Copyright: Copyright (C) 1995 JADE Co,.LTD


目次

 - JADE Scan Vakzin Limited とは?

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｳｲﾙｽの発見を行うﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。

ウイルス検査

設定

終了

必ずお読みください

ログの表示

ｱｲｺﾝ化

詳細設定

ドライブ

対象ファイル

ログファイルの出力形式


ウイルス検査

- ｳｲﾙｽ検査とは？

ﾃﾞｨｽｸ内にｳｲﾙｽがいるかどうかを検査します。既知ｳｨﾙｽに対応しています

(95/10現在で約4500種に対応）。

- 検査方法を設定するには？

ﾒｲﾝ画面の設定ﾎﾞﾀﾝを押して設定します。

- 検査結果を見るには？

ﾒﾆｭｰ「検査」のログの表示で見られます。

- 検査状況のﾒｰﾀｰを変更するには？

ﾒﾆｭｰ「その他」の詳細設定で変更できます。

- 検査を中断するには？

検査中に表示されるﾒｰﾀｰの中の「中断」ﾎﾞﾀﾝを押します。


設定

ｰ 「設定」とは？

検査方法その他を設定します。ほとんどの設定はこのｳｨﾝﾄﾞｩの中で行えます。細かい項目の設定については「詳細設定」で行います。

1.  ｳｲﾙｽ検査についての設定

-  検査ドライブ

どのﾄﾞﾗｲﾌﾞを検査するかを指定します。ﾒｲﾝ画面の「ﾄﾞﾗｲﾌﾞ」ﾎﾞﾀﾝでも指定可能です。

 - 対象ファイル：

どんなﾌｧｲﾙを検査するかを指定します。ﾒｲﾝ画面の「対象ﾌｧｲﾙ」ﾎﾞﾀﾝでも指定可能です。

 - ﾛｸﾞﾌｧｲﾙ

検査結果を出力するﾛｸﾞﾌｧｲﾙ名を指定します。

・ﾌｧｲﾙ名を変更するには？

     「参照」ﾎﾞﾀﾝを押して変更するﾛｸﾞﾌｧｲﾙを選択してください。

 - 出力形式：

ﾛｸﾞﾌｧｲﾙの出力形式を指定します。

 - 詳しさの度合：

ﾛｸﾞﾌｧｲﾙに出力する情報をどの程度詳しくするかを指定します。

2. 「保存」とは？

「保存」ﾎﾞﾀﾝを押せば、画面上の設定項目が、起動時の初期設定としてｼｽﾃﾑに記録されます。

次回からは現在の設定で起動されます。


終了

  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを終了します。


必ずお読みください

　 ｰ  本製品は機能限定版です｡

・駆除機能がありません。

・未知ｳｨﾙｽ検査機能がありません。

・ﾘｱﾙﾀｲﾑ監視がありません。

　ｰ  上の機能が欲しいときは

　　 またはDOS版、Windows3.1版のｽｷｬﾝﾜｸﾁﾝが欲しいときは

ScanVakzin Ver.7.0（完全機能版）を添付のご案内をご利用の上、お求めください｡

あるいは店頭で直接お求めください。

法人企業向けにお得なｻｲﾄ･ﾗｲｾﾝｽ契約もございます。

　ｰ  本製品はﾏｸﾛ･ｳｨﾙｽにも対応しています｡（WinWord.Conceptのみ）

・MS-Wordをお使いの方は注意

・もし｢1｣とだけ書かれた不思議なﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽが現れたら

それはWinWord.ConceptがMS-Wordを乗っ取ろうとしている寸前の状態です｡

絶対に「OK」を押してはいけません。

1. MS-Wordを強制終了してください。

2. その時ｵｰﾌﾟﾝしかけたﾌｧｲﾙはWinWord.Conceptに汚染されています｡

    削除するかｼﾞｪｰﾄﾞまでご一報ください。

・ﾏｸﾛ･ｳｨﾙｽとは？

これまでｳｨﾙｽは実行ﾌｧｲﾙにのみ感染し、ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙは安全だと思われていました｡

しかし.ConceptというMS-Wordの文書ﾌｧｲﾙに感染するｳｨﾙｽが現れました｡

これはMS-Wordのﾏｸﾛ言語を使っているのでﾏｸﾛ･ｳｨﾙｽと呼ばれます｡

・電子ﾒｰﾙでMS-Word文書を受け取ったときは特に注意が必要です｡

・Wordをお使いの方は、全ﾌｧｲﾙ検査をすることをお勧めします｡

（実行ﾌｧｲﾙのみだとMS-Wordの文書ﾌｧｲﾙ（*.doc）は検査されないので）

・ScanVakzin Ver7.0はWinWord.Conceptのみならず他のﾏｸﾛ･ｳｨﾙｽにも対応しています｡

  ただし駆除はできません。

  万一WinWord.Conceptに感染した場合は、ｼﾞｪｰﾄﾞまでご一報ください｡

 駆除の手引きをお送りいたします｡

  - ご不明の点はｼﾞｪｰﾄﾞまでご一報ください（TEL: 03ｰ3435ｰ1348, FAX: 03-3435-1349）


ログの表示

 ｳｲﾙｽ検査の結果はﾛｸﾞﾌｧｲﾙに記録されます。ここではそのﾛｸﾞを表示します。


ログファイル

- ﾛｸﾞﾌｧｲﾙの内容の説明

- 検査情報

検査を開始した日付・時間と検査方法を示します。

- 詳細

ﾄﾞﾗｲﾌﾞごとの検査結果、ｳｲﾙｽ名、検査ﾌｧｲﾙ名です。

・検査結果の意味

   ・正常：ｳｲﾙｽに感染していません

   ・感染：ｳｲﾙｽに感染していると断定します。

   ・疑惑：ｳｲﾙｽ感染の疑いありと判断します。

- 結果

検査ファイル数、検査時間、ｳｲﾙｽ発見数を示します。

複数のドライブを検査した場合は、合計値を表示します。

「中断」ﾎﾞﾀﾝを押して検査を中断した場合は[結果－中断]と表示します。


ｱｲｺﾝ化

本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをｱｲｺﾝ状態にします。


詳細設定

- 「詳細設定」とは？

ｳｲﾙｽ検査とは特に関係のない、細かい項目について設定します。

- 「ﾒｰﾀｰ」

「ｳｨﾙｽ検査」について進行状況をどのようにﾒｰﾀｰ表示するかを指定します。

詳しい情報を求める場合は「詳細版」を、高速性を求める場合は「簡易版」を指定してください。

どちらを指定しても、検査の内容自体は変わりません。

- 「起動時のｳｲﾝﾄﾞｳ位置」

起動時にｳｲﾝﾄﾞｳがどの位置に表示されるかを指定します。

「画面中央」：	いつも画面の中央に表示したい場合に選んでください。

「現在位置」：	表示位置を自分の好みの場所にしたい場合に選んでください。

前回実行時の最終位置で起動します。

- 「この設定を保存」

「この設定を保存」ﾎﾞﾀﾝを押せば、画面上の設定項目が、起動時の初期設定としてｼｽﾃﾑに記録されます。

次回からは現在の設定で起動されます。


ドライブ

- 使い方

どのﾄﾞﾗｲﾌﾞを検査するかを指定します。

ﾄﾞﾗｲﾌﾞは複数指定が可能です。A:\, B:\, C:\を選んだ場合は、この順に検査が行われます。

- 「ﾛｰｶﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ全て」

あなたのﾏｼﾝに物理的に接続されているﾄﾞﾗｲﾌﾞ（つまりﾈｯﾄﾜｰｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ以外）すべてが選択されます。

- 「ﾊｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ全て」

あなたのﾏｼﾝに物理的に接続されているﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸすべてが選択されます。


対象ファイル

-「対象ﾌｧｲﾙ」とは？

ｳｲﾙｽ検査をどんなﾌｧｲﾙに対して行うかを指定します。

-「実行ファイルのみ」

これを指定するのが最も効率良く検査できます。

標準的な実行ﾌｧｲﾙ用拡張子(.EXE, .COM, .SYS, .DLL, .OVL, .OVR, .APP, .BIN, .XTP, .SCR, .FON, .386, .286)を持つﾌｧｲﾙを検査します。拡張子のないﾌｧｲﾙについては、実行可能なﾌｧｲﾙであれば検査します。

- 「全ﾌｧｲﾙ」

あらゆるﾌｧｲﾙを検査します。もっとも確実な検査が期待できますが、そのぶん低速になります。

（あらゆるﾌｧｲﾙとはﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙなどﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙを含みます。ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙは通常ｳｨﾙｽに感染することはありません。）

- 「拡張子指定」

実行ﾌｧｲﾙ用の拡張子を自分で指定する以外は「実行ﾌｧｲﾙのみ」と同じです。

「検査は.EXEと.COMだけで構わない」という場合などに選びます。

・ 拡張子を変えるには

ｴﾃﾞｨﾄﾎﾞｯｸｽに直接入力します。拡張子の前には必ず'.'を入力し、間は';'で区切ってください。

例：.EXE;.COM;.SYS;

-「標準拡張子」

これを押すと拡張子を「実行ﾌｧｲﾙのみ」で挙げた標準拡張子に書き戻します。

「拡張子をいろいろ書き換えたけれど訳が分からなくなったので標準に戻したい」という時に使います。

- 「圧縮ﾌｧｲﾙ」

これをﾁｪｯｸするとｳｲﾙｽ検査時に圧縮ﾌｧｲﾙも検査するようになります。

どんな圧縮ﾌｧｲﾙを検査するか、などの詳しい設定は「圧縮ﾌｧｲﾙ」ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ横の「設定」を押して別画面で行います。

圧縮ﾌｧｲﾙ検査の設定


圧縮ﾌｧｲﾙ検査の設定

- 検査する圧縮ﾌｧｲﾙを指定するには？

   左の拡張子ﾘｽﾄﾎﾞｯｸｽで、検査したい圧縮ﾌｧｲﾙの拡張子を指定します。複数指定が可能です。

   （例：lhaならlzhを反転させる）

- 解凍ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを新規登録するには

    拡張子とｺﾏﾝﾄﾞの欄にそれぞれ、圧縮ﾌｧｲﾙの拡張子（例：lzh）と、その拡張子に対応した解凍ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのｺﾏﾝﾄﾞﾗｲﾝ（例：c:x )を入力した上、「追加、変更」ﾎﾞﾀﾝを押してください

   -解凍ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾌﾙﾊﾟｽが分からない時は？

「参照」ﾎﾞﾀﾝを使えば、解凍ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾌﾙﾊﾟｽをｺﾏﾝﾄﾞの欄に記入できます。

 - 解凍ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのｺﾏﾝﾄﾞﾗｲﾝを変更するには？

   ｺﾏﾝﾄﾞの欄を書き換えた上で

- 解凍ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを削除するには

   「削除」ﾎﾞﾀﾝを押せば、その時表示されている拡張子が削除されます。

ｰ  注意：

解凍ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑがDOSﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの場合は，登録の後は必ずPIFﾌｧｲﾙの設定を行ってください。

その際「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ終了時にｳｨﾝﾄﾞｩを閉じる」を設定してください。

これが設定されていない場合、DOSｳｲﾝﾄﾞｩが終了しないのでｳｲﾙｽ検査が止まったままになります。


詳しさの度合

- ｢詳しさの度合｣とは？

ｳｨﾙｽ検査結果をどの程度詳しくﾛｸﾞﾌｧｲﾙに記録するかを指定します。

・「汚染ﾌｧｲﾙのみ報告」

汚染ﾌｧｲﾙのみ記録します。

・ 「汚染のないﾌｧｲﾙも報告」

汚染ﾌｧｲﾙに加え、汚染のないﾌｧｲﾙも記録します。

ﾛｸﾞﾌｧｲﾙ量が非常に増えるので見ずらくなりますが、ｼｽﾃﾑ管理者がﾃﾞｨｽｸ全体の情報を知りたい時などは便利です。


この機能はバンドル版ではサポートされていません。


ログファイルの出力形式

- 追加

検査が行われるごとに検査結果をﾌｧｲﾙ末尾に追加します。検査履歴をずっと保存したい場合はこれを指定してください。

- 上書き

検査ごとにﾛｸﾞﾌｧｲﾙを書き換えます。検査結果はその時だけ分かればいい、という場合はこれを指定してください。

- 検査ごとに新規

検査日付に連番を付けたファイルを自動的に作成して出力します。同じ日付けでは１０個のファイルまで作成出来ます。それ以上は、古いファイルから上書きされます。