Seitenlayout verändern:              <@@>

Die Einstellungen des angezeigten Seiten-
layouts können hier verändert werden.
Diese Änderungen gelten für alle Seiten,
die mit diesem Layout versehen sind!

Um das Aussehen nur bestimmter Seiten zu
verändern, mu₧ vor diesen (ggf. auch
dahinter) ein fester Seitenumbruch sein.
Dann gibt man diesen ein anderes oder
ein neues Layout. (Man WECHSELT das
Layout).
Dieses kann man dann beliebig ändern.
Die einzelnen Bereiche der           <@@>
Seitenlayouts kann man mit den Knöpfen
rechts anwählen.

Bei anderen Seitenlayouts, als dem Grund-
layout S1 kann man für jeden Bereich an-
geben, ob dieser sich nach dem Grund-
layout richtet (also mit dessen Änderung
auch hier geändert wird) oder neu
eingestellt wird.




                                     <@@>
Besonders wichtig ist die richtige Ein-
stellung der Blattlänge:
Bei normalem Endlospapier ist dies immer
die echte Papierlänge (idR. 12 Zoll bzw.
72 Zeilen)

Bei Einzelblättern mu₧ hier die Anzahl
Zeilen eingetragen sein, die der Drucker
tatsächlich bedrucken kann.
(Weicht bei den verschiedenen Druckern
und Einzügen sehr ab.)

Wie ermittelt man diese Länge:
                                     <@@>
Man kann diese einfach durch Ausdrucken
der Datei TESTPAP.TW aus dem Ordner
UEBUNG erhalten.

Die Länge einmal richtig einstellen
und dann unter {Extras-Voreinstellung-
Sichern-Layouts} abspeichern.


[Aufräumen]
Löscht alle Seitenlayouts, die nicht in
diesem Text verwendet wurden.
