぐに変更されます．また、ビッグスクリーンのサイズは、その解像度において選択されているビッグスクリーンのサイズが反映されます．


色数の選択

　ＷＩＮＤＯＷＳの表示色の設定を行います．

解像度と色数

   解像度          同時表示色数       GA-98NBⅣ    GA-98NBⅡ    GA-98NBⅠ

1280 x 1024          65,536色           O            O(   256色)  -

1024 x  768          1677万色           O            O(65,536色)  O(   256色)

 800 x  600          1677万色           O            O            O(65,536色)

 768 x  512          1677万色           O            O            O(65,536色)

 640 x  480          1677万色           O            O            O

 640 x  400          1677万色           O            O            O

 800 x  480          1677万色           O            O            O(65,536色)

同時表示色数

     1677万色 : 1677万色または65,536色または26万色中256色

     65,536色 : 65,536色または26万色中256色

        256色 : 26万色中256色


システムフォントサイズの選択

　表示システムフォントサイズの設定を行います．

解像度と表示システムフォントサイズ

   解像度       12 ﾄﾞｯﾄ    16 ﾄﾞｯﾄ    20 ﾄﾞｯﾄ    24 ﾄﾞｯﾄ

1280 x 1024       O          O          O          O

1024 x  768       O          O          O          O

 800 x  600       O          O          O          O

 768 x  512       O          O          O          O

 640 x  480       O          O          O          O

 640 x  400       O          O          O          O

 800 x  480       O          O          O          O


再起動ボタンについて

　Ｗｉｎｄｏｗｓを再起動して解像度、走査方式、色数、システムフォントの表示やビッグスクリーンのサイズを変更します。


変更ボタンについて

　解像度や走査方式、ビッグスクリーンのサイズを変えるときは、「変更」ボタンを押せば再起動せずに変更できます。色数やシステムフォントを変えるときは、「再起動」ボタンで再起動してください。また、「変更」ボタンでビッグスクリーンのサイズを変更した場合、アフターダークなどの一部のアプリケーションで正常に動かない場合があります。また、ＤｉｓｐｌａｙＥｆｆｅｃｔがいる状態でのみ使用できます。


ﾃｽﾄ表示ボタンについて

　「テスト表示」ボタンを押すと、選択した解像度を表示し、ダイアログボックスがでます。ここで、「ＯＫ」を選ぶと変更されたままの状態になります。「キャンセル」を選ぶと元の解像度に戻ります。


ｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰ一覧ボタンについて

　「ｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰ一覧」ボタンを押すと、それぞれの解像度におけるｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰの一覧が表示されます。これでｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰが重なっていないか確認してください。


インタレース表示

　まず、画面の左上から奇数ラインだけを走査し、再び左上に戻り、こんどは偶数ラインを走査するという走査方式です。１画面表示するのに電子ビームが２回走査する必要があります。この方式は、走査周波数が低いのでディスプレイの種類により画面がちらつく場合があります。ちらつきは垂直解像度が高くなれば、よけいに目立ちますので、ちらつきが多い場合は解像度を低くするか、ノン・インタレースフリッカーフリー表示かノン・インタレース表示を選びます。


ノン・インタレース表示

　画面の左上から右下まで１ラインごとに全ラインを１度に走査する走査方式です。１画面表示するのに１回の走査ですむ代わり、電子ビームを速く動かす必要があります。そのため、インタレースより高い周波数が必要になりますが、インタレース表示よりはちらつきが少なくなります。


ノン・インタレースフリッカフリー表示

　走査方式はノン・インタレース表示と同じですが、走査周波数を高くして発生するフリッカーを最小限に抑えて、快適な画面表示を行う方式です。ご使用のディスプレイがこの方式で表示可能ならこの方式を選択するのがおすすめです。


ＮＤＨＤ－２方式

640 x 400ドットのノーマルディスプレイでも高解像度表示を可能にした、当社独自開発の表示方式です。ノーマルディスプレイをご使用の場合はこの表示方式を使用します。NDHD-2方式で表示できるものは以下の2通りです。

 ･800 x 480

 ･640 x 480

(NDHD-2表示は、ノーマルディスプレイの規格を超えた表示方式のため、ディスプレイの種類によっては正しく表示できない場合があります。)