Copyright: Copyright(c) 1995, IMPRESS


   株式会社 アイ・オー・データ機器

Windows 95

    GA-Kit98PCI 2.11 Windows95ドライバ

    CDBOX 1.03 -> 1.04 差分

    Win95 トラブルシューティング 96/01/25版

    GA-98NB 1.20-1.21更新時の注意事項

    PCSC-98,PCSC-DV,PCSC-II用MS-Windows(R)95 ドライバ

    RSAシリーズ,PIO-9032B/C Windows(R)95ドライバ(98)

    RSA98シリーズ 1.21 -> 1.31 差分

    RSA98シリーズ 1.31 -> 1.41 差分

    GA-1024A/1280A 3.30 -> 3.50 差分(98)

    GA-DR/ISA 1.10 -> 1.20 差分

    GA-DR/98 1.20 -> 1.30 差分

    GV-98X用 Windows95キャプチャドライバ Version 1.02(98)

    PIO-9032 A,B,C Windows95 ドライバ

    PCMCIAカードアダプタ(CardDock/98,DV)

    GA-DRVx/98 サポートソフト Ver 1.10(98)

    GAシリーズ Windows95 ディスプレイドライバ Ver 1.00(98)

    LANカード(PCLA/T) ドライバ(98)

    LANカード(PCLA/T) ドライバ(DOS/V)

    GAシリーズ DOS/V版 Windows95ドライバ

    GA-Vシリーズ DOS/V版 Windows95ドライバ

    LANカード(LA2/T-ISA,LA/T-ISA)ドライバ

    GA-DRV2/ISA ドライバ  Ver1.10

    LANカード(LA2/T-PCI) ドライバ (98)

    LANカード(LA2/T-PCI) ドライバ (DOS/V)

    GA用 Windows95対応 サポートソフト Ver1.00B

    データFAXモデム DFM-288, PCFM-144, PCF-144

    I-O DATA Multimedia Player for Windows95 β版

Windows 3.1/95/NT

    GA-DR/PCI,VLB 1.04 -> 1.10 差分

    GA-DR/PCI,VLB 1.10 -> 1.20 差分

    GA-98NB 1.20 -> 1.21 差分(98)

    GA-98NB 1.21 -> 1.30 差分(98)

    GA-98NB 1.30 -> 1.40 差分(98)

    GA-DVL/DPC 1.22 -> 1.30 差分

    GA-DVL/DPC 1.30 -> 1.40 差分

    GA-DR/ISA 1.01 -> 1.10 差分

    LANカード LA2/T-98,LA/T-98,LA/T-98SB ドライバ

    GA-968Vx/PCI ドライバ Ver1.10

    GA-DRVx/PCI ドライバ Ver1.10

Windows 95/NT

    GA-DR/98 1.11 -> 1.20 差分

Windows NT

    GA-DVL/DPCシリーズ Windows NT3.1/3.5ドライバ

OS/2 Warp

    GA-DR/VLB,PCI GA-DRV/PCI OS/2ドライバ Ver.1.03β 差分


   PIO-9032 ABC MS-Windows(R)95 ドライバ

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\9032

  使用上の注意

 Windows95上でRSA-98、RSA-98SB、PIO-B9032BならびにPIO-9032Cを複数枚 同時に利用することはできません。

 I/Oポートアドレスは変更できません。
 Windows95上でRSA-98(RSA-98SB)ならびにPIO-B9032B,Cをご利用になられる際 には、ボードのI/Oポートは下記表の値に設定してください。

            +-------------+--------------+
            |             | I/Oﾎﾟｰﾄｱﾄﾞﾚｽ |
            +-------------+--------------+
            |RSA-98       | 50E0h        |
            +-------------+--------------+
            |RSA-98SB     | 50E0h        |
            +-------------+--------------+
            |PIO-B9032B,C | 50B0h        |
            +-------------+--------------+

 割り込みは、ドライバのインストール時にWindows95が表示するIRQに設定 すると割り込みの競合が避けられます。
 RSA-98の場合は、２つのポートを同じIRQに設定する必要がありますが、ド ライバのインストール時にch1,ch2のIRQが違う値に割り振られることがあり ます。その際はどちらのIRQもボード上の割り込みスイッチの設定に合わせ ます。このとき、「デバイスマネージャ」ではリソースの重複を示すメッセ ージが表示されますが、動作上問題ありません。

  インストール方法

(1) コントロールパネルフォルダの「ハードウェア」アイコンをダブルクリックします。
(2) ハードウェアウィザードが表示されたら、「次へ>」ボタンをクリックします。
(3) 「新しいハードウェアを自動的に検出しますか?」には「いいえ」を選択します。
(4) 「インストールするハードウェアの種類」として、RSA-98およびPIO-9032シリーズの場合は「マルチファンクションアダプタ」を、RSA-98SBの場合    は「ポート」を選択します。
(5) ハードウェアの製造元とモデルを選択する画面で、「ディスク使用」をクリックします。
(6) ドライバが収録されているディレクトリを指定し、「OK」をクリックします。
(7) 「拡張シリアルボード(RSA98)」または「拡張シリアルボード(RSA98SB)」が表示されていることを確認し、「次へ>」ボタンをクリックします。
(8) リソースの種類と設定が表示されます。拡張RS-232Cボード上の設定と合致しているか確認します。ここでは設定を変更しませんので、「次へ>」ボタ    ンをクリックし、「完了」ボタンをクリックします。
(9) コンピュータをシャットダウンするよう表示されます。RSA-98SBの場合は「はい」を押してシャットダウンします。(10),(11)の操作は不要です。RSA-98,PIO-9032の場合は「いいえ」をクリックし、(10),(11) の操作を行います。（もし、シャットダウンしてしまった場合でも、Windows95を起動すれば(10),(11)の操作を継続できます。）
(10) 「新しいハードウェア」の検出を示す画面が表示されます。ここで、「ハードウェアの製造元が供給するドライバ」を選択し、「OK」をクリックします。
(11) ドライバが収録されているディレクトリを指定し、「OK」をクリックします。

  詳しくはDISC2:\DRIVER\IODATA\9032\INSTALL.TXTをお読みください


    GA-968V 1.00 -> 1.10 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\968V_110

  内容

更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. 968v_110.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE A:   ...   FDDがA:ドライブの場合

GA-968Vｼﾘｰｽﾞｻﾎﾟｰﾄｿﾌﾄ

ACCELA 64V  for DOS/V  PCIﾊﾞｽ  Ver 1.10   変更内容一覧

<\>
S3_68_08.DR_    :ver1.00-->1:01
S3_68_16.DR_    :ver1.00-->1:01
S3_68_32.DR_    :ver1.00-->1:01
        1.stretch関数で、ﾏｲﾅｽ座標の不具合を修正
        2.WorldTalkでｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｴﾗｰが出るのを修正
        3.ﾌﾙｶﾗｰﾄﾞﾗｲﾊﾞでｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ表示の不具合を修正
        4.Photoshop3.0JでWIN32Sｴﾗｰがでる不具合を修正
        5.1152x864の解像度で右端約40ﾄﾞｯﾄがずれていた不具合を修正
S3CTLLIB.DL_    :ver1.25-->1.26
        1.ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ表記の変更
README.DOC:ver1.00-->ver1.10
        1.バージョン表記の変更
GA968.INF       :新規 ver1.00
        1.Windows95用ｲﾝｽﾄｰﾙ情報ﾌｧｲﾙの追加

<WIN_US>
S3CTLLIB.DL_    :ver1.25-->1.26
        1.ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ表記の変更

<WIN95>
GA968.INF       :新規 ver1.00
GA968.VXD       :新規 ver1.00
GA968.DRV       :新規 ver1.01
README.TXT      :新規 ver1.00
S3CTRL.INI      :新規 ver1.00
EXTMON.INF      :新規 ver1.00
S3UTIL.DLL      :新規 ver1.01
S3CTRL.EXE      :新規 ver1.01
S3CTLLIB.DLL    :新規 ver1.02
S3CTRL.HLP      :新規 ver1.00
S3UTIL.HLP      :新規 ver1.00
DDA64V32.DLL    :新規 ver1.01
DDRAW.DLL       :新規 ver1.00
DDRAW16.DLL     :新規 ver1.00

 詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\WIN95\README.TXT
            DISK2:\DRIVER\IODATA\968V_110\README.DOCをご覧ください。


   アイ・オー・データ機器製 PCMCIAカードアダプタ(CardDock/98,DV)

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\C_DOCK

  CardDockシリーズのセットアップ手順

  Windows95では、MS-DOSまたは Windows3.1Jで使用していた PCMCIA用の 16ビットドライバを動作させることができます。ご使用中の PCカードが Windows95用ドライバをサポートしていない場合、16ビットドライバをそのままお使いください。PCMCIA用の 16ビットドライバの動作中、[コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]で PCMCIA ソケットを見た場合、ドライバが正常に動作していないときの表示となっています。これは本当にドライバが正常動作していないということではなく、単に Windows95用のドライバである 32 ビットドライバが動作していないという意味で、PCMCIAの動作に問題があるわけではありません。

  Windows95用のドライバである 32ビットドライバへの切り替えは、以下の手順にて行います。

１．Windows95インストール後に CardDockアダプタボードを取り付けた場合

①＜コントロールパネル＞を起動し＜ハードウェア＞アイコンを選択します。

②ハードウェアウィザードが起動されます。

③新しいハードウェアを自動的に検出します。

④CardDock/98の場合 'NEC PCMCIA controller'
  CardDock/DVの場合 'PCIC互換 PCMCIA ｺﾝﾄﾛｰﾗ'
    と認識されます。

⑤［完了］ボタンを押すと、PCカード(PCMCIA)ウィザードが起動されます。

２．CardDockアダプタボードを取り付けた状態で、Windows95をインストールした場合

①＜コントロールパネル＞を起動し＜PCカード＞アイコンを選択します。

②PCカード(PCMCIA)ウィザードが起動されます。

３．PCカード(PCMCIA)ウィザード

①［PCカードを Windowsのインストールに使っていますか？］で、Windows95のセットアップに PCカードを使用している場合(ネットワークや SCSI CD-ROM 等)は、［はい］ボタンを選択し、［次へ］ボタンを押してください。

  ［はい］を選択した場合、以下のように行って下さい。［いいえ］を選択した場合、②へ進みます。

  (1) カードの種類を選択する。
      ネットワークセットアップを行っていた場合は、[ネットワーク アダプタ］を、PCMCIA SCSI カードに接続された CD-ROM からセットアップを行っていた場合は、[SCSI コントローラ]を選択してください。

  (2) カードの製造元とモデルを選択する。
      この時、間違えたハードウェアを選択した場合は、PCMCIAカードが使用できなくなることがありますので、十分にご注意ください。

  (3) ②へ進む。

②［PCカードドライバが見つかりました。使用不可にできます。］［これらのドライバを使用不可にする前に、システムファイルの変更を確認しますか？］で MS-DOSで使用していた PCMCIA用の 16ビットドライバを使用していた場合、［はい］ボタンを選択し、［次へ］ボタンを押してください。

⑤CONFIG.SYSファイルの使用不可にするドライバを選択して、［次へ］ボタンを 押してください。

⑥AUTOEXEC.BAT/SYSTEM.INIファイルに PCカードドライバが登録されている場合、選択して［次へ］ボタンを押してください。

⑦［PCカードウィザードが完了しました。］と表示されるので、［完了］ボタンを押してください。

⑧システム設定の変更により、［コンピュータを終了しますか？］と表示されるので、［はい］ボタンを押してください。

⑨コンピュータの電源を切ります。

⑩コンピュータの電源を入れて、Windows95を再起動させてください。

⑪正常にインストールされた場合、[コントロールパネル]-[システム]-[パフォーマンス]で 'PCカード(PCMCIA) : 32ビット'と表示されます。

  詳しくはDISC2:\DRIVER\IODATA\C_DOCK\INSTALL.TXTをお読みください


    GA-DRV/PCI 1.00 -> 1.10 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\DRV_110

  内容

更新手順
更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. drv_110.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE A:   ...   FDDがA:ドライブの場合

GA-DRVｼﾘｰｽﾞｻﾎﾟｰﾄｿﾌﾄ
  DRAGON STAR 64V  for DOS/V  PCIﾊﾞｽ  Ver 1.10   変更内容一覧

<\>
DRAG256.DR_    :ver1.05-->1:06
DRAG64K.DR_    :ver1.05-->1:06
DRAG16M.DR_    :ver1.05-->1:06
        1.stretch関数で、ﾏｲﾅｽ座標の不具合を修正
        2.WorldTalkでｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｴﾗｰが出るのを修正
        3.SuperKidで画面が乱れる不具合を修正
        4.大きい円の描画がおかしい不具合を修正
DRGCTLIB.DL_    :ver1.24-->1.26
        1.ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ表記の変更
        2.０除算がおこる不具合の修正
README.DOC:ver1.00-->ver1.10
        1.バージョン表記の変更
GATEST.EXE      :ver1.00-->1.01
        1.タイトル表記の変更
DRAGONV.INF       :新規 ver1.00
        1.Windows95用ｲﾝｽﾄｰﾙ情報ﾌｧｲﾙの追加

<WIN_US>
DRGCTLIB.DL_    :ver1.24-->1.26
        1.ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ表記の変更
        2.０除算がおこる不具合の修正

<WIN95>
DDDRAV32.DLL    :新規 ver1.01
DRAGONV.DRV     :新規 ver1.01
DRAGONV.INF     :新規 ver1.00
README.TXT      :新規 ver1.00
TRIDENT.VXD     :新規 ver1.00
DRAGCTRL.EXE    :新規 ver1.01
DRAGCTRL.INI    :新規 ver1.00
DRAGCTRL.HLP    :新規 ver1.00
DRAGUTIL.HLP    :新規 ver1.00
DRGCTLIB.DLL    :新規 ver1.02
DRAGUTIL.DLL    :新規 ver1.01

 詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\DRV_110\WIN95\README.TXT
            DISK2:\DRIVER\IODATA\DRV_110\README.DOCをご覧ください。


    GA-DRV/98 1.00 -> 1.10 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\DRV98110

  内容

更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. drv98110.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE C:   ...   FDDがC:ドライブの場合

GA-DRVｼﾘｰｽﾞｻﾎﾟｰﾄｿﾌﾄ
DRAGON STAR 64V  for PC-98  標準ﾊﾞｽ  Ver 1.10   変更内容一覧

<\>
DRAG256.DR_:ver1.15-->1:16
DRAG64K.DR_:ver1.15-->1:16
DRAG16M.DR_:ver1.15-->1:16
        1.stretch関数で、ﾏｲﾅｽ座標の不具合を修正
        2.WorldTalkでｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｴﾗｰが出るのを修正
        3.SuperKidで画面が乱れる不具合を修正
        4.大きい円の描画がおかしい不具合を修正
        5.MMIOｾﾚｸﾀ(GS)が壊れてしまう不具合を修正
DRGCTLIB.DL_:ver1.24-->1.26
        1.ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ表記の変更
        2.０除算がおこる不具合の修正
README.DOC:ver1.00-->1.10
        1.バージョン表記の変更
GADR98.INF:新規 ver1.00
        1.Windows95用ｲﾝｽﾄｰﾙ情報ﾌｧｲﾙの追加

<JW>
GADRDSP8.WD_:ver1.01-->1.02
        1.花子Ver3(DOS用)にて点線ｸﾞﾘｯﾄﾞが表示できない不具合を修正
        2.JW2ﾄﾞﾗｲﾊﾞをｲﾝｽﾄｰﾙすると起動時にPARITY CHECK ERRORがでる
<WIN95>
GADR98.INF:新規 ver1.00
README.TXT:新規 ver1.00
DRAGCTRL.EX_:新規 ver1.00
DRAGCTRL.HL_:新規 ver1.00
DRAGCTRL.IN_:新規 ver1.00
DRAGUTIL.DL_:新規 ver1.00
DRAGUTIL.HL_:新規 ver1.00
DRGCTLIB.DL_:新規 ver1.02
IODR98.VX_:新規 ver1.00
DRAGON98.DR_:新規 ver1.00

 詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\WIN95\README.TXT
            DISK2:\DRIVER\IODATA\DRV98110\README.DOCをご覧ください。


    GA-DRV/ISA 1.00 -> 1.10 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\DRVI_110

  内容

更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. drvi_110.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE A:   ...   FDDがA:ドライブの場合

GA-DRVｼﾘｰｽﾞｻﾎﾟｰﾄｿﾌﾄ
  DRAGON STAR 64V  for DOS/V  ISAﾊﾞｽ  ver 1.10   変更内容一覧

<\>
DRAG256.DR_:ver1.05-->ver1.06
DRAG64K.DR_:ver1.05-->ver1.06
DRAG16M.DR_:ver1.05-->ver1.06
        1.stretch関数で、ﾏｲﾅｽ座標の不具合を修正
        2.WorldTalkでｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｴﾗｰが出るのを修正
        3.SuperKidで画面が乱れる不具合を修正
        4.大きい円の描画がおかしい不具合を修正
DRGCTLIB.DL_:ver1.24-->ver1.26
        1.ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ表記の変更
        2.０除算がおこる不具合の修正
README.DOC:ver1.00-->ver1.10
        1.バージョン表記の変更
DRAGISA.INF:新規 ver1.00
        1.Windows95用ｲﾝｽﾄｰﾙ情報ﾌｧｲﾙの追加

<WIN_US>
DRGCTLIB.DL_:ver1.01-->ver1.26
        1.ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ表記の変更
        2.０除算がおこる不具合の修正

<WIN95>
DRAGISA.DRV:新規 ver1.02
README.TXT:新規 ver1.00
DRAGISA.INF:新規 ver1.00
TRIDENT.VXD:新規 ver1.00
DRAGCTRL.EXE:新規 ver1.01
DRAGCTRL.INI:新規 ver1.00
DRAGCTRL.HLP:新規 ver1.00
DRAGUTIL.HLP:新規 ver1.00
DRAGUTIL.DLL:新規 ver1.01
DRGCTLIB.DLL:新規 ver1.02

 詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\DRVI_110\WIN95\README.TXT
            DISK2:\DRIVER\IODATA\DRVI_110\README.DOCをご覧ください。


   GAシリーズ Windows95 ディスプレイドライバ Ver 1.00(98)

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\GA98

  内容

GA-DRx/PCI GA-DRVx/PCI GA-968Vx/PCI for 98PCI
　Windows95 ディスプレイドライバ  for PC-98 Ver 0.95β版

概要

  このディスプレイドライバは アイ・オー・データ製グラフィックアクセラレータボード GA-DRx/PCI,GA-DRVx/PCI,GA-968Vx/PCI をPC-9821シリーズで使用するものです。

1.サポート解像度と色数

  GA-968V2/PCI
          640x480   256/64K/16M Colors
          800x600   256/64K/16M Colors
          1024x768  256/64K     Colors
          1152x864  256/64K     Colors
          1280x1024 256         Colors
          1600x1200 256         Colors

  GA-968V4/PCI
          640x480   256/64K/16M Colors
          800x600   256/64K/16M Colors
          1024x768  256/64K/16M Colors
          1152x864  256/64K/16M Colors
          1280x1024 256/64K     Colors
          1600x1200 256/64K     Colors
          2048x1536 256         Colors

   GA-DR2/PCI GA-DRV2/PCI
          640x480   256/64K/16M Colors
          800x600   256/64K/16M Colors
          1024x768  256/64K     Colors
          1280x1024 256         Colors

   GA-DR4/PCI GA-DRV4/PCI
          640x480   256/64K/16M Colors
          800x600   256/64K/16M Colors
          1024x768  256/64K/16M Colors
          1280x1024 256/64K     Colors
          1600x1200 256         Colors

 対応パソコン
  Windows 95 が動作する PCIバス搭載PC-9821シリーズで内臓アクセラータにTrident9680が搭載されていない機種
 セットアップ方法

1.  Windows 95 を起動します。

2.  デスクトップ上でマウスを右クリックして，メニュ－を表示します。

3.  メニュ－の一番下の”プロパティ”をクリックします。

4.  ”画面のプロパティ”ウィンドウが表示されるので，その中の”ディスプレイの詳細”を選択します。

5.  ディスプレイの詳細ダイアログボックスの”ディスプレイの変更”ボタンをクリックします。

6.  ”アダプタの種類”ダイアログボックスに，現在使用中のドライバ情報が表示されます。ここで”変更”ボタンをクリックします。

7.  ”デバイスの選択”ダイアログボックスで”ディスク使用”ボタンをクリックして、”配布ファイルのコピ－元”の所に、このファイルがあるディレクトリのパスを入力して”ＯＫ”ボタンをクリックします。

8.  ”デバイスの選択”ダイアログボックスのモデル一覧の中からGA-968Vx/PCIなら "GA-968Vx/PCI for PC-98 (S3)"GA-DRx/PCI,GA-DRVx/PCI なら "GA-DRx/PCI,GA-DRVx/PCI for PC-98 (Trident)"を選択して”ＯＫ”ボタンをクリックします。

9.  ファイルのコピ－を開始します。

10.”ディスプレイの変更”ダイアログボックスの”閉じる”ボタンをクリックします。

11.ディスプレイの詳細ダイアログボックスの中で，希望の色数や解像度を設定します。

12.”画面のプロパティ”ウィンドウの”更新”ボタンをクリックします。

13.ドライバの設定を有効にするため Windows 95 を再起動させます。

GA-DRx/98 GA-DRVx/98  Windows 95 ディスプレイドライバ Ver 0.95β

概要

　このディスプレイドライバは アイ・オー・データ製グラフィックアクセラレータボードGA-DRx/98 GA-DRVx/98で動作します。

1.サポート解像度と色数

            640x400   256/64K/16M Colors
            640x480   256/64K/16M Colors
            768x512   256/64K/16M Colors
            800x600   256/64K/16M Colors
            1024x768  256/64K/16M Colors
            1280x1024 256/64K     Colors
            1600x1200 256         Colors

セットアップ方法

1.　Windows 95 を起動します。

2.　デスクトップ上でマウスを右クリックして，メニュ－を表示します。

3.　メニュ－の一番下の”プロパティ”をクリックします。

4.　”画面のプロパティ”ウィンドウが表示されるので，その中の”ディスプレイの詳細”を選択します。

5.　ディスプレイの詳細ダイアログボックスの”ディスプレイの変更”ボタンをクリックします。

6.　”アダプタの種類”ダイアログボックスに，現在使用中のドライバ情報が表示されます。ここで”変更”ボタンをクリックします。

7.　”デバイスの選択”ダイアログボックスで”ディスク使用”ボタンをクリックして、”配布ファイルのコピ－元”の所に、このファイルがあるディレクトリのパスを入力して”OK”ボタンをクリックします。

　　　(例：フロッピ－を入れたドライブが C の時は "C:\" )

8. ”デバイスの選択”ダイアログボックスのモデル一覧の中から"GA-DRx/98 GA-DRVx/98" を選択して”OK”ボタンをクリックします。

9.　ファイルのコピ－を開始します。

10.”ディスプレイの変更”ダイアログボックスの”閉じる”ボタンをクリックします。

11.ディスプレイの詳細ダイアログボックスの中で，希望の色数や解像度を設定します。

12.”画面のプロパティ”ウィンドウの”更新”ボタンをクリックします。

13.ドライバの設定を有効にするため Windows 95 を再起動させます。

I-O DATA Multimedia Player for Windows95 Ver1.10

 インストール方法

  Windows95を起動してから このディスクの SETUP.EXE を起動しメッセージにしたがって、セットアップを行なってください。

README   TXT        14,429  96-01-25  16:15説明ファイル


    GA-Vシリーズ 98版 Windows(R)95ドライバ

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\GA98V

  内容

概要

このディスプレイドライバは アイ・オー・データ製グラフィックアクセラレータボード GA-968Vx/PCI,GA-DRVx/PCI,GA-DRVx/98 をPC-98シリーズで使用するものです。

1.サポート解像度と色数

                    << GA-968V4/PCI >>   << GA-968V2/PCI >>
       640x480      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
       800x600      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
       1024x768     256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ
       1152x864     256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ
       1280x1024    256色/ﾊｲｶﾗｰ          256色
       1600x1200    256色/ﾊｲｶﾗｰ          256色
       2048x1536    256色

                    << GA-DRV4/PCI >>    << GA-DRV2/PCI >>
                    << GA-DRV4/98  >>    << GA-DRV2/98  >>
       640x480      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
       768x512      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
       800x600      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
       1024x768     256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ
       1280x1024    256色/ﾊｲｶﾗｰ          256色
       1600x1200    256色

対応OS

Windows 95

対応パソコン
<< GA-968Vx/PCI,GA-DRVx/PCI >>
Windows 95 が動作する PCIバス搭載PC-9821シリーズで内臓アクセラータにTrident9680が搭載されていない機種

<< GA-DRVx/98 >>
Windows 95 が動作する PC-98機16MB以上のメモリ実装している場合は、必ず、本体のシステムメニューで、16MBシステム空間を使用するに設定してください。

Direct Drawに対応!
マイクロソフト社がWindows95で提唱するグラフィックインターフェイス規格「DirectDraw」に対応することにより、従来はゲーム専用機でしか楽しむことのできなかった、よりリアルで高速な動きが必要なゲームソフトをWindows95のパソコンで楽しむことができるようになります。GAシリーズは「DirectDraw」対応ですので、「DirectDraw」対応のゲームを専用機並の高速描画でお楽しみ頂けます。

ハードウェアDCIに対応!
Windows95が今後サポート予定のDirect Videoグラフィックインターフェイスを待たずに「ハードウェアDCI(ビデオアクセラレーション機能)」対応を実現します。弊社独自のオンスクリーン・ビデオ機能と併用することによってAVIファイル、MPEGファイル、Video CDの動画を画像メモリ容量や表示モード、動画ウィンドウのサイズに関係なく常に高速再生することができます。またGA-DRVシリーズでは動画再生ウインドウ内は常にフルカラーで表示されます。

Display Effect95登場!
Windows3.1環境下で好評の「Display Effect」のWindows95対応版「Display Effect95」(Display EffectサポートのGA全シリーズ)を用意します。解像度の瞬時変更や仮想スクロール表示機能などのディスプレイ特殊効果を、Windows95でも今までと同じ感覚でご使用いただけるようになります。

サポートソフトFD作成手順
  FDドライブがC:
  HDドライブがA:
  GA98V.EXEがA:ﾉある場合

  (1) フォーマット済みのFDをC:にセット
  (2) C:
  (3) A:\GA98V

  以上の操作でFDにサポートソフトウェアが作成されます。

詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\GA98V\README.TXTをご覧ください。


    GAシリーズ DOS/V版 Windows(R)95ドライバ

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\GAVN

  内容

概要

  このディスプレイドライバは、I-O DATA製グラフィックアクセラレータボード " GA-DRx/PCI,GA-DRx/VLB,GA-DR2/ISA,GA-DPC II,GA-DVL II " で動作します。

1.サポート解像度と色数

                   << GA-DR4/PCI(VLB) >>  << GA-DR2/PCI(VLB) >>
       640x480      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
       800x600      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
       1024x768     256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ      256色/ﾊｲｶﾗｰ
       1280x1024    256色/ﾊｲｶﾗｰ            256色
       1600x1200    256色

                    << GA-DR2/ISA >>
       640x480      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
       800x600      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
       1024x768     256色/ﾊｲｶﾗｰ
       1280x1024    256色

                    << GA-DPC II,GA-DVL II >>
       640x480      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
       800x600      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
       1024x768     256色/ﾊｲｶﾗｰ
       1280x1024    256色

Direct Drawに対応!
マイクロソフト社がWindows95で提唱するグラフィックインターフェイス規格「DirectDraw」に対応することにより、従来はゲーム専用機でしか楽しむことのできなかった、よりリアルで高速な動きが必要なゲームソフトをWindows95のパソコンで楽しむことができるようになります。GAシリーズは「DirectDraw」対応ですので、「DirectDraw」対応のゲームを専用機並の高速描画でお楽しみ頂けます。

Display Effect95登場!
Windows3.1環境下で好評の「Display Effect」のWindows95対応版「Display Effect95」(Display EffectサポートのGA全シリーズ)を用意します。解像度の瞬時変更や仮想スクロール表示機能などのディスプレイ特殊効果を、Windows95でも今までと同じ感覚でご使用いただけるようになります。

サポートソフトFD作成手順
  FDドライブがA:
  HDドライブがC:
  GAVN.EXEがC:ﾉある場合

  (1) フォーマット済みのFDをA:にセット
  (2) A:
  (3) C:\GAVN

  以上の操作でFDにサポートソフトウェアが作成されます。

詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\GAVN\README.TXTをご覧ください。


   GA-DRx/98 GA-DRVx/98  Windows 95 ディスプレイドライバ Ver 0.93

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\GADR98

  概要

　このディスプレイドライバは アイ・オー・データ製グラフィックアクセラレータボードGA-DRx/98 GA-DRVx/98で動作します。

  サポート解像度と色数

            640x400   256/64K/16M Colors
            640x480   256/64K/16M Colors
            768x512   256/64K/16M Colors
            800x600   256/64K/16M Colors
            1024x768  256/64K/16M Colors
            1280x1024 256/64K     Colors
            1600x1200 256         Colors

  対応OS　　  Windows 95

  対応パソコン　Windows 95 が動作する PC-98機
                  16MB以上のメモリ実装している場合は、必ず、本体のシステム
                  メニューで、16MBシステム空間を使用するに設定してください。

  ファイルの内容

        INSTALL   TXT   注意事項
        DRAGON    DRV   ディスプレイドライバ
        IODATA    INF   インスト－ル情報ファイル
        IODR      VXD   ミニVDD
        DRAGUTIL  CPL   リフレッシュレート変更ユーティリティ

  セットアップ方法

１．　Windows 95 を起動します。

２．　デスクトップ上でマウスを右クリックして，メニュ－を表示します。

３．　メニュ－の一番下の”プロパティ”をクリックします。

４．　”画面のプロパティ”ウィンドウが表示されるので，その中の”ディスプレイの詳細”を選択します。

５．　ディスプレイの詳細ダイアログボックスの”ディスプレイの変更”ボタンをクリックします。

６．　”アダプタの種類”ダイアログボックスに，現在使用中のドライバ情報が表示されます。ここで”変更”ボタンをクリックします。

７．　”デバイスの選択”ダイアログボックスで”ディスク使用”ボタンをクリックして、”配布ファイルのコピ－元”の所に、このファイルがあるディレクトリのパスを入力して”OK”ボタンをクリックします。

　　　パス名は ”C:\”を入力してください。
　　　(例：フロッピ－を入れたドライブが C の時)

８．　”デバイスの選択”ダイアログボックスのモデル一覧の中から
      "GA-DRx/98 GA-DRVx/98" を選択して”OK”ボタンをクリックします。

９．　ファイルのコピ－を開始します。

１０．”ディスプレイの変更”ダイアログボックスの”閉じる”ボタンをクリックします。

１１．ディスプレイの詳細ダイアログボックスの中で，希望の色数や解像度を設定します。

１２．”画面のプロパティ”ウィンドウの”更新”ボタンをクリックします。

１３．ドライバの設定を有効にするため Windows 95 を再起動させます。

  解像度、色数の設定について

　コントロールパネル中の 「画面」の「ディスプレイの詳細」で設定してください。

  リフレッシュレートの設定について

　コントロールパネル中の 「リフレッシュレート変更ユーティリティ95」で設定
　してください。

詳しくはDISC2:\DRIVER\IODATA\GADR98\INSTALL.TXTをお読みください


GAシリーズ DOS/V版 Windows(R)95ドライバ
x#
   GAシリーズ DOS/V版 Windows(R)95ドライバ

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\GAVN

  内容

概要

  このディスプレイドライバは、I-O DATA製グラフィックアクセラレータボード " GA-DRx/PCI,GA-DRx/VLB,GA-DR2/ISA,GA-DPC II,GA-DVL II " で動作します。

サポート解像度と色数

              << GA-DR4/PCI(VLB) >>  << GA-DR2/PCI(VLB) >>
  640x480      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
  800x600      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
  1024x768     256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ      256色/ﾊｲｶﾗｰ
  1280x1024    256色/ﾊｲｶﾗｰ            256色
  1600x1200    256色

               << GA-DR2/ISA >>
  640x480      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
  800x600      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
  1024x768     256色/ﾊｲｶﾗｰ
  1280x1024    256色

               << GA-DPC II,GA-DVL II >>
  640x480      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
  800x600      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
  1024x768     256色/ﾊｲｶﾗｰ
  1280x1024    256色

Direct Drawに対応
マイクロソフト社がWindows95で提唱するグラフィックインターフェイス規格「DirectDraw」に対応することにより、従来はゲーム専用機でしか楽しむことのできなかった、よりリアルで高速な動きが必要なゲームソフトをWindows95のパソコンで楽しむことができるようになります。GAシリーズは「DirectDraw」対応ですので、「DirectDraw」対応のゲームを専用機並の高速描画でお楽しみ頂けます。

Display Effect95登場
Windows3.1環境下で好評の「Display Effect」のWindows95対応版「Display Effect95」(Display EffectサポートのGA全シリーズ)を用意します。解像度の瞬時変更や仮想スクロール表示機能などのディスプレイ特殊効果を、Windows95でも今までと同じ感覚でご使用いただけるようになります。

セットアップ方法

   Windows95を起動してコントロールパネルの「ハードウェア」を選びます。
   「ﾊｰﾄﾞｳｪｱｳｨｻﾞｰﾄﾞ」が起動し次へ進めます。
   「新しいﾊｰﾄﾞｳｪｱを自動的に検出しますか？」で「いいえ」を選び、次に「ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ」を選びます。
   そして「ﾃﾞｨｽｸ使用」を選び、サポートソフトのドライブを指定します。
   （ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞがAﾄﾞﾗｲﾌﾞなら A:\ と入力します。）
   「ﾃﾞﾊﾞｲｽの選択」で表示されているﾓﾃﾞﾙの中から、使用するﾓﾃﾞﾙを指定して「OK」を選び次へ進めます。
   必要なファイルがコピーされディスプレイドライバがセットアップされます。
   その後、Windows95を再起動してください。

詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\GAVN\README.TXTをご覧ください。


   GA-Vシリーズ DOS/V版 Windows(R)95ドライバ

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\GAVV

  内容

  このディスプレイドライバは,I-O DATA製グラフィックアクセラレータ  ボード " GA-968Vx/PCI, GA-DRVx/PCI, GA-DRV2/ISA " で動作します。

サポート解像度と色数

               << GA-968V4/PCI >>   << GA-968V2/PCI >>
  640x480      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
  800x600      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
  1024x768     256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ
  1152x864     256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ
  1280x1024    256色/ﾊｲｶﾗｰ          256色
  1600x1200    256色/ﾊｲｶﾗｰ          256色
  2048x1536    256色

               << GA-DRV4/PCI >>    << GA-DRV2/PCI >>
  640x480      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
  800x600      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
  1024x768     256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ
  1280x1024    256色/ﾊｲｶﾗｰ          256色
  1600x1200    256色

               << GA-DRV2/ISA >>
  640x480      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
  800x600      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
  1024x768     256色/ﾊｲｶﾗｰ
  1280x1024    256色

Direct Drawに対応

マイクロソフト社がWindows95で提唱するグラフィックインターフェイス規格「DirectDraw」に対応することにより、従来はゲーム専用機でしか楽しむことのできなかった、よりリアルで高速な動きが必要なゲームソフトをWindows95のパソコンで楽しむことができるようになります。GAシリーズは「DirectDraw」対応ですので、「DirectDraw」対応のゲームを専用機並の高速描画でお楽しみ頂けます。

ハードウェアDCIに対応

Windows95が今後サポート予定のDirect Videoグラフィックインターフェイスを待たずに「ハードウェアDCI(ビデオアクセラレーション機能)」対応を実現します。弊社独自のオンスクリーン・ビデオ機能と併用することによってAVIファイル、MPEGファイル、Video CDの動画を画像メモリ容量や表示モード、動画ウィンドウのサイズに関係なく常に高速再生することができます。またGA-DRVシリーズでは動画再生ウインドウ内は常にフルカラーで表示されます。

Display Effect95登場

Windows3.1環境下で好評の「Display Effect」のWindows95対応版「Display Effect95」(Display EffectサポートのGA全シリーズ)を用意します。解像度の瞬時変更や仮想スクロール表示機能などのディスプレイ特殊効果を、Windows95でも今までと同じ感覚でご使用いただけるようになります。

サポートソフトFD作成手順
  FDドライブがA:
  HDドライブがC:
  GAVV.EXEがC:ﾉある場合

  (1) フォーマット済みのFDをA:にセット
  (2) A:
  (3) C:\GAVV

  以上の操作でFDにサポートソフトウェアが作成されます。

詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\GAVV\README.TXTをお読みください。


   GV-98X用 Windows95キャプチャドライバ Version 1.02

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\GV98X

  制限事項
メモリアドレスがE00000h番地の場合はプロテクトメモリを13MB以下に、F00000h番地の場合は14MB以下にしてください。キャプチャドライバを使用して高解像度でのオーバーレイが可能なディスプレイアダプタは弊社製のGA-1024A、GA-98NBシリーズ、GA-DRx/98シリーズです。

  セットアップ手順
GV-98Xビデオキャプチャボードの登録は次の手順で行ってください。なお、以下の記述では、FDドライブをD:ドライブとして説明しています。ドライブ構成が異なる場合はD:ドライブを該当するドライブに読み替えてください。

①＜コントロールパネル＞を起動し、＜ハードウェア＞アイコンを選択します。

②「新しいハードウェアを自動的に検索しますか？」で「いいえ」ボタンを選択し、「次へ」ボタンを押してください。

③「ハードウェアの種類」で「サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ」を選択し、「次へ」ボタンを押してください。

④「デバイスの選択」で「ディスク使用」ボタンを選択します。

⑤配布ファイルのコピー元にD:を選択します。

⑥「デバイスの選択」で「OK」ボタンを押してください。

⑦画面に表示されたリソースに当てはまるようにボードの設定を変更します。変更方法については、ボードのマニュアルを参照してください。

⑧インストール終了後、「システム設定の変更」ダイアログボックスでいいえ」ボタンを選択してください。

⑨「スタート」メニューの「Windowsの終了」を選択し、Windows95を終了してください。

⑩コンピュータの電源を一度切ってボードを装着します。

⑪コンピュータの電源を入れてWindows95を再起動させてください。

⑫＜コントロールパネル＞を起動し、＜マルチメディア＞アイコンを選択します。

⑬「詳細設定」の「マルチメディアデバイス」でビデオキャプチャの「GV-98Xビデオキャプチャボード」を選び「プロパティ」ボタンを押します。

⑭「GV-98Xビデオキャプチャボードのプロパティ」で「設定」を押します。

⑮「GV-98Xビデオキャプチャドライバの設定」の「ディスプレイアダプタ」でディスプレイアダプタを選択し、「OK」ボタンを押します。

  詳しくはDISC2:\DRIVER\IODATA\GV98X\INSTALL.TXTをお読みください


    LA/T-98,LA2/T-98,LA/T-98SB用MS-Windows(R)95 ドライバ

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\LAC98

  内容

ソフト紹介

このドライバはLA/T-98,LA2/T-98,LA/T-98SB用MS-Windows(R)95ドライバです．

詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\LAC98\INSTALL.TXTをご覧ください。


    LA/T-ISA,LA2/T-ISA用MS-Windows(R)95 ドライバ

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\LAIAT

  内容

ソフト紹介

このドライバはLA/T-ISA,LA2/T-ISA用MS-Windows(R)95ドライバです．

詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\LAIAT\INSTALL.TXTをご覧ください。


    LA2/T-PCI PC-9800用MS-Windows(R)95 ドライバ

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\LAP98

  内容

ソフト紹介

このドライバはLA2/T-PCI PC-9800用MS-Windows(R)95ドライバです．

詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\LAP98\INSTALL.TXTをご覧ください。


    LA2/T-PCI DOS/V用MS-Windows(R)95 ドライバ

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\LAPAT

  内容

ソフト紹介

このドライバはLA2/T-PCIをDOS/Vマシンで使用するためのMS-Windows(R)95ドライバです．

詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\LAPAT\INSTALL.TXTをお読みください。


   アイ・オー・データ機器製 LANカード(PCLA/T)

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\PCL98

  内容

アイ・オー・データ機器製 LANカード(PCLA/T)

　アイ・オー・データ機器製 LANカードのセットアップ手順

　アイ・オー・データ機器製 LANカードの登録は、次の手順で行ってください。なお、以下の記述では、FDドライブが Cドライブ、CD-ROMドライブを Dドライブとして説明しています。ドライブ構成が異なる場合は、それぞれ該当するドライブに読み替えてください。

　注意：NEC PCMCIA Controller が動作していないと、ＰＣカードが使用できませんので、あらかじめＰＣカードウィザードを起動させてＰＣカードを使用できる状態にしておいてください。

　(1)コンピュータの電源を切って、カードを装着します。

　(2)コンピュータの電源を入れて、Windows95 を起動させてください。

　(3)Windows95 がカードを新しいハードウェアとして自動認識した場合は、［新しいハードウェア］ダイアログボックスで［ハードウェアの製造元が提供するドライバ］を選択して、［OK］を押し⑧に進んでください。そうでない場合は、(4)に進んでください。

　(4)＜コントロールパネル＞を起動し＜ハードウェア＞アイコンを選択します。

　(5)［新しいハードウェアを自動的に検索しますか？］では［いいえ］ボタンを選択し、［次へ］ボタンを押してください。

　(6)［ハードウェアの種類］で［ネットワークアダプタ］を選択し、［次へ］ボタンを押してください。

　(7)［デバイスの選択］で［ディスク使用］ボタンを選択します。

　(8)配布ファイルのコピー元に C:\ を指定します。

　(9)［デバイスの選択］で［OK］ボタンを押してください。

　(10)必要なファイルをインストールするため、ディスク入れ替えが指示されるので、ファイル名が "PCL98" で始まる各ファイルについては、ドライバが入っているFD を FDドライブに挿入し C:\ と指定してください。ほかのファイルについては、Windows95 本体の CD-ROM を CD-ROMドライブに挿入し、D:と指定してください。

　(11)インストール終了後、［システム設定の変更］ダイアログボックスで［はい］ボタンを選択して、Windows95 を再起動させてください。

  詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\PCL98\INSTALL.TXTをお読みください。


    PCLA/T DOS/V用MS-Windows(R)95 ドライバ

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\PCLAT

  内容

ソフト紹介

このドライバはPCLA/TをDOS/Vマシンで使用するためのMS-Windows(R)95ドライバです．

詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\PCLAT\INSTALL.TXTをご覧ください。


    PCSC-98,PCSC-DV,PCSC-II用MS-Windows(R)95 ドライバ

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\PCSC

  内容

ソフト紹介

このドライバはPCSC-98,PCSC-DV,PCSC-II用MS-Windows(R)95ドライバです．MS-Windows(R)95上でPCSC-98,PCSC-DV,PCSC-IIを使用する時に必要です．

INSTALL  TXT         4,294  96-02-28  16:56説明ファイル


    RSAシリーズ,PIO-9032B/C Windows(R)95ドライバ

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\RSA

  内容

高速RS-232Cボード RSA-98シリーズのWindows95対応ドライバです

対応  機種

Windows(R)95が動作する PC-AT互換機

インストール方法

製品に付属されています取扱説明書をご覧ください。

README   TXT         3,222  96-02-14   8:25説明ファイル


   I-O DATA Multimedia Player for Windows(R)95 β版

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\SOFTPEG

  内容

MPEG再生ソフトがWindows95に対応

  GA-968Vシリーズ、GA-DRVシリーズに標準添付している「MPEG再生ソフト」もWindows95でハードウェアDCIに対応します。これによりWindows3.1に加えてWindows95でもMPEG再生ボードがなくてもAVIファイル、MPEGファイルの動画再生を行うことができ、Video CD 2.0のプレイバックコントロールや高精細静止画もお楽しみ頂けます。

インストール方法

  Windows を起動してから SETUP.EXE を起動しメッセージにしたがって、セットアップを行なってください。

README   DOC         4,497  96-01-11  18:28説明ファイル


   Win95 トラブルシューティング 96/01/25版

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\WIN95

グラフィック関連製品

ドライブ関連製品

ＰＣカード関連製品

通信関連製品

プリンタ関連製品

グラフィック関連製品

Q Windows3.1から上書きインストールするとWindows95起動時に、ディスプレイエフェクトが起動してハングアップする。または、ディスプレイエフェクトを実行するとハングアップする。

A Windows3.1用のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｨｴﾌｪｸﾄはWindows95ではご利用いただけません。Windows95対応版「ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｴﾌｪｸﾄ95」が用意できましたので、BBS、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ店頭で弊社提供のﾄﾞﾗｲﾊﾞVer0.96以降をご利用ください。また､Windows95はWindows3.1の設定環境を引き継ぎますので、Windows3.1を起動時に自動的に表示がでるようになっていた場合はWindows95でも自動起動されてしまいます。この場合は、Windowsディレクトリの WIN.INIの[windows]セクションの load= 行に、ディスプレイエフェクトのEXEファイルが記述されているのを削除してください。

         GA-1024A/1280A            　 GACTRL.EXE
         GA-DVL II/DPC ,GA-98NB    　 ALPCTRL.EXE
         GA-DRシリーズ             　 DRAGCTRL.EXE
         GA-968Vx/PCI              　 S3CTRL.EXE

Q GA-1024A/1280Aでアプリケーションがハングアップすることがある。

A Windows95の“README.TXT”を読んで､CD-ROMの\DRIVERS\DISPLAY\IODATAのドライバをセットアップしなおしてください。または、BBS、インターネット、店頭で弊社提供のドライバVer0.93をご利用ください。

Q GA-98NBのドライバが組み込まれない。または、GA-98NBシリーズを装着してWindows95をインストールすると、起動時「ディスプレイ設定に問題があります」と表示される。起動しても解像度が上げられず、色数も16色などになる。
A Windows95に付属のドライバでは設定が完全に行えません。サポートソフトV1.30 やBBS、インターネット、店頭で弊社提供のドライバを組み込みます。セットアップ時の質問で "現在のファイルを保存するか"ではいいえを選びます。

Q MPG-98のｲﾝｽﾄｰﾙ方法がわかりません。

A MPG-98はWindows3.1用のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでそのままご利用になれます。Windows3.1からWindows95へ移行した場合には”ｽﾀｰﾄ”の”ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”の中の”ｶﾗｵｹﾌﾟﾚｰﾔｰ”または”ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾚｰﾔｰ”の”ﾃﾞﾊﾞｲｽ”で”MPG-98”を実行してご利用ください。
 以前の設定を削除するなどして改めて登録する場合は”ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ”で、MPG-98のｻﾎﾟｰﾄｿﾌ内のSETUP.EXEを実行してください。割り込みなどのﾘｿｰｽは、予めﾎﾞｰﾄﾞの設定を他のﾃﾞﾊﾞｲｽと競合しないように設定していただければ結構です。　Windows95上でﾘｿｰｽ設定を行う必要はありません。

Q MPG-98でﾋﾞﾃﾞｵCDが再生できません。

A ﾋﾞﾃﾞｵCD再生には、使用するCD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞもﾋﾞﾃﾞｵCDに対応している必要があります。Windows3.1/MS-DOSの環境では対応していたCD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞもWindows95上では対応していない場合があります。
MPG-98ﾎﾞｰﾄﾞ上の割り込み設定が他のﾃﾞﾊﾞｲｽと競合していない場合は、CD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞﾒｰｶｰへﾋﾞﾃﾞｵCD対応をご確認ください
（ｱｲ･ｵｰ製CD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞでの対応は別項目のﾋﾞﾃﾞｵCD対応のための設定項目をご参照ください）

Q PCIバス搭載のNEC PC-98で GA-DRx/PCI、GA-DRVx/PCIがインストールできない。

A Windows95のセットアップはGA-DRx/PCIをスロットから抜いて行います。ドライバはGA-KiT-98PCI Ver2.00又はBBS、インターネット、店頭で弊社配布のものを使います。ドライバのセットアップが終わったら､電源を落とし、GA-DRx/PCIを実装します。PC-98用のWindows95の仕様により、GA-DRx/PCIは Xa7/9/10の内蔵アクセラレータとして誤認識されます。一度誤認識されてしまった場合は以下の手順で変更します。

1.Windows95を終了させます（画面に何も表示されなければ｢GRPH｣＋｢F4｣キーを2回押して終了させます）。

2.Safeモードで起動します（リセットし｢F8｣キーを断続的に押して起動モードの選択画面で指定します）。

3.[コントロールパネル]の[画面]で[ディスプレイの詳細]を選びます。

4.[ディスプレイの変更]－[アダプタの種類の変更]で[すべてのデバイスを表示]を選択し[その他のディスプレイアダプタ]を選び再起動します。

5.再起動後｢ディスプレイアダプタが正しく設定されていません。･･｣の表示されたところで｢キャンセル｣を選び[画面のプロパティ]で[ディスプレイの詳細]を選びます。

6.[ディスプレイの変更]－[アダプタの種類の変更]で[すべてのデバイスを表示]を選びます。

7.製造元[弊社･データ]で[ディスク使用]を選び、[参照]でドライバの入ったフロッピーディスクを指定して｢GA-DRx/PCI､DRVx/PCI for PC-98(Trident)｣を選びます。

8.[閉じる][更新]を選び、再起動せず[いいえ]を選択します。

9.[ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ]の[ｼｽﾃﾑ]の[ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ]で｢PC-9821Xa7/9/10｣をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸして、ﾃﾞﾊﾞｲｽ使用のOriginal configlationのﾁｪｯｸﾏｰｸを外します。[OK]を押して｢GA-DRX/PCI､GA-DRV/PCI for PC-98｣をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸして、ﾃﾞﾊﾞｲｽ使用のﾁｪｯｸﾏｰｸ済みを確認します。[OK]を2回押して[ｼｽﾃﾑ]を閉じます。
  必要に応じて[画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]の[ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｨの詳細]で解像度と色数を変更して[更新][再起動]を行ってください。

ご注意
　[ｼｽﾃﾑ]の[ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏﾈｰｼﾞｬ]の[PC-9821Xa7/9/10(Traident)]は削除しないでください。Windows95起動時にﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾄﾞﾗｲﾊﾞの設定が変更されてしまいます。[OK]など、ボタンが画面下に隠れている場合はメニューバーを上にドラッグして表示させてください。

Q QTW Ver2.0(現行バージョン)が現在のGAシリーズのWindows95用ドライバでは動きません。

A BBS、インターネット、店頭で弊社提供のドライバVer0.93以降が対応します。

Q GI-98の設定をWindows3.1に残したままWindows95をインストールすると再起動途中でハングアップする。

A GI-98は、Windows95では使用できません。そのまま使おうとすると起動途中にハングアップします。そうなった場合以下の手順で回避を行います。また、キャプチャする場合にはWindows3.1を使用するようします。

  1.F8を押しながらWindows95をセーフモードで起動する。

  2.エディタを使いWindows95の“SYSTEM.INI”ファイルを開く

  3.[386Enh]セッションのDEVICE=VTWD.386の行を削除する。

  4.“SYSTEM.INI”を保存する。

  5.Windows95を再起動する。

ドライブ関連製品

Q SC-98シリーズ(SC-98Ⅱ、SC-98、SC-98SB)に接続される機器の動作が不安定。

A SC-98シリーズはWindows95では｢NEC-PC-9801-55/L/U/FA-02････｣と認識され、転送モードはDMAモードでの動作を想定した状態になります。(この場合にはSC-98シリーズをDMAまたはI/Oモードにする必要があります。)SC-98シリーズの標準設定ではバスマスタモードで動作し、こちらの方が高速であるため、Windows95インストール後にWindows95に附属の弊社製ドライバと入れ換えてください。

Q SC-98ｼﾘｰｽﾞ（SC-98II、SC-98SB、SC-98）に接続された機器が認識しない。

A SCSI用ﾄﾞﾗｲﾊﾞ（SCSIｺﾝﾄﾛｰﾗ）の「ﾘｿｰｽ」で設定された値が実際のﾎﾞｰﾄﾞと合っていない可能性があります。ｼｽﾃﾑ起動時にCTRL+GRPH+Sｷｰを同時に押して、SC-98ｼﾘｰｽﾞのﾘｿｰｽ設定を確認して設定を見直してください。

Q ｢MS-DOS互換ﾓｰﾄﾞで動作するので、パフォーマンスが低下します。｣が表示される。

A CD-ROMドライブ用の“SCCD.SYS”のﾊﾞｰｼﾞｮﾝ1.03以前の設定が“CONFIG.SYS”に残っていれば削除してください。

Q CDGシリーズで音楽CDの音が出ない(Windows3.1では問題なかった)。

A [コントロールパネル]－[マルチメディア]の[音楽CD]で[ヘッドホン]のボリュームが｢低｣いっぱいに絞られていないか確認してください。

Q ハードディスクが認識されない。CD-ROMが認識されない。

A Windows95のファイルシステムが｢DOS互換モード｣になっている場合があります。(ファイルシステムは[システム]の[プロパティ]の[パフォーマンス]で確認できます。)原因は場合によって異なりますが、外付けのドライブなら外して起動することで｢32ビット｣になるかご確認ください。
  ならない場合は弊社製ドライブ以外の部分に問題がある可能性があります。ドライブの接続されるSCSIポート、IDEコントローラのプロパティで設定が正しく行われていれば、パソコンないしはWindows95の設定に問題があると思われます。
また、ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸでは未ﾌｫｰﾏｯﾄのﾄﾞﾗｲﾌﾞを接続した場合にも認識されないということが発生します。この場合、PC-98ではDISKINIT、FDISK、FORMATｺﾏﾝﾄﾞを「DOS互換ﾓｰﾄﾞ」で起動して実行します（FDISK、FORMATｺﾏﾝﾄﾞはDOSﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄでも実行可能）。DOS/Vでは「DOSﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ」でFDISK、FORMATｺﾏﾝﾄﾞを実行します。

Q SC-98にNEC製3倍速CD-ROMを付けるが認識されない。

A 「コントロールパネル」「システム」「デバイスマネージャ」の「CD-ROM」でNEC製3倍速CD-ROMの「設定」で「同期データ転送」をoffにします。

Q CDG-MX2を使用してビデオCDが再生できない。

A 仕様でCDG-MX2はWindows95ではビデオCDが扱えません。

Q CDG-SX2を使用してビデオCDが再生できない。

A 予定　現在CDG-SX2はWindows95上でビデオCDが扱えませんが、対策を検討しております。

Q CDG-SX4を使用してビデオCDが再生できない。

A 予定　現在CDG-SX4はWindows95上でビデオCDが扱えませんが、対策を検討しております。

Q CDG-SX4を使用中CD-ROMが読めない、またはハングアップする。

A [コントロールパネル]－[システム]で[CD-ROMのプロパティ]を表示し、[同期転送]が[OFF]になっているか確認してください。この項目は、デフォルトでは[OFF]になっています。[同期転送]が[ON]の場合は正常に動作しません。

Q CDG-TX4をDOS/Vで使用してビデオCDの再生ができない。

A Windows95 CD-ROMの \Drivers\Storage\SCSI1HLP.95JをWindowsディレクトリの System\Iosubsys に “SCSI1HLP.VXD”という名前でコピーしてください。

Q CDG-PX44を使用中CD-ROMが読めない、またはハングアップする。

A [コントロールパネル]－[システム]で[CD-ROMのプロパティ]を表示し、[同期転送]が[OFF]になっているか確認してください。この項目は、デフォルトでは[OFF]になっています｡[同期転送]が[ON]の場合は正常に動作しません。

Q 弊社製CD-ROMドライブでCD-Gを再生したい。

A 仕様　現在、弊社製CD-ROMに限らずWindows95上ではCD-Gの再生は行えません。
・Windows3.1用の“CDGWIN.EXE”は利用できません。
・DOSプロンプトとDOSモードでの“CDG.EXE”、“CDGEX.EXE”の起動も保証されません。

ＰＣカード関連製品

Q PCSC-II･DV･98に接続されるドライブ(CD-ROM,HDD等)が認識されない。

A 対策１　Windows95の 32ビットPCMCIAドライバを組み込む前の場合([コントロールパネル]－[システム]－[パフォーマンス]でPCカードが｢PCMCIAソケットはインストールされていません｣となっている場合)。32ビットPCMCIAドライバを組み込む必要がありますが、その為にはCD-ROMから必要なファイルをコピーしなければなりません。その場合DOS/Windows3.1で使用していた16ビットのPCMCIAドライバを使用します。“CONFIG.SYS”､“AUTOEXEC.BAT”ファイルに16ビットのカードサービス等のPCカードドライバと、PCSC用のドライバが記述されているか確認してください。また、“CONFIG.SYS”ファイルの“EMM386.EXE”の行にUMB禁止オプションが正しく設定してあるか確認してください。(“EMM386”は REM or 削除してもいい)Windows95起動時に[F8]キーをおしてメニューを表示させ､｢各コマンドの実行を確認する｣を選択すれば“CONFIG.SYS”に登録したドライバのメッセージを確認することができます。

 対策２ Windows95の 32ビットPCMCIAドライバを組み込んだ後の場合([コントロールパネル]－[システム]－[パフォーマンス]でPCカードが32ビットとなっている場合)。　32ビットのPCSC用ドライバを組み込む必要があります。また、PCSCが認識されていてもインストール手順の間違いで、ドライバファイルがコピーされない場合があります([コントロールパネル]－[システム]－[デバイスマネージャ]－[SCSIコントローラ]－[MPS110]でドライバファイル“MPS100.MPD”が表示されない状態)。その場合[デバイスマネージャ]ー[SCSIコントローラ]－[MPS110]を一旦削除してカードを抜き差しし、｢新しいハードウェア...｣と表示されたら再度ドライバのインストールを行ってください。途中“MPS100.MPD”が見つからないという意味のメッセージが表示されたら、“MPS100.MPD”ファイルが存在するフロッピーディスクのドライブを指定してください。

Q PCSC-Ⅱ/DV/98に接続されるハードディスクドライブが認識されない。

A MIRA_FMT 1.xxでフォーマットされたハードディスクドライブはWindows95でドライブが認識されません。“DDVERUP.EXE”を実行してﾌｫｰﾏｯﾄ変換を行います。“DDVERUP.EXE”はPC-98用Windows95に添付されているドライバキットにはないのでBBS、インターネット、店頭で弊社提供のドライバを入手します。MIRA_FMT 2.xxでﾌｫｰﾏｯﾄした場合はそのままご利用になれます。

Q PK-Cx486DRX2､PK-Cx486SRX2､PK-Cx486Dシリーズを使用しているとWindows95の｢ファイルシステム｣が｢DOS互換モード｣になる。

A CPUキャッシュのコントローラ“PK486D.COM”のパラメータに｢/D｣を追加してください。

通信関連製品

Q  RSA-98のﾄﾞﾗｲﾊﾞ設定を行ったが使えない。

A  ﾎﾞｰﾄﾞのﾘｿｰｽ設定がﾄﾞﾗｲﾊﾞのﾘｿｰｽ設定と合っていない可能性があります。RSA-98はﾌﾟﾗｸﾞｱﾝﾄﾞﾌﾟﾚｲに対応した製品ではないため、ﾄﾞﾗｲﾊﾞ設定後、実際のﾎﾞｰﾄﾞ設定と設定を合わせる必要があります。
　（設定が異なっていてもｴﾗｰが表示されませんので注意してください。）

Q RSA-98のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨの2つ目のCOMﾎﾟｰﾄに「！」ﾏｰｸが付いてしまう。

A RSA-98では2つのCOMﾎﾟｰﾄが同じIRQ（割り込み）を使用するために「！」ﾏｰｸが表示されますが異常ではありません。
  Windows95では別のﾃﾞﾊﾞｲｽが同一のﾘｿｰｽを使用することを想定していないために、RSA-98のように同じIRQを使用しているﾃﾞﾊﾞｲｽでは2つ目以降に「！」ﾏｰｸが付きます。

Q ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏﾈｰｼﾞｬ上でRSA-98の表示に「！」ﾏｰｸが付いてしまい（COMﾎﾟｰﾄ両方とも）使用できない。

A RSA-98はWindows95上ではI/Oﾎﾟｰﾄを50A0H～に設定しなければなりません。
 他のI/Oﾎﾟｰﾄを設定している場合は、ﾎﾞｰﾄﾞとWindows95上の設定を変更してください。

Q PCFM-144のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨでｴﾗｰが表示される。

A PCFM-144は一部のﾓﾃﾞﾑ制御ｺﾏﾝﾄﾞ（ATｺﾏﾝﾄﾞ）に未対応のものがあるため、ｴﾗｰが表示される部分があります。「ﾓﾃﾞﾑ」の「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ」でCOMﾎﾟｰﾄの「詳細設定」にATI4～ATI7までERRORとなるのは異常ではありません。この状態で正常にご使用いただけます。

プリンタ関連製品

Q ﾌﾟﾘﾝﾀﾊﾞｯﾌｧ（PL、PB、PRBｼﾘｰｽﾞ）、ﾌﾟﾘﾝﾀｼｪｱﾘﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ（PLSA-16ｼﾘｰｽﾞ）使用してWindows95を利用しはじめたが、印刷できなくなった。

A Windows95になってﾌﾟﾘﾝﾀがWPS（Windows Printing System）、双方向ｾﾝﾄﾛに対応したものの場合、ご利用いただけなくなりました。
  Windows95では上記の場合、自動的にﾌﾟﾘﾝﾀとの双方向通信を行いますが、ﾌﾟﾘﾝﾀﾊﾞｯﾌｧ、ﾌﾟﾘﾝﾀｼｪｱﾘﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを利用すると双方向通信が行えなくなるためです。特にﾌﾟﾘﾝﾀﾊﾞｯﾌｧでは印刷ﾃﾞｰﾀがﾌﾟﾘﾝﾀに届くﾀｲﾐﾝｸﾞとﾌﾟﾘﾝﾀからのﾃﾞｰﾀがﾊﾟｿｺﾝに届くﾀｲﾐﾝｸﾞが合わないために、原理的にご使用いただけません。ご了承ください。

割り込み設定について

Windows95のﾘｿｰｽの指定では割り込みの指定が「IRQ」表示になっております。98の環境では長く、「INT」表示であったため、製品の説明書にも割り込み表記が「INT」になっているものがあります。以下に「IRQ」と「INT」表記の対応を記しますので、読み替えて設定してください。

INT　　　IRQ
 0        3
 1        5
 2        6
 3        9
 41       10
 42       11
 5        12
 6        13


PCF-144,PCFM-144D,FM-288用MS-Windows(R)95 ドライバ

   PCF-144,PCFM-144,DFM-288用MS-Windows(R)95 ドライバ

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\MODEM

  データＦＡＸモデムのインストール手順

  対象モデム  DFM-288, PCFM-144, PCF-144

  インストール手順

　①：コントロールパネルを選択する。
　②：ハードウェアを選択してハードウェアウィザードを使用する。
　③：自動検索の項目は”いいえ”を選択する。
　④：インストールするハードウェアの項目では”モデム”を選択する。
　⑤：モデムの検索の項目では”一覧から検出する”を選択し、次の画面で”ディスク使用”を選択する。
　⑥：ＩＮＦファイルのある場所を選択し、モデム名の項目はお手持ちのモデムを選択する。
　⑦：接続するポートは”通信ポート”を選択する。
　⑧：”完了”を選択すればモデムが自動認識できる状態になります。

詳しくはDISC2:\DRIVER\IODATA\MODEM\INSTALL.TXTをお読みください。


    GA-DVL/DPC Windows NT3.1/3.5 ドライバ サポートソフトウェア Ver.1.20収録分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\DVNT120

  内容

ソフト紹介

  このファイルは、「GA-DVL/DPCシリーズ サポートソフトウェア Ver.1.20」に収録されているWindows NT3.1/3.5ドライバです。

 詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\DVNT120\WINNT31\README.TXT
            DISK2:\DRIVER\IODATA\DVNT120\WINNT35\README.TXT
            DISK2:\DRIVER\IODATA\DVNT120\README.1STをご覧ください。


    GA-98NB 1.30 -> 1.40 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\NB_140

  内容

更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. nb_140.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE C:   ...   FDDがC:ドライブの場合

GA-98NBｼﾘｰｽﾞｻﾎﾟｰﾄｿﾌﾄ  ver 1.40   変更内容一覧

ALP256.DR_:ver1.13-->ver1.14
ALP64K.DR_:ver1.13-->ver1.14
ALP16M.DR_:ver1.13-->ver1.14
1.ﾁｯﾌﾟのﾘﾋﾞｼﾞｮﾝによって画面が乱れる不具合の修正
ALPCTLIB.DL_:ver1.25-->ver1.26
        1.ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ表記の変更
GATEST.EXE:ver1.10-->ver1.11
1.ﾁｯﾌﾟのﾘﾋﾞｼﾞｮﾝによって画面が乱れる不具合の修正
README.DOC:ver1.30-->ver1.40
        1.ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ表記の変更
GA98NB.INF:新規 ver1.00
        1.Windows95用ｲﾝｽﾄｰﾙ情報ﾌｧｲﾙの追加

<\WIN95>
ALPCTLIB.DL_:新規 ver1.02
ALPUTIL.DL_:新規 ver1.00
ALP98NB.DR_:新規 ver1.01
ALPCTRL.EX_:新規 ver1.00
ALPCTRL.HL_:新規 ver1.00
ALPUTIL.HL_:新規 ver1.00
GA98NB.INF:新規 ver1.00
ALPCTRL.IN_:新規 ver1.00
IO98NB.VX_:新規 ver1.00
README.TXT:新規 ver1.00
1.WIN95用のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾄﾞﾗｲﾊﾞとﾕｰﾃｨﾘﾃｨを追加

  詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\NB_140\README.DOCをお読みください。


    GA-98NB 1.21 -> 1.30 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\NB_130

  内容

更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. nb_130.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE C:   ...   FDDがC:ドライブの場合

GA-98NB ｼﾘｰｽﾞ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｿﾌﾄ  ver 1.30  変更内容一覧

ALP16M.DR_:ver1.12-->ver1.13
ALP256.DR_:ver1.12-->ver1.13
ALP64K.DR_:ver1.12-->ver1.13
1.DCI使用中(動画再生中)には解像度変更を禁止した。
        2.StretchBitBLTの負の座標のときにGDIで処理していたのをドライバ内
        　で処理をするように変更
        3.WordTalkでアプリケーションエラーが出るのを修正

ALPCTLIB.DL_:ver1.23-->ver1.25
ALPCTRL.EX_:ver1.20-->ver1.21
ALPCTRL.HLP:ver1.20-->ver1.21
1.設定の項目の追加

README.DOC:ver1.21-->ver1.30
1.バージョン表記の変更

<WINNT35>
README.TXT:ver1.10-->ver1.11
1.バージョン表記の変更
2.EPSONを対応機種から外した
NB.SYS:ver1.10-->ver1.11
1.WindowsNT3.5,WindowsNT3.51両方に対応

<WIN95>
ALPUTIL.CPL:新規 ver0.90
ALP98.DRV:新規 ver0.90
IODATA.INF:新規 ver0.90
IONB.VXD:新規 ver0.90
README.TXT:新規 ver0.90
1.WIN95用のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾄﾞﾗｲﾊﾞとﾕｰﾃｨﾘﾃｨ

  詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\NB_130\README.DOCをお読みください。


    GA-98NB 1.20 -> 1.21 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\NB_121

  内容

更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. nb_121.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE C:   ...   FDDがC:ドライブの場合

Ver1.20からVer1.21の変更点

1. WindowsNT3.5用フルカラードライバの追加
2. WindowsNT3.5ドライバの高速化
3. Windows3.1ドライバで、WORD PERFECT6.0 使用中にアプリケーション
   エラーが発生する不具合の修正
4. Windows3.1ドライバで、ウィンドウアドレスがE0000番地の時、大きい
   文字の描画で色が反転する不具合の修正

  詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\NB_121\README.DOCをお読みください。


    GA-DR/PCI,VLB 1.04 -> 1.10 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\DR_110

  内容

更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. dr_110.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE A:   ...   FDDがA:ドライブの場合

GA-DRx/PCI,VLB ｼﾘｰｽﾞ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｿﾌﾄ   ver 1.10  変更内容一覧
  DRAGON START64 PCI,VLバス

<\>
DRAG16M.DR_:ver1.04-->ver1.05
DRAG256.DR_:ver1.04-->ver1.05
DRAG64K.DR_:ver1.04-->ver1.05
1.DCI使用中(動画再生中)には解像度変更を禁止した。
        2.StretchBitBLTの負の座標のときにGDIで処理していたのをドライバ内
        　で処理をするように変更
        3.WordTalkでアプリケーションエラーが出るのを修正

DRAGCTRL.EX_:ver1.02-->ver1.03
DRAGCTRL.HLP:ver1.01-->ver1.02
DRAGUTIL.HLP:ver1.00-->ver1.01
DRGCTLIB.DL_:ver1.03-->ver1.25
1.設定の項目の追加

PCIWAIT.EXE:新規 ver1.00
1.コンパックのＰＣＩバスでの不具合対策プログラム

GATEST.EXE:ver1.01-->ver1.02
        1.バージョン表記の変更

README.DOC:ver1.04-->ver1.10
1.バージョン表記の変更

SETUP.EXE:ver1.01-->ver1.02
1.GA-968Vがいたときの処理を追加

<WIN_US>
USSETUP.EXE:ver1.00-->ver1.01
1.GA-968Vがいたときの処理を追加

DRAGCTRL.EX_:ver1.00-->ver1.01
DRAGCTRL.HLP:ver1.00-->ver1.01
DRAGUTIL.CP_:ver1.00-->ver1.01
DRAGUTIL.HLP:ver1.00-->ver1.01
DRGCTLIB.DL_:ver1.01-->ver1.25
1.設定の項目の追加

<WINNT35>
README.TXT:ver1.10-->ver1.11
1.バージョン表記の変更
DRAG.SYS:ver1.10-->ver1.11
DRAG256.DLL:ver1.10-->ver1.11
DRAG64K.DLL:ver1.10-->ver1.11
DRAG16M.DLL:ver1.10-->ver1.11
1.WindowsNT3.5,WindowsNT3.51両方に対応

<WIN95>
DRAGUTIL.CPL:新規 ver0.90
DRAGONV.DRV:新規 ver0.90
DRAGONV.INF:新規 ver0.90
README.TXT:新規 ver0.90
TRIDENT.VXD:新規 ver0.90
1.WIN95用のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾄﾞﾗｲﾊﾞとﾕｰﾃｨﾘﾃｨ

  詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\DR_110\README.DOCをお読みください。


    GA-DR/PCI,VLB 1.10 -> 1.20 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\DR_120

  内容

更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. dr_120.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE A:   ...   FDDがA:ドライブの場合

GA-DRx/PCI,VLB ｼﾘｰｽﾞ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｿﾌﾄ   ver 1.20  変更内容一覧
  DRAGON START64 PCI,VLバス

<\>
DRAG16M.DR_:ver1.04-->ver1.05
DRAG256.DR_:ver1.04-->ver1.05
DRAG64K.DR_:ver1.04-->ver1.05
1.DCI使用中(動画再生中)には解像度変更を禁止した。
        2.StretchBitBLTの負の座標のときにGDIで処理していたのをドライバ内
        　で処理をするように変更
        3.WordTalkでアプリケーションエラーが出るのを修正

DRAGCTRL.EX_:ver1.02-->ver1.03
DRAGCTRL.HLP:ver1.01-->ver1.02
DRAGUTIL.HLP:ver1.00-->ver1.01
DRGCTLIB.DL_:ver1.03-->ver1.25
1.設定の項目の追加

PCIWAIT.EXE:新規 ver1.00
1.コンパックのＰＣＩバスでの不具合対策プログラム

GATEST.EXE:ver1.01-->ver1.02
        1.バージョン表記の変更

README.DOC:ver1.04-->ver1.10
1.バージョン表記の変更

SETUP.EXE:ver1.01-->ver1.02
1.GA-968Vがいたときの処理を追加

<WIN_US>
USSETUP.EXE:ver1.00-->ver1.01
1.GA-968Vがいたときの処理を追加

DRAGCTRL.EX_:ver1.00-->ver1.01
DRAGCTRL.HLP:ver1.00-->ver1.01
DRAGUTIL.CP_:ver1.00-->ver1.01
DRAGUTIL.HLP:ver1.00-->ver1.01
DRGCTLIB.DL_:ver1.01-->ver1.25
1.設定の項目の追加

<WINNT35>
README.TXT:ver1.10-->ver1.11
1.バージョン表記の変更
DRAG.SYS:ver1.10-->ver1.11
DRAG256.DLL:ver1.10-->ver1.11
DRAG64K.DLL:ver1.10-->ver1.11
DRAG16M.DLL:ver1.10-->ver1.11
1.WindowsNT3.5,WindowsNT3.51両方に対応

<WIN95>
DRAGUTIL.CPL:新規 ver0.90
DRAGONV.DRV:新規 ver0.90
DRAGONV.INF:新規 ver0.90
README.TXT:新規 ver0.90
TRIDENT.VXD:新規 ver0.90
1.WIN95用のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾄﾞﾗｲﾊﾞとﾕｰﾃｨﾘﾃｨ

  詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\DR_120\README.DOCをお読みください。


    GA-DVL/DPC 1.22 -> 1.30 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\DVL_130

  内容

更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. dvl_130.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE A:   ...   FDDがA:ドライブの場合

GA-DVL/DPC ｼﾘｰｽﾞ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｿﾌﾄ  ver 1.30  変更内容一覧

ALP16M.DR_:ver1.13-->ver1.14
ALP256.DR_:ver1.13-->ver1.14
ALP64K.DR_:ver1.13-->ver1.14
1.DCI使用中(動画再生中)には解像度変更を禁止した。
2.StretchBitBLTの負の座標のときにGDIで処理していたのをドライバ内
　で処理をするように変更

ALPCTLIB.DL_:ver1.21-->ver1.25
ALPCTRL.EX_:ver1.20-->ver1.21
ALPCTRL.HLP:ver1.20-->ver1.21
ALPCTRL.INI:ver1.21-->ver1.22
ALPUTIL.CP_:ver1.11-->ver1.12
1.OASYS/WinのFEPを使用中に解像度変更をするとおかしくなるのを修正
2.設定の項目の追加

SETUP.EXE:ver1.11-->ver1.12
1.GA-968Vがいたときの処理を追加

README.DOC:ver1.22-->ver1.30
1.バージョン表記の変更

ALPUTIL.CPL:新規 ver0.90
ALPINE.DRV:新規 ver0.90
ALPINE.INF:新規 ver0.90
ALPMMIO.VXD:新規 ver0.90
README.TXT:新規 ver0.90
1.WIN95用のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾄﾞﾗｲﾊﾞとﾕｰﾃｨﾘﾃｨ

  詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\DVL_130\README.DOCをお読みください。


    GA-DVL/DPC 1.30 -> 1.40 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\DVL_140

  内容

更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. dvl_140.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE A:   ...   FDDがA:ドライブの場合

GA-DVL/DPCｼﾘｰｽﾞｻﾎﾟｰﾄｿﾌﾄ  Ver 1.40   変更内容一覧

ALP256.DR_:ver1.14-->ver1.15
ALP64K.DR_:ver1.14-->ver1.15
ALP16M.DR_:ver1.14-->ver1.15
        1.SuperKidで画面が乱れる不具合を修正
ALPCTLIB.DL_:ver1.25-->ver1.26
        1.ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ表記の変更
README.DOC:ver1.30-->ver1.40
1.ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ表記の変更
ALPINE.INF:新規 ver1.00
1.Windows95用ｲﾝｽﾄｰﾙ情報ﾌｧｲﾙ

ALPCTLIB.DLL:新規 ver1.02
ALPUTIL.DLL:新規 ver1.01
DDALPI32.DLL:新規 ver1.01
ALPINE.DRV:新規 ver1.01
ALPCTRL.EXE:新規 ver1.01
ALPCTRL.HLP:新規 ver1.00
ALPUTIL.HLP:新規 ver1.00
ALPINE.INF:新規 ver1.00
ALPCTRL.INI:新規 ver1.00
README.TXT:新規 ver1.00
ALPMMIO.VXD:新規 ver1.00
1.WIN95用のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾄﾞﾗｲﾊﾞとﾕｰﾃｨﾘﾃｨの追加

  詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\DVL_140\README.DOCをお読みください。


    GA-DR/98 1.11 -> 1.20 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\DR98_120

  内容

更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. dr98_120.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE C:   ...   FDDがC:ドライブの場合

GA-DRx/98･ｻﾎﾟｰﾄ･ｿﾌﾄ  ver 1.20  変更内容一覧

<\>
DRAG16M.DR_:ver1.11-->ver1.12
DRAG256.DR_:ver1.11-->ver1.12
DRAG64K.DR_:ver1.11-->ver1.12
1.DCI使用中(動画再生中)には解像度変更を禁止した。
        2.StretchBitBLTの負の座標のときにGDIで処理していたのをドライバ内
        　で処理をするように変更
        3.WordTalkでアプリケーションエラーが出るのを修正

DRGCTLIB.DL_:ver1.23-->ver1.25
DRAGCTRL.EX_:ver1.00-->ver1.01
DRAGCTRL.HLP:ver1.00-->ver1.01
1.設定の項目の追加

J1SETUP.EXE:ver1.01-->ver1.02
1.圧縮ファイルを解凍コピーするように変更

README.DOC:ver1.11-->ver1.20
1.バージョン表記の変更

<123R24J>
DTP.LB_   <-- DTP.LBR
ENEC0.DR_ <-- ENEC0.DRV
ENEC1.DR_ <-- ENEC1.DRV
ENEC2.DR_ <-- ENEC2.DRV
MNEC5.DR_ <-- MNEC5.DRV
1.ファイルを圧縮形式にした

<JW>
GADRDPS8.WD_ <-- GADRDPS8.WDV
1.ファイルを圧縮形式にした

<WINNT35>
README.TXT:ver1.03-->ver1.04
1.バージョン表記の変更
2.EPSONを対応機種から外した
DRAG.SY_:ver1.03-->ver1.04
DRAG256.DL_:ver1.03-->ver1.04
DRAG64K.DL_:ver1.03-->ver1.04
DRAG16M.DL_:ver1.03-->ver1.04
1.WindowsNT3.5,WindowsNT3.51両方に対応

<WIN95>
DRAGUTIL.CPL:新規 ver0.91
DRAGON.DRV:新規 ver0.91
IODATA.INF:新規 ver0.91
IODR.VXD:新規 ver0.91
README.TXT:新規 ver0.91
1.WIN95用のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾄﾞﾗｲﾊﾞとﾕｰﾃｨﾘﾃｨ

  詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\DR98_120\README.DOCをお読みください。


    GA-DR/98 1.20 -> 1.30 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\DR98_130

  内容

更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. dr98_130.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE C:   ...   FDDがC:ドライブの場合

GA-DRｼﾘｰｽﾞｻﾎﾟｰﾄｿﾌﾄ
  DRAGON STAR 64  for PC-98  標準ﾊﾞｽ  Ver 1.30  変更内容一覧

DRAG256.DR_:ver1.12-->1:16
DRAG64K.DR_:ver1.12-->1:16
DRAG16M.DR_:ver1.12-->1:16
        1.stretch関数で、ﾏｲﾅｽ座標の不具合を修正
        2.WorldTalkでｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｴﾗｰが出るのを修正
        3.SuperKidで画面が乱れる不具合を修正
        4.大きい円の描画がおかしい不具合を修正
        5.MMIOｾﾚｸﾀ(GS)が壊れてしまう不具合を修正
DRGCTLIB.DL_:ver1.25-->1.26
        1.ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ表記の変更
README.DOC:ver1.20-->1.30
        1.バージョン表記の変更
GADR98.INF:新規 ver1.00
        1.Windows95用ｲﾝｽﾄｰﾙ情報ﾌｧｲﾙの追加

<JW>
GADRDSP8.WD_:ver1.01-->1.02
        1.花子Ver3(DOS用)にて点線ｸﾞﾘｯﾄﾞが表示できない不具合を修正
2.JW2ﾄﾞﾗｲﾊﾞをｲﾝｽﾄｰﾙすると起動時にPARITY CHECK ERRORがでる

<WIN95>
GADR98.INF:新規 ver1.00
README.TXT:新規 ver1.00
DRAGCTRL.EX_:新規 ver1.00
DRAGCTRL.HL_:新規 ver1.00
DRAGCTRL.IN_:新規 ver1.00
DRAGUTIL.DL_:新規 ver1.00
DRAGUTIL.HL_:新規 ver1.00
DRGCTLIB.DL_:新規 ver1.02
IODR98.VX_:新規 ver1.00
DRAGON98.DR_:新規 ver1.00

  詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\DR98_130\README.DOCをお読みください。


    GA-DR/ISA 1.01 -> 1.10 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\DRI_110

  内容

更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. dri_110.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE A:   ...   FDDがA:ドライブの場合

DR2/ISA ｼﾘｰｽﾞ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｿﾌﾄ  ver 1.10  変更内容一覧
  DRAGON START64 ISAバス

DRAG16M.DR_:ver1.01-->ver1.05
DRAG256.DR_:ver1.01-->ver1.05
DRAG64K.DR_:ver1.01-->ver1.05
1.DCI使用中(動画再生中)には解像度変更を禁止した。
        2.StretchBitBLTの負の座標のときにGDIで処理していたのをドライバ内
        　で処理をするように変更
        3.WordTalkでアプリケーションエラーが出るのを修正

DRAGCTRL.EX_:ver1.00-->ver1.01
DRAGCTRL.HLP:ver1.00-->ver1.01
DRGCTLIB.DL_:ver1.00-->ver1.25
1.OASYS/WinのFEPを使用中に解像度変更をするとおかしくなるのを修正
2.設定の項目の追加

README.DOC:ver1.01-->ver1.10
1.バージョン表記の変更

SETUP.EXE:ver1.00-->ver1.01
1.GA-968Vがいたときの処理を追加

<WIN_US>
DRAGCTRL.EX_:ver1.00-->ver1.01
DRAGCTRL.HLP:ver1.00-->ver1.01
DRAGUTIL.HLP:ver1.00-->ver1.01
DRGCTLIB.DL_:ver1.00-->ver1.25
1.設定の項目の追加

USSETUP.EXE:ver1.00-->ver1.01
1.GA-968Vがいたときの処理を追加

<WINNT35>
README.TXT:ver1.00-->ver1.01
1.バージョン表記の変更

DRAG.SYS:ver1.00-->ver1.01
DRAG256.DLL:ver1.00-->ver1.01
DRAG64K.DLL:ver1.00-->ver1.01
DRAG16M.DLL:ver1.00-->ver1.01
1.WindowsNT3.5,WindowsNT3.51両方に対応

<WIN95>
DRAGISA.DRV:新規 ver0.90
DRAGUTIL.CPL:新規 ver0.90
README.TXT:新規 ver0.90
DRAGISA.INF:新規 ver0.90
TRIDENT.VXD:新規 ver0.90
1.WIN95用のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾄﾞﾗｲﾊﾞとﾕｰﾃｨﾘﾃｨ

  詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\DRI_110\README.DOCをお読みください。


    GA-DR/ISA 1.10 -> 1.20 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\DRI_120

  内容

更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. dri_120.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE A:   ...   FDDがA:ドライブの場合

■GA-DR2/ISAｻﾎﾟｰﾄｿﾌﾄ
  DRAGON STAR 64 ISAﾊﾞｽ用  ver 1.20   変更内容一覧

DRAG256.DR_:ver1.05-->ver1.06
DRAG64K.DR_:ver1.05-->ver1.06
DRAG16M.DR_:ver1.05-->ver1.06
        1.stretch関数で、ﾏｲﾅｽ座標の不具合を修正
        2.WorldTalkでｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｴﾗｰが出るのを修正
        3.SuperKidで画面が乱れる不具合を修正
        4.大きい円の描画がおかしい不具合を修正
DRGCTLIB.DL_:ver1.25-->ver1.26
        1.ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ表記の変更
README.DOC:ver1.10-->ver1.20
        1.バージョン表記の変更
DRAGISA.INF:新規 ver1.00
        1.Windows95用ｲﾝｽﾄｰﾙ情報ﾌｧｲﾙの追加

<WIN_US>
DRGCTLIB.DL_:ver1.25-->ver1.26
        1.ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ表記の変更

<WIN95>
DRAGISA.DRV:新規 ver1.02
README.TXT:新規 ver1.00
DRAGISA.INF:新規 ver1.00
TRIDENT.VXD:新規 ver1.00
DRAGCTRL.EXE:新規 ver1.01
DRAGCTRL.INI:新規 ver1.00
DRAGCTRL.HLP:新規 ver1.00
DRAGUTIL.HLP:新規 ver1.00
DRAGUTIL.DLL:新規 ver1.01
DRGCTLIB.DLL:新規 ver1.02

  詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\DRI_120\README.DOCをお読みください。


    GA-DR/VLB,PCI GA-DRV/PCI OS/2ドライバ Ver.1.03β 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\DRO2103B

  内容

更新手順

  この差分ファイルは、「GA-DR/VLB,PCI GA-DRV/PCI OS/2ドライバ Ver.1.02」を
  Ver.1.03βへアップデートするものです。

  アップデートされたディスクはベータテスト版です。
  ドライバ運用の結果をレポートしてくださいますよう、お願いします。

アップデート作業について

    FDDがA:ドライブ、HDDがC:ドライブの場合
    C>diskcopy a: a:    マスタディスクのバックアップをとります。
    C>md vup            適当なディレクトリを作成します。
    C>cd vup
    C>dro2103b          ファイルを展開します。
                        バックアップディスクをFDDにセットします。
    C>update a: c:      付属のupdate.batを実行してください。
                        FDDにセットしたディスクを書き換えて更新します。
                        指示に従って処理を進めてください。

  ●Ver.1.02からの変更点
    TRIDENT社による変更。

  ●この差分データの著作権は、株式会社アイ・オー・データ機器が有します。

  ●この差分データの使用に当たって発生した損害について、著作権者は一切の
    責任を負わないものとさせて頂きます。

  ●転載、配布について
    ・ベータ版につき、原則として転載禁止です。
    ・ベータテスト希望者への配布はOKです。
    ・配布に際して料金を徴収しないでください。
    ・配付に際してアーカイブの内容を変更しないでください。
    ・配付に際してこの案内も渡してください。

  ●ベータテストのレポート先
    ・NIFTY-Serve KYE02567
    ・IOS-NET (0762-64-9234) ios00623
    ・E-MAIL dnishi@iodata.co.jp

================================================================
このパッケージの差分データはamaproワキチ氏によるWSP.COM 1.50にて
作成されました。

  詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\DRO2103B\README.USをお読みください。


    GA-1024A/1280A 3.30 -> 3.50 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\GA_350

  内容

更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. ga_350.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE C:   ...   FDDがC:ドライブの場合

GA-1280A/GA-1024A ｻﾎﾟｰﾄｿﾌﾄ  ver 3.50   変更内容一覧

GACTLLIB.DLL:ver1.25-->ver1.26
        1.ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ表記の変更
README.DOC:ver3.40-->ver3.50
1.ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ表記の変更
GA1024.INF:新規 ver1.00

<>
GACTLLIB.DL_:新規 ver1.02
GAUTIL.DL_:新規 ver1.00
HGA98.DR_:新規 ver1.01
GACTRL.EX_:新規 ver1.00
GACTRL.HL_:新規 ver1.00
GAUTIL.HL_:新規 ver1.00
GA1024.INF:新規 ver1.00
GACTRL.IN_:新規 ver1.00
README.TXT:新規 ver1.00
IOGA98.VX_:新規 ver1.00
1.WIN95用のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾄﾞﾗｲﾊﾞとﾕｰﾃｨﾘﾃｨを追加

  詳しくはDISK2:\DRIVER\IODATA\GA_350\README.DOCをお読みください。


    RSA98シリーズ 1.21 -> 1.31 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\RSA_131

  更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. rsa_131.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE C: A:   ...   FDDがC:ドライブの場合、HDDがA:ドライブの場合

  変更内容

  Windows95ドライバの追加
  JetCOMユーティリティの追加


    RSA98シリーズ 1.31 -> 1.40 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\RSA_140

  更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. rsa_140.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE C: A:   ...   FDDがC:ドライブの場合、HDDがA:ドライブの場合


    GA-Kit98PCI 2.11 Windows95ドライバ

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\K9821195

  ドライバ作成手順

  FDドライブがC:
  HDドライブがA:
  K9821195.EXEがA:ﾉある場合

  (1) フォーマット済みのFDをC:にセット
  (2) C:
  (3) A:

  以上の操作でFDにサポートソフトウェアが作成されます。

  概要

  このディスプレイドライバは アイ・オー・データ製グラフィックアクセラレータ
  ボード GA-DRx/PCI,GA-DRVx/PCI,GA-968Vx/PCI をPC-9821シリーズで使用するもの
  です。

１．サポート解像度と色数

                    << GA-968V4/PCI >>   << GA-968V2/PCI >>
       640x480      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
       800x600      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
       1024x768     256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ
       1152x864     256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ
       1280x1024    256色/ﾊｲｶﾗｰ          256色
       1600x1200    256色/ﾊｲｶﾗｰ          256色
       2048x1536    256色

                    << GA-DRV4/PCI >>    << GA-DRV2/PCI >>
                    << GA-DR4/PCI  >>    << GA-DR2/PCI  >>
       640x480      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
       800x600      256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ
       1024x768     256色/ﾊｲｶﾗｰ/ﾌﾙｶﾗｰ    256色/ﾊｲｶﾗｰ
       1280x1024    256色/ﾊｲｶﾗｰ          256色
       1600x1200    256色

２．対応ＯＳ      Windows95

３．対応パソコン  Windows95 が動作する PCIバス搭載ＰＣ－９８２１シリーズ

  詳しくはDISC2:\DRIVER\IODATA\K9821195\README.TXTをお読みください。


    CDBOX 1.03 -> 1.04 差分

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\IODATA\CDB_104

  更新手順

更新作業はDOSプロンプト上で操作してください。
1. サポートソフトのバックアップディスクをFDDにセットします。
2. cdb_104.exeを実行すると、差分データがカレントディレクトリに作成されます。
3. UPDATE.BATを実行します。
   UPDATE C: A:   ...   FDDがC:ドライブ、HDDがA:ドライブの場合

■CDBOX ｻﾎﾟｰﾄｿﾌﾄ  ver 1.04   変更内容一覧

CDBSETUP.EXE
    ・Windows95上で実行した場合にはWindows用のインストーラが
      実行されるようにした。
    ・WindowsのDOS窓やDOSモードで実行できないようにした。

README.TXT
    ・Windows95にインストールする手順を追加。

PCDV.EXE
    ・デザインの変更。

PLAYCD.EXE
    ・デザインの変更。

  詳しくはDISC2:\DRIVER\IODATA\CDB_104\README.TXTをお読みください。