Statusfenster einstellen:

o Normal/Mittel/Klein
Die Grö₧e des angezeigten Textes

o kurz/lang
Die Bezeichnung vor den Feldern wie
Autor: Kommentar: Sprache:, ... wird
weggelassen/angezeigt

o Font
bei installiertem SpeedoGDOS kann hier
Font und Grö₧e zur Darstellung einge-
stellt werden.
