Copyright: Copyright (C) CANON INC. 1996


LIPS IV プリンタドライバのヘルプ

＜目次＞

プリンタの設定を行うには

用紙サイズを設定するには

給紙方法を設定するには

拡大/縮小して印刷するには

2・4ページ分の原稿を1ページに印刷するには

両面印刷をするには(両面印刷はLBP-730、720、450で行えます)

オーバレイ印字をするには

オプションのフォントROMを使うには

TrueTypeフォントの印刷のしかたを設定するには

トナー消費量を節約して印刷するには

使用上のヒント

商標について


プリンタの設定ダイアログボックス
[プリンタの設定]ダイアログボックス

プリンタの機能を活用するための設定を行います。次の項目が設定できます。

このダイアログボックスの全ての項目を設定するためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。

設定項目

給紙方法の割り当て

ボタン

[変更]ボタン

[デバイスオプション...]ボタン

[フォント設定...]ボタン

[ハーフトーン...]ボタン

[バージョン情報...]ボタン

関連項目

プリンタの設定を行うには

給紙方法を設定するには


デバイスオプションダイアログボックス
[デバイスオプション]ダイアログボックス

オプションのフォントROMや、プリンタに関する高度な設定を行います。

プリンタにオプションのフォントROMを装着したときは、このダイアログボックスで設定を行ってください。

(LBP-720では、オプションのフォントROMは使用できません)

このダイアログボックスで設定を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。

アクセス権のないユーザは、ここで確認のみ行えます。

設定項目

オプションフォント

保証メモリ

スーパースムーズ

トナー節約モード

ディザスムージング

関連項目

オプションのフォントROMを使うには

トナー消費量を節約して印刷するには


フォント設定ダイアログボックス
[フォント設定]ダイアログボックス

TrueTypeフォントの印刷方法を設定します。

このダイアログボックスで設定を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。

アクセス権のないユーザは、ここで確認のみ行えます。

設定項目

TrueTypeフォントをプリンタフォントとして置き換える

フォント置き換えテーブル

TypeWing機能を使う

ボタン

[フォントテーブルの編集]ボタン

関連項目

TrueTypeフォントの印刷のしかたを設定するには


フォント置き換えテーブルの設定ダイアログボックス
[フォント置き換えテーブルの設定]ダイアログボックス

TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換える際の、変換テーブルを設定します。

[フォント設定]ダイアログボックスで[TrueTypeフォントをプリンタフォントとして置き換える]を選択したときに、ここでの設定に従ってフォントを置き換えます。その際、ディスプレイでの表示はTrueTypeフォントのままです。

このダイアログボックスで設定を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。

アクセス権のないユーザは、ここで確認のみ行えます。

設定項目

TrueTypeフォント

プリンタフォント

ボタン

[デフォルト]ボタン

関連項目

TrueTypeフォントの印刷のしかたを設定するには


文書属性ダイアログボックス
[文書属性]ダイアログボックス

印刷する原稿に関する設定を行います。下記の項目が設定できます。

プリント マネージャの[標準設定...]からこのダイアログボックスを開いて設定した場合、その設定は、アプリケーションソフトから印刷する際のデフォルトになります。

プリント マネージャから[標準設定...]を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。アクセスできない場合は、アプリケーションソフトから同様の設定を行ってください。

設定項目

給紙方法

用紙サイズ

出力用紙

拡大/縮小率

グラフィックモード

解像度

高精細

印刷の向き

ユーザ名をパネル表示

部数

ボタン

[ページレイアウト...]ボタン

[レイアウト...]ボタン

[オーバレイ...]ボタン

[ハーフトーン...]ボタン

[バージョン情報...]ボタン

関連項目

プリンタの設定を行うには

用紙サイズを設定するには

拡大/縮小して印刷するには

給紙方法を設定するには


レイアウトダイアログボックス
[レイアウト]ダイアログボックス

両面/片面印刷の切り換えや、綴じ方向、綴じしろの設定を行います。

両面印刷をするときは、プリンタにオプションの両面ユニットをセットしてください。(両面印刷はLBP-730、720、450で行えます)

プリント マネージャの[標準設定...]からこのダイアログボックスを開いて設定した場合、その設定は、アプリケーションソフトから印刷する際のデフォルトになります。

プリント マネージャから[標準設定...]を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。アクセスできない場合は、アプリケーションソフトから同様の設定を行ってください。

設定項目

印刷面

綴じ方向

綴じしろ

関連項目

両面印刷をするには(両面印刷はLBP-730、720、450で行えます)


ページレイアウトダイアログボックス
[ページレイアウト]ダイアログボックス

2ページ(または 4ページ)の原稿をまとめて 1ページに印刷する際の設定をします。

プリント マネージャの[標準設定...]からこのダイアログボックスを開いて設定した場合、その設定は、アプリケーションソフトから印刷する際のデフォルトになります。

プリント マネージャから[標準設定...]を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。アクセスできない場合は、アプリケーションソフトから同様の設定を行ってください。

通常の印刷をするときに選択します。

2ページ分の原稿をまとめて1ページに印刷します。(必要に応じて自動的に拡大または縮小します)

数字は、印刷する順序を表しています。

4ページ分の原稿をまとめて1ページに印刷します。(必要に応じて自動的に拡大または縮小します)

数字は、印刷する順序を表しています。

注

アプリケーションソフトによっては部単位で印刷する機能がありますが、同時に使用しないでください。

[文書属性]ダイアログボックスの[拡大/縮小率]の設定を行うと、[ページレイアウト]ダイアログボックスの設定は無効になります。

2・４ページ印刷をすると自動的に拡大または縮小されますが、このとき拡大/縮小率が 50% ～ 200%を越えると2・4ページ印刷は正常に行われません。

関連項目

2･4ページ分の原稿を1ページに印刷するには


オーバレイダイアログボックス
[オーバレイ]ダイアログボックス

オーバレイ印字をする際の設定をします。

プリント マネージャの[標準設定...]からこのダイアログボックスを開いて設定した場合、その設定は、アプリケーションソフトから印刷する際のデフォルトになります。

プリント マネージャから[標準設定...]を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。アクセスできない場合は、アプリケーションソフトから同様の設定を行ってください。

設定項目

通常印字/オーバレイ印字

ファイル名

ファイル情報

オーバレイの種類

ボタン

[ファイル参照...]ボタン

関連項目

オーバレイ印字をするには

オーバレイ印字が正常に行なわれないときには


使用上のヒント

TrueTypeフォントを使用したドキュメントの印刷では、TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換えることにより、高速に印刷することができます。

個々の印刷に関する設定は、アプリケーションソフトの[ファイル] - [プリンタの設定...]メニューなどから行うことができます。

プリンタのハード設定を伴う項目や、印刷時のデフォルト設定に関する項目などは、プリンタに対するフル コントロールアクセス権がなければ設定できません。アクセスする必要がある場合は、システム管理者などに相談してください。


商標について

LASER SHOTは、キヤノン株式会社の登録商標です。

LIPSは、キヤノン株式会社の商標です。

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft社の米国及び他の国における登録商標です。

Windows NTは、米国Microsoft社の米国及び他の国における商標です。


フル コントロールアクセス権(用語)
フル コントロールアクセス権

プリント マネージャからプリンタの設定をするには、プリンタに対する「フル コントロール」アクセス権が必要です。デフォルトで「フル コントロール」アクセス権をもっているのは、Administrators、Power Users のメンバーです。

詳細は、Windows NTのマニュアルを参照してください。


プリンタの設定を行うには

印刷時のプリンタに関する設定は、通常、アプリケーションソフトの[ファイル] - [プリンタ設定...]メニューなどから行います。

アプリケーションソフトから行った設定は、そのアプリケーションソフトから同じ文書を印刷するときのみ有効になります。印刷する文書ごとに、アプリケーションソフトからプリンタの設定を行ってください。

その他に、プリンタに関する設定は、プリント マネージャから行うこともできます。

プリント マネージャから行った設定は、デフォルト設定となります。

例えば、アプリケーションソフトで新規文書を作成するとプリント マネージャの設定が使用されます。そのあと、プリント マネージャの設定を変更しても、その文書の設定は変更されません。(ただし、アプリケーションソフトによっては、プリントマネージャの設定を使用しないものもあります)

プリンタの設定は、プリント マネージャからはすべての項目が設定できますが、アプリケーションソフトからは一部の項目が設定できません。

●アプリケーションソフトから設定を行う

1	アプリケーションソフトの[ファイル]メニューからプリンタの設定をするためのコマンドを選択します。

2	表示されたダイアログボックス、[文書属性]ダイアログボックスなどで設定を行います。

●プリント マネージャから文書に関するデフォルト設定を行う

([文書属性]ダイアログボックスの開きかた)

プリント マネージャからプリンタの設定を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。

1	プログラムマネージャの[メイン]グループの[プリント マネージャ]アイコンをダブルクリックします。

2	使用するプリンタを選択します。

3	[プリンタ]メニューから、[プリンタ情報...]を選択します。

4	[プリンタ情報]ダイアログボックスの、[詳細...]ボタンをクリックします。

5	[プリンタ詳細]ダイアログボックスの、[標準設定...]ボタンをクリックします。

6	[文書属性]ダイアログボックスで、基本的な設定を行います。

7	[ページレイアウト...]ボタンなどをクリックすると、さらにダイアログボックスが表示され、いろいろな設定が行えます。

●プリント マネージャからプリンタに関するデフォルト設定を行う

([プリンタの設定]ダイアログボックスの開きかた)

プリント マネージャからプリンタの設定を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。

1	プログラムマネージャのメイングループの[プリント マネージャ]アイコンをダブルクリックします。

2	使用するプリンタを選択します。

3	[プリンタ]メニューから、[プリンタ情報...]を選択します。

4	[プリンタ情報]ダイアログボックスの、[設定...]ボタンをクリックします。

5	[プリンタの設定]ダイアログボックスで、プリンタの基本的な設定を行います。

6	[デバイスオプション...]ボタンなどをクリックすると、さらにダイアログボックスが表示され、いろいろな設定が行えます。


用紙サイズを設定するには

実際に印刷するための用紙サイズは、通常、アプリケーションソフトから設定します。

プリント マネージャの[標準設定...]から[文書属性]ダイアログボックスを開いて設定を行うと、アプリケーションソフトで設定するときのデフォルトとなります。

このデフォルト設定を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。

●用紙サイズを設定する

1	[文書属性]ダイアログボックスを開きます。

2	[用紙サイズ]でアプリケーションソフトで作成する文書のサイズを選択し、[出力用紙]で印刷に使用する用紙のサイズを選択します。

3	[OK]ボタンをクリックし設定を終了します。

関連項目

[文書属性]ダイアログボックスの開きかた


給紙方法を設定するには

通常の印刷時には、アプリケーションソフトから開いた[文書属性]ダイアログボックスで、[給紙方法]を設定します。

[出力用紙]を変更したときには、自動的に、あらかじめ割り当てられている給紙方法に変更されます。出力用紙と給紙方法の割り当ては、[プリンタの設定]ダイアログボックスから行います。

●給紙方法を設定する

1	アプリケーションソフトの[ファイル]メニューからプリンタの設定をするためのコマンドを選択します。

2	表示されたダイアログボックス、[文書属性]ダイアログボックスの[給紙方法]で、各用紙サイズに対応する給紙方法を選択します。

3	[OK]ボタンをクリックし設定を終了します。

●用紙サイズと給紙方法を割り当てる(デフォルト設定)

この設定を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。

アクセスできないユーザは、次の手順で、確認のみ行えます。

1	プリント マネージャから[プリンタの設定]ダイアログボックスを開きます。

2	[給紙方法の割り当て]一覧に、本プリンタで使用できる用紙サイズと各用紙サイズに対する給紙方法が表示されています。

2	給紙方法を変更する場合は、変更する項目を一覧から選択します。

3	[変更...]ボタンをクリックして、選択した用紙サイズに対する給紙方法を選択します。

4	[OK]ボタンをクリックし設定を終了します。

関連項目

[プリンタの設定]ダイアログボックスの開きかた


拡大/縮小して印刷するには

アプリケーションソフトで作成した原稿を、拡大/縮小して印刷できます。

定形サイズの原稿を定形サイズの用紙に拡大/縮小して印刷する場合と、任意の倍率で拡大/縮小して印刷する場合では設定方法が若干異なります。

※ご使用のアプリケーションソフトで設定できる場合は、アプリケーションソフト側で設定することをおすすめします。

プリント マネージャの[標準設定...]から[文書属性]ダイアログボックスを開いて設定を行うと、アプリケーションソフトで設定するときのデフォルトとなります。

このデフォルト設定を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。

●定形サイズの原稿を定形サイズの用紙に拡大/縮小して印刷する

1	[文書属性]ダイアログボックスを開きます。

2	[用紙サイズ]がアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズと同じであることを確認します。

3	[出力用紙]で、実際に印刷する用紙のサイズを選択します。

4	[用紙サイズ]と[出力用紙]の設定から自動的に拡大/縮小率が設定されます。

([拡縮率]を設定する必要はありません)

5	[OK]ボタンをクリックし設定を終了します。

注

50% ～ 200%の範囲に入らない拡大/縮小を設定したときは、50%または200%の倍率で印刷されます。

●任意の倍率で拡大/縮小して印刷するには

1	[文書属性]ダイアログボックスを開きます。

2	[用紙サイズ]がアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズと同じであることを確認します。

3	[出力用紙]で、実際に印刷する用紙のサイズを選択します。

4	[拡縮率]チェックボックスをチェックします。

5	[拡縮率]に倍率を入力します。

(1%きざみで、50% ～ 200%の範囲で設定できます)

6	[OK]ボタンをクリックし設定を終了します。

関連項目

[文書属性]ダイアログボックスの開きかた


2・4ページ分の原稿を1ページに印刷するには

2・4ページ分のデータをまとめて、1枚の用紙に印刷できます。

プリント マネージャの[標準設定...]から[文書属性]ダイアログボックスを開いて設定を行うと、アプリケーションソフトで設定するときのデフォルトとなります。

このデフォルト設定を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。

1	[文書属性]ダイアログボックスを開きます。

2	[ページレイアウト...]ボタンをクリックします。

[ページレイアウト]ダイアログボックスが表示されます。

3	[ページレイアウト]ダイアログボックスでアイコンを選択します。

4	[OK]ボタンをクリックし設定を終了します。

関連項目

[文書属性]ダイアログボックスの開きかた


両面印刷をするには

(両面印刷は、LBP-730、720、450で行えます)

用紙の両面に印刷できます。

プリント マネージャの[標準設定...]から[文書属性]ダイアログボックスを開いて設定を行うと、アプリケーションソフトで設定するときのデフォルトとなります。

このデフォルト設定を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。

1	[文書属性]ダイアログボックスを開きます。

2	[レイアウト...]ボタンをクリックします。

[レイアウト]ダイアログボックスが表示されます。

3	[印字面]で[両面]を選択します。

4	[綴じ方向]で綴じる方向を選択します。

5	[OK]ボタンをクリックし設定を終了します。

注

両面印刷は、オプションの両面ユニットが必要です。

関連項目

[文書属性]ダイアログボックスの開きかた


オーバレイ印字をするには

オーバレイ印刷は、あらかじめフォームファイルを作成し、次にそのフォームファイルとアプリケーションソフトの原稿を重ね合わせて印刷します。

本プリンタドライバでは、フォームファイルの作成は行えません。他のLIPS III、LIPS IV プリンタドライバで作成したフォームファイルを使って、オーバレイ印字が行えます。

プリント マネージャの[標準設定...]から[文書属性]ダイアログボックスを開いて設定を行うと、アプリケーションソフトで設定するときのデフォルトとなります。

このデフォルト設定を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。

●オーバレイ印字を行う

オーバレイ印字をするには、あらかじめ他のLIPS III、LIPS IV プリンタドライバでフォームファイルを作成してから、以下の手順を行ってください。

1	[文書属性]ダイアログボックスを開きます。

2	[オーバレイ...]ボタンをクリックします。

[オーバレイ]ダイアログボックスが開きます。

3	[オーバレイ印字]を選択します。

4	[ファイル参照...]ボタンをクリックします。

[オーバレイ印字]ダイアログボックスが開きます。

5	使用するフォームファイル名を選択します。

※選択したフォームファイルと重ね合わせる原稿との用紙サイズ、印刷の向き、解像度(ファイル情報に表示されます)が異なる場合、オーバレイ印字は正常に行なわれません。

6	[OK]ボタンをクリックし設定を終了します。

7	アプリケーションソフトから、フォームファイルに重ねる原稿を印刷します。

原稿とフォームファイルが重ね合わされて印刷されます。

8	オーバレイ印字が終了したら、[オーバレイ]ダイアログボックスで[通常印字]を選択し、通常の印刷に戻しておきます。

関連項目

[文書属性]ダイアログボックスの開きかた

オーバレイ印字が正常に行なわれないときには


オプションのフォントROMを使うには

プリンタにオプションのフォントROMをセットした場合は、以下の手順でフォントROMを使用できるように設定する必要があります。

この設定を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。

アクセスできないユーザは、次の手順で、確認のみ行えます。

●オプションのフォントROMを使用できるように設定する

1	プリンタ本体にフォントROMをセットします。

2	プリント マネージャから[プリンタの設定]ダイアログボックスを開きます。

3	[デバイスオプション...]ボタンをクリックします。

[デバイスオプション]ダイアログボックスが開きます。

4	[オプションフォント]一覧から、プリンタにセットしたフォントROM名称を選択します。

5	[OK]ボタンをクリックし設定を終了します。

6	アプリケーションソフトのフォント設定から、使用するプリンタフォントを選択します。

プリンタフォント名称には、プリンタのアイコンがついています。

注

LBP-720では、オプションのフォントROMは使用できません。

関連項目

[プリンタの設定]ダイアログボックスの開きかた


TrueTypeフォントの印刷のしかたを設定するには

原稿を印刷するとき、TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換えて高速に印刷することができます。

そのときの置き換えかたは、フォントテーブルで編集できます。

この設定を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。

アクセスできないユーザは、次の手順で、確認のみ行えます。

●TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換えて印刷する

1	プリント マネージャから[プリンタの設定]ダイアログボックスを開きます。

2	[フォント設定...]ボタンをクリックします。

[フォント設定]ダイアログボックスが開きます。

3	[TrueTypeフォントをプリンタフォントとして置き換える]をチェックします。

※[フォント置き換えテーブル]に、各TrueTypeフォントをどのプリンタフォントに置き換えるかが表示されています。変更する場合は、次の手順でフォントテーブルを編集してください。

●フォントテーブルを編集する

1	[フォント設定]ダイアログボックスで、[フォントテーブルの編集...]ボタンをクリックします。

[フォント置き換えテーブルの設定]ダイアログボックスが開きます。

2	[TrueTypeフォント]一覧から、設定を変更するTrueTypeフォント名を選択します。

選択したTrueTypeフォントに対して置き換わるプリンタフォント名が、[プリンタフォント]一覧に反転表示されます。

3	[プリンタフォント]一覧から、使用するプリンタフォント名を選択します。

そのままTrueTypeフォントで出力するときは、[TrueTypeフォントで出力]を選択してください。

4	[OK]ボタンをクリックし設定を終了します。

注

[文書属性]ダイアログボックスの[グラフィックモード]で[高階調イメージモード]または[イメージモード]を選択したときは、プリンタフォントは使用できません。ここでの設定に関わらず、TrueTypeフォントはそのまま印刷されます。

下記の場合、正常に印刷されないことがあります。

欧文フォントから日本語フォントへの置き換え

日本語フォントから欧文フォントへの置き換え

固定ピッチフォントから可変ピッチフォントへの置き換え

可変ピッチフォントから固定ピッチフォントへの置き換え

関連項目

[プリンタの設定]ダイアログボックスの開きかた


トナー消費量を節約して印刷するには

トナー消費量を節約して印刷することができます。

原稿のチェック用などにお使いください。

この設定を行うためには、プリンタに対するフル コントロールアクセス権が必要です。

アクセスできないユーザは、次の手順で、確認のみ行えます。

●トナーを節約して印刷する

1	プリント マネージャから[プリンタの設定]ダイアログボックスを開きます。

2	[デバイスオプション...]ボタンをクリックします。

[デバイスオプション]ダイアログボックスが開きます。

3	[トナー節約モード]で[使う]を選択します。

4	[OK]ボタンをクリックし設定を終了します。

関連項目

[プリンタの設定]ダイアログボックスの開きかた


オーバレイが正常に行われないときには

オーバレイが思うように実行されなかったときは、オーバレイ実行時に何らかのエラーが発生した可能性があります。

次の手順で、エラーの内容を確認してください。

注

以下のプリンタドライバで作成したフォームファイルは、本プリンタドライバでは印刷できません。

BJC-680J用のプリンタドライバ

BJC-880J用のプリンタドライバ

LBPｰA405Jr.用拡張フォトグラフィックドライバ

Windows NT用LIPS III プリンタドライバ Ver.1.10

●オーバレイ実行時に発生したエラーの内容を確認する

1	プリンタの操作パネルにエラー表示がないか確認します。

2	Windows NTのシステムディレクトリに作成されているエラーログファイル「LIPS4.LOG」を開きます。

(「LIPS4.LOG」がない場合は、オーバレイ実行時にエラーは発生していません。オーバレイ印字の設定方法などを確認してください)

3	エラーの内容を確認します。

ログファイルには、エラー発生の日時とエラーコードが表示されています。

例）1996/01/01  12:00  ERROR_OVERLAY_NONFORM

エラーコードによって、適当な対策を行ってください。

4	ファイルを閉じます。

関連項目

オーバレイ印字時のエラーコードと対策


オーバレイ印字時のエラーコード

オーバレイ印字時のエラーメッセージは次のとおりです。

●プリンタの操作パネルに表示されるエラーコード

[23 ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ ｵｰﾊﾞｰ]

オーバレイ印字を行うための、プリンタ本体のメモリが不足しています。

次のことを行うと、正常に印刷できることがあります。

・TrueTypeフォントを使用している場合は、[フォント設定]ダイアログボックスの[TrueTypeフォントをプリンタフォントとして置き換える]をチェックします。

・[文書属性]ダイアログボックスの[解像度]を[クイック]にして印刷します。

それでも、正常に印刷できないときはプリンタのメモリを増設する必要があります。

●エラーログファイルに表示されるエラーコードと対策

オーバレイ印字時、ホストコンピュータでエラーが発生した場合は、Windows NTのシステムディレクトリの下に設けたエラーログファイル「LIPS4.LOG」に書き込まれます。

ERROR_OVERLAY_NONFORM

現象	指定されたフォームファイルが見つからない

現在の状況	印刷を中止

対策	フォームファイルの名称やディレクトリを確認してください

ERROR_OVERLAY_ILLEGALFORM

現象	本プリンタドライバで使用できないフォームファイルが指定されている

現在の状況	印刷を中止

対策	フォームファイルを確認してください

ERROR_OVERLAY_UNMATCH:FORMTYPE

現象	現在の[オーバレイの種類]の設定がフォームファイル作成時の設定と異なる

現在の状況	印刷を中止

対策	[オーバレイ]ダイアログボックスの[オーバレイの種類]で[標準オーバレイ]を選択して印刷しなおしてください

ERROR_OVERLAY_UNMATCH:RESOLUTION

現象	現在の解像度の設定がフォームファイル作成時の設定と異なる

現在の状況	印刷を中止

対策	フォームファイル作成時と同じ[解像度]に設定して印刷しなおしてください

ERROR_OVERLAY_UNMATCH:COLOR

現象	現在のカラーの設定がフォームファイル作成時の設定と異なる

現在の状況	印刷を中止

対策	本プリンタドライバでは、カラーモードで作成したフォームファイルは使用できませんので、モノクロモードで作成しなおしてください

ERROR_OVERLAY_UNMATCH:LAYOUT

現象	拡大/縮小、ページレイアウトの設定がされている

現在の状況	印刷を中止

対策	[オーバレイ]ダイアログボックスの[オーバレイの種類]で[互換オーバレイ]を選択したときは、拡大/縮小印刷と2・4ページ印刷は行えません

これらの設定を解除するか[標準オーバレイ]を選択して印刷してください

WARNING_OVERLAY_PAPER

現象	現在の用紙サイズ、印刷の向きの設定が、フォームファイル作成時の設定と異なる

現在の状況	オーバレイ印字を行う

対策	フォームファイル作成時と同じ[用紙サイズ]と[印刷の向き]に設定して印刷しなおしてください

WARNING_OVERLAY_PRINT

現象	フォームファイルが正常に印刷できない可能性がある

現在の状況	オーバレイ印字を行う

対策	印刷結果を確認し、正常に印刷できない場合はフォームファイルを作成しなおしてください


給紙方法の割り当て

使用する用紙のサイズと給紙方法の対応の一覧です。

アプリケーションから[文書属性]ダイアログボックスを開いて[用紙サイズ]を選択したときに、ここで割り当てた給紙方法に切り替わります。

関連項目

印刷可能な用紙サイズと印刷可能範囲


印刷可能用紙サイズと印刷可能範囲

お使いのプリンタから印刷できる用紙サイズは、以下の通りです。

LBP-830、730、720	A3、B4、A4、B5、A5、 レター、リーガル、 レジャー、エグゼクティブ、 はがき、封筒(洋形4号)
LBP-450	A4、B5、A5、レター、 リーガル、エグゼクティブ、 はがき、封筒(洋形4号)
※はがきと封筒(洋形4号)は、[手差し(トレイ)]給紙のみ利用できます。

本プリンタドライバから印刷したときに印刷できる範囲は下図の網掛け部分です。

※洋形4号封筒に印刷するときは、上余白、下余白、左余白、右余白とも10mmになります。


変更ボタン
[変更]ボタン

選択されている用紙サイズに対応する給紙方法を変更します。

アプリケーションから[文書属性]ダイアログボックスを開いて[出力用紙]を選択したときに、ここで割り当てた給紙方法に切り替わります。


デバイスオプションボタン
[デバイスオプション...]ボタン

フォントROMの設定、プリンタのメモリの設定、プリンタの高度な印刷モード設定を行います。


フォント設定ボタン
[フォント設定]ボタン

TrueTypeの印刷方法の設定をします。


ハーフトーンボタン
[ハーフトーン...]ボタン

カラー原稿をグレースケールへ変換する方法に関する設定を行います。

ここでの設定は、[文書属性]ダイアログボックスの[グラフィックモード]を[高階調イメージモード]または[イメージモード]にしたときに使用されます。


バージョン情報ボタン
[バージョン情報...]ボタン

プリンタドライバのバージョンや著作権を表示します。


TrueTypeフォントをプリンタフォントとして置き換える

原稿中のTrueTypeフォントを、[フォント置き換えテーブル]一覧のプリンタフォントに置き換えて印刷します。

フォントテーブルは、初期状態ではもっとも近いプリンタフォントに置き換えるように設定されていますが、変更したいときは[フォントテーブルの編集...]ボタンをクリックして、使用するフォントを指定してください。


フォント置き換えテーブル

お使いのコンピュータで使用できるTrueTypeフォント名が左側に表示され、それに対応して、置き換えられるプリンタフォント名が右側に表示されています。


TypeWing機能を使う

TypeWing機能を使って印刷するときに選択します。本項目を選択するとTrueTypeフォントの印刷時間が短縮されます。

ただし、TypeWing機能をお使いのとき、プリンタの操作パネルに[23 ダウンロードメモリ フル]または[30 メモリ フル]と表示され、印刷が停止することがあります。

このときは、TypeWing機能に必要なプリンタのメモリが足りませんので、本項目をOFFにすると正常に印刷できることがあります。


フォントテーブルの編集ボタン
[フォントテーブルの編集]ボタン

[フォント置き換えテーブルの設定]ダイアログボックスを開きます。

[TrueTypeフォントをプリンタフォントとして置き換える]を選択したときに、フォントテーブルの設定が使用されます。


TrueTypeフォント

お使いのコンピュータで使用できるTrueTypeフォント名の一覧が表示されます。

ここで、置き換えるTrueTypeフォント名を選択します。


プリンタフォント

プリンタフォント名の一覧が表示されます。

左側のTrueTypeフォント一覧で反転表示されているTrueTypeフォント名に対応して、置き換えられるプリンタフォント名が反転表示されます。


デフォルトボタン
[デフォルト]ボタン

フォント置き換えテーブルを初期設定に戻します。


オプションフォント

(LBP-720では設定できません)

プリンタにオプションのフォントROMをセットして使用する場合は、そのフォント名をクリックして、反転表示させてください。


保証メモリ

本プリンタのメモリは、印刷データの処理に使用される描画用メモリや、オーバレイ印刷時などに使用される登録用メモリなど、さまざまな用途に使われます。

とくに、描画用メモリが少ないと、印刷する用紙サイズや内容によっては、ファインモードで印刷するときに描画用メモリが不足するときがあります。(このときは自動的にクイックモードで印刷します)

本項目では、どれだけ描画用メモリに割り当てるか設定できます。

パネル優先では、プリンタの操作パネルで印刷する用紙サイズにあわせて、ファインモードで確実に印刷できるように描画用メモリの設定が行えます。(設定方法はプリンタ機能マニュアルをお読みください)

パネル優先

リモートパネルまたはプリンタの操作パネルで行った設定を使用します。

自動

プリンタのRAM容量にあわせて自動的に描画用メモリを確保します。(できるだけ多くの描画用メモリを確保しようとします)

しない

描画用メモリとしては必要最低限確保し、登録用メモリ(オーバレイ印刷時などに使用されるメモリ)などをより多く利用できるようにします。


スーパースムーズ

スムージング処理をするかどうか設定します。

パネル優先

リモートパネルまたはプリンタの操作パネルで行った設定を使用します。

使う

スムージング処理を行います。

使わない

スムージング処理を行わずに印刷します。


トナー節約モード

トナー節約モードを使用すると、データを間引いて印刷するため、印刷時のトナーを節約することができます。

パネル優先

リモートパネルまたはプリンタの操作パネルで行った設定を使用します。

使う

トナー節約モードを使用します。

原稿のチェック時などにご利用いただけます。

使わない

通常の印刷を行います。


ディザスムージング

ディザスムージングとは、クイックモードでスーパースムーズを使用しているときに、ディザパターン(写真や色の付いた文字などに使われています)をなめらかに印刷する処理のことです。

写真などをクイックモードで出力するとき、「使う」、「使わない」の両方で出力し、好みに応じて使い分けることをおすすめします。

使わない、パネル優先

ディザスムージング処理を行わずに印刷します。

使う

ディザスムージング処理を行います。


給紙方法

用紙の給紙方法を選択します。

自動

[出力用紙]で設定されているサイズの用紙を自動的に選択します。

上段カセット

上段カセットの用紙を選択します。

中段カセット(LBP-830、450では設定できません)

オプションの中段カセットが装着されている場合、中段カセットの用紙を使用します。

下段カセット

オプションの下段カセットが装着されている場合、下段カセットの用紙を使用します。

手差し(トレイ)

給紙トレイの用紙を使用します。


用紙サイズ

原稿のサイズを設定します。

[用紙サイズ]にはアプリケーションソフトで作成する原稿のサイズを設定し、[出力用紙]で実際にプリンタから出力される用紙サイズを設定します。

注

[用紙サイズ]の設定を変更すると、[出力用紙]は用紙サイズに合わせて変わります。

関連項目

印刷可能用紙サイズと印刷可能範囲


出力用紙

プリンタから実際に印刷する用紙サイズを選択します。

[出力用紙]を設定すると、[用紙サイズ]と[出力用紙]から自動的に拡大/縮小率が設定されます。

注

[用紙サイズ]と設定が異なるときは、原稿を拡大/縮小して印刷します。

関連項目

印刷可能用紙サイズと印刷可能範囲


拡大/縮小率

原稿を任意の比率で拡大/縮小して印刷するときに、チェックし、拡大/縮小率を入力します。

定形サイズの原稿を定形サイズの用紙に拡大/縮小して印刷するときは、[用紙サイズ]と[出力用紙]を設定すると自動的に拡大/縮小率が設定されます。

これ以外の拡大/縮小率で印刷するときに、設定してください。

(設定できる範囲は、50%～200%です)

注

アプリケーションソフトで拡大/縮小設定できる場合には、プリンタドライバでは等倍(100%)に設定し、アプリケーションソフトにて拡大/縮小率を設定してください。


グラフィックモード

プリンタドライバが印刷データをどのように処理するか選択します。

LIPSモード

印刷データをLIPS IV コントロールコマンド(プリンタを制御するためのコマンド)で書かれたデータに変換し、プリンタに送ります。

通常は[LIPSモード]をお使いください。

イメージモード

印刷データをイメージデータ(ビットマップデータ)に変換し、プリンタに送ります。

[LIPS]モードで印刷したとき画面と印刷結果が異なる場合や、極端に印刷時間がかかる場合にお使いください。

高階調イメージモード

[イメージモード]と処理の方法はほぼ同じですが、印刷データをイメージデータに変換するときに、グレースケールが美しく出力されるように処理しています。


解像度

印刷時のデータ処理解像度を指定します。

ファイン

印刷データの処理を600dpiで行い、品質の高い印刷をします。

クイック

印刷データの処理を300dpiで行います。

アプリケーションソフトによっては600dpiでの印刷に対応していないことがあります。そのようなアプリケーションソフトから印刷するときなどにお使い下さい。

注

[グラフィックモード]で[LIPSモード]を選択して[ファイン]で印刷する場合、写真などのイメージデータの処理は300dpiになります。この場合、[高精細]をチェックすると全データを600dpiで処理します。

アプリケーションソフトから設定する場合、[ファイン]→[高解像]、[クイック]→[中解像]のように置き換えられて表示される場合があります。

本項目を[ファイン]に設定して印刷すると印刷結果が劣化することがあります。

このときは、[クイック]で印刷するかプリンタにオプションの拡張RAMを増設して下さい。


高精細

([グラフィックモード]を[LIPSモード]に、[解像度]を[ファイン]に設定したときに選択できます)

本項目を選択すると、イメージデータを美しく印刷できるようにイメージデータを600dpiで処理します。

印刷速度が低下しますので、必要時に使用することをおすすめします。

また、イメージデータの部分がB6サイズを超える原稿を[高精細]で印刷するときは、プリンタのメモリを増設する必要があります。


印刷の向き

用紙の方向に対する、印刷の方向を指定します。用紙に縦長のレイアウトで印刷するか、横長のレイアウトで印刷するかを選択します。

縦

縦長のレイアウト(ポートレート)の原稿の時に選択します。

横

横長のレイアウト(ランドスケープ)の原稿の時に選択します。


ユーザ名をパネル表示

印刷の間、ユーザ名をプリンタの液晶パネルに表示します。

一台のプリンタを複数で使用している場合などに表示させると大変便利です。


部数

印刷する部数を指定します。

設定可能範囲は 1 ～ 255 です。

注

アプリケーションソフトで印刷部数を設定できる場合は、プリンタドライバか、アプリケーションソフトのどちらか一方で印刷部数を設定してください。


ページレイアウトボタン
[ページレイアウト...]ボタン

([グラフィックモード]が[高階調イメージモード]または[イメージモード]のとき、[拡大/縮小率]がチェックされているときは選択できません)

2ページまたは4ページ分の原稿をまとめて1ページに印刷するときの設定を行います。


レイアウトボタン
[レイアウト...]ボタン

両面/片面印刷の切り替えや、綴じ方向、綴じしろの設定を行います。


オーバレイボタン
[オーバレイ...]ボタン

([グラフィックモード]が[LIPSモード]のときに選択できます)

オーバレイ印刷をするときの設定をします。


印刷面

両面印刷を行うかどうかを設定します。

片面

用紙の片面に印刷をします。

両面

オプションの両面ユニットを使用して、用紙の両面に印刷をします。

(LBP-830では設定できません)


綴じ方向

印刷原稿を綴じるとき、どの辺を綴じるか設定します。

[綴じ方向]を設定することで、両面印刷のときは綴じる辺に合わせて表面と裏面が正しくレイアウトされ、綴じしろをとるときは綴じる辺に合わせて余白がとられます。


綴じしろ

綴じしろの幅を設定します。設定できる範囲は 0 ～ 30mmです。


通常印字/オーバレイ印字

オーバレイ機能を使用して印刷するかどうか選択します。

通常印字

ここを選択して印刷すると、オーバレイ印字を行わず、通常の印刷を行います。

オーバレイ印字

ここを選択して印刷すると、原稿が[ファイル名]に表示されているフォームファイルと重ね合わされて印刷されます。

[ファイル参照...]ボタンをクリックして重ね合わせるフォームファイル名を選択してください。

※印刷する原稿はフォームファイルと以下の項目([ファイル情報]に表示されます)が同じでなければなりません。

[用紙サイズ]

[印刷の向き]

[解像度]

※複数ページの原稿をオーバレイ印字すると、すべてのページにフォームが重ね合わされます。


ファイル名

重ね合わされるフォームファイル名が表示されます。

[ファイル参照...]ボタンをクリックして重ね合わせるフォームファイル名を選択してください。

(最近使ったフォームファイルは、[ファイル名]をクリックして選択することもできます)


ファイル情報

[オーバレイ印字]時に、[ファイル名]で選択したフォームファイルの情報が表示されます。

重ね合わせる原稿と、用紙サイズ、印刷の向き、解像度が同じことを確認してください。


オーバレイの種類

オーバレイの種類を選択します。

標準オーバレイ

互換オーバレイでは、オプションダイアログボックスの[ページレイアウト]ダイアログボックスで2ページ印刷、4ページ印刷などを選択したとき、正常にオーバレイ印字が行えません。

これらの機能を利用するときは、[標準オーバレイ]をご利用ください。

互換オーバレイ

従来のLASER SHOTシリーズのオーバレイ機能と同等のオーバレイ印字が行えます。


ファイル参照ボタン
[ファイル参照...]ボタン

ファイル名を選択するダイアログボックスが表示されます。

フォームファイル名を選択してください。


オーバレイ(用語)
オーバレイ

オーバレイとは、すべてのページに印刷するデータをあらかじめフォームファイルとして作成しておき、実際に印刷するときは印刷原稿と、フォームファイルとを重ね合わせて印刷する機能です。

これにより、印刷するたびに同じデータを送信する手間を省くことができます。

報告書、給料明細書のフォーマットなどをフォームファイルとして作成しておけば、後はその内容を作成、印刷するだけでフォームファイルと重なったものが印刷されます。


エラーログファイル(用語)
エラーログファイル

エラーログファイルとは、オーバレイ印字時に発生したエラーのコードと発生時刻を記録したファイルです。

オーバレイ印字が行われなかったり、指定どおりに印刷されなかったときに、このファイルの内容を確認してください。