Copyright: Copyright(c) 1995, IMPRESS


   日本DEC

Windows 95をDigital PC で使用する場合の注意

HiNote Ultra Mobile Media Windows95設定手順

HiNote/HiNote Ultra BIOS Version 1.41 Update Kit

Digital HiNote/HiNote Ultraシリーズ用VESA Function Support Utility

Prioris HX Server システムBIOS,ビデオBIOSアップグレード

DECpc XL Server システムBIOSアップグレード

Prioris LX Serverシリーズ OSインストールガイド

StrageWorks RAID Array 200シリーズ BIOS,ファームウェアアップグレード


   Windows 95をDigital PC で使用する場合の注意

　収録ディレクトリ DISC2\DEC\W95UPG

　　　Windows 95をDigital PC で使用する場合の注意
　　　と制限事項についてのドキュメントです。

　詳しくはDISC2\DEC\W95UPG\W95WPG.DOCをお読みください。


   HiNote Ultra Mobile Media Windows95設定手順

　収録ディレクトリ DISC2\DEC\WIN95_MM

　　　Digital HiNote Ultraシリーズ用オプション「Mobile Media」を
　　　Windows 95で使用するためのドライバです。
　　　Windows 95日本語版でMobile Media使用する場合には、このドラ
　　　イバを使用します。
　　　Windows 95日本語版で使用する場合のインストールガイドも含ま
　　　れます。

　詳しくはDISC2\DEC\WIN95_MM\README.TXTをお読みください。


   HiNote/HiNote Ultra BIOS Version 1.41 Update Kit

　収録ディレクトリ DISC2\DEC\BIOS141

　　　Digital HiNote/HiNote UltraシリーズのSystem BIOSを最新の
　　　Version 1.41にアップデートするプログラムです。

　詳しくはDISC2\DEC\BIOS141\README.1STをお読みください。


   Digital HiNote/HiNote Ultraシリーズ用VESA Function Support Utility

　収録ディレクトリ DISC2\DEC\CTVESA

　　　Digital HiNoteおよびDigital HiNote Ultraシリーズで使用して
　　　いるChips & Technologies社製ビデオチップC&T 65540およびC&T
　　　65545のVESA Supportを行うためのユーティリティです。

　詳しくはDISC2\DEC\CTVESA\README.TXTをお読みください。


   Prioris HX Server システムBIOS,ビデオBIOSアップグレード

　収録ディレクトリ DISC2\DEC\HXBIO107

　　　Prioris HX ServerのシステムBIOSおよびビデオBIOSをアップグレ
　　　ードするプログラムです。

　詳しくはDISC2\DEC\HXBIO107\README.TXTをお読みください。


   DECpc XL Server システムBIOSアップグレード

　収録ディレクトリ DISC2\DEC\XLBIO104

　　　DECpc XL ServerのシステムBIOSをアップレードするプログ
　　　ラムです。

　詳しくはDISC2\DEC\XLBIO104\README.TXTをお読みください。


   Prioris LX Serverシリーズ OSインストールガイド

　収録ディレクトリ DISC2\DEC\LX_SETUP

　　　Prioris LX Serverシリーズ用の各種OSインストールガイド
　　　です。Windows NT Server、NetWare 3.12J/V、NetWare 4.1
　　　J/Vのガイドがあります。

　詳しくはDISC2\DEC\LX_SETUP\LX_SETUP.DOCをお読みください。


   StrageWorks RAID Array 200シリーズ BIOS,ファームウェアアップグレード

　収録ディレクトリ DISC2\DEC\RASA21J

　　　RAIDコントローラ StrageWorks RAID Array 200シリーズの
　　　BIOSとファームウェアのアップグレードプログラムです。

　詳しくはDISC2\DEC\RASA21J\README.TXTをお読みください。