·1
Hilfe zu Makros
Makros  dienen der Zusammenfassung zahlreicher Tastatureingaben zu ei-
nem einzigen Tastendruck.

Mit  dem Button "definieren" werden die nachfolgenden Eingaben als Be-
schreibung eines Makros interpretiert.  Der Button "ausführen" bewirkt
dagegen, da₧ ein Makro ausgeführt wird.

Mit "bearbeiten" kann ein bereits aufgezeichnetes Makro auch nachträg-
lich noch editiert werden.

Die Makrodefinition kann auch über "Control Funktionstaste",  das Aus-
führen auch mit "Alternate Funktionstaste" ausgelöst werden.

Eine laufende Makroaufnahme wird durch  "Control Funktionstaste"  (be-
liebige Funktionstaste) beendet.  Die Anzeige von Warnmeldungen bricht
die Definition und Ausführung von Makros ab.  Ansonsten werden a l l e
Tastatureingaben aufgezeichnet (Insgesamt sind 8000 Schritte pro Makro
möglich).

Handbuch: S. 116f
·2
Hilfe zu Schlüsselworten
Schlüsselworte  dienen dem »Ausblenden« von Textbereichen im Editormo-
dus (und nur dort). Au₧erdem kann zu einem Wort das jeweils korrespon-
dierende gefunden werden.

Genau z w e i Wörter gehören zusammen; sie dürfen im Text geschachtelt
auftreten (wie "{" und "}").

Mit  "Schreibweise"   können  alle  Schlüsselworte  einer  veränderten
Schreibweise angepa₧t werden.

Das »Ein- und Ausblenden« wird mit "Alt H" vorgenommen; das Finden des
korrespondierenden  Wortes  wird  mit  "Control"  zusammen mit "Cursor
hoch" oder "Cursor runter" (und nur so) ausgelöst.

Handbuch: S. 129f
·3
Hilfe für Wortkorrektur
Bei der ersten Aktivierung der Korrektur wird das Korrekturmodul nach-
geladen.  Es  kann dann beliebig ein-/ausgeschaltet, aber nicht wieder
aus dem Speicher entfernt werden.

Mit "Format: Trennung prüfen..." können weiche Trennstellen  eingefügt
bzw. gelöscht werden. Mögliche Trennstellen werden im  Text  vermerkt.
Die Silbentrennung ist dann unabhängig vom Korrektursystem  lauffähig.
Mit  "Alternate ~"  kann (auch ohne das Korrektursystem)  eine  weiche
Trennstelle direkt gesetzt oder gelöscht werden (alternierend).

Weiche Trennstellen werden im Editor nicht unterstützt, weil es keinen
speziellen ASCII-Code dafür gibt (anders als bei Tabulatoren).

Handbuch: S. 157ff
·4
Hilfe zu Suchen und Ersetzen
Mit "Zeichensatz..." kann für die Eingabe in der Dialogbox ein anderer
Zeichensatz selektiert werden,  der  beim Suchen und/oder Ersetzen be-
achtet wird, wenn in der Gruppe "beachte" der Button "Font" ausgewählt
ist. Der Stil kann mit "F1" (fett),  "F2"  (kursiv),  "F3" ... wie ge-
wohnt eingestellt werden.

Werden für den Such- oder Ersatztext ausgerechnet  die  Zeichen  benö-
tigt, die für die Joker reserviert  sind,  können Sie mit "... für ein
beliebiges Zeichen" und "... für  mehrere  beliebige  Zeichen"  andere
Zeichen einstellen, die statt der üblichen Joker verwendet werden.
Die Einstellung  unter "beachte" beeinflu₧t die beim Suchen und Erset-
zen zu beachtenden Attribute.

Ist die Suche  am  Anfang bzw. Ende des Textes angelangt (abhängig von
der Suchrichtung),  wird automatisch die Suchrichtung  umgestellt,  so
da₧ Sie sehr einfach zur letzten Fundstelle zurückspringen können.

Handbuch: S. 44ff, 45f
·5
Hilfe für die Seitenformatierung
Mit "mindestens je .. Zeilen umbrechen"  kann  verhindert  werden, da₧
ein  Absatz  durch den Seitenumbruch in zu kleine Teile (»Hurenkinder«
und »Schusterjungen«)  zerlegt  wird,  die  typographisch  unerwünscht
sind.

Der  Schutz von Grafiken sollte eingeschaltet sein,  weil  andernfalls
der untere Teil einer Grafik »abgeschnitten« werden kann.

Handbuch: S. 71, 72f, 80
·6
Hilfe zur Zeilenhöhenanpassung
Hier kann die Art der Zeilenhöhendefinition bestimmt werden. Für »nor-
male«  Texte sind die Einstellungen "möglichst normal hoch" und beson-
ders "stets mindestens .. cm" sinnvoll.

Die verwendete Zeilenhöhe ist abhängig von den benutzten Zeichensätzen
und Zeichen innerhalb einzelner Zeilen,  so  da₧ bei den Einstellungen
"möglichst klein" und  "möglichst normal hoch"  die Zeilenhöhe (je ab-
hängig von den verwendeten Schriften und dem Text) variieren kann.

Handbuch: S. 66ff
·7
Hilfe zu Absatzlayouts
Mit "Lineal in Liste aufnehmen" kann  das  Layout des ausgewählten Ab-
satzes in eine der freien Zeilen der Liste  (oder für einen nicht mehr
benötigten Eintrag) übernommen werden.  Dazu wird eine Bezeichnung für
dieses Layout erfragt.

Wählen  Sie "Absatzgestaltung übernehmen",  wird  für den selektierten
Bereich das gewählte Absatzlayout übernommen. Unter "auswerten" können
Sie festlegen, welche Elemente des Layouts genau verwendet werden sol-
len - und welche unverändert bleiben sollen.

Die Wahlmöglichkeit "Liste" nach "sichern" dient dem Speichern der ge-
samten  Linealliste - wird eine solche Liste wieder geladen, so werden
alle Listeneinträge ersetzt.

Eine mit  dem Button "Standard" gesicherte Lineal-Auswahl wird als DE-
FAULT.CST  im  Lineal-Ordner gesichert und bei jedem Programmstart ge-
laden.

Handbuch: S. 68ff
·8
Hilfe für die Fu₧notenverwaltung
Hier können die Parameter für die Verwaltung und Darstellung der Fu₧-,
Kapitel- und Endnoten festgelegt werden.

Der  Fu₧strich  beginnt  an der Ein-/Ausrückung der ersten Fu₧note und
hat die mit "Fu₧strichlänge" definierte Länge.

In der Gruppe "Verwaltung" geben Sie an, in welcher Art Sie Noten ver-
walten wollen.  "Fu₧noten"  erscheinen  auf der gleichen Seite wie der
entsprechende Verweis. Sie werden auf jeder Seite mit einer eins ("1")
beginnend numeriert.  "Kapitelnoten"  erscheinen  wie Fu₧noten auf der
gleichen Seite wie der entsprechende Verweis.  Sie  werden  allerdings
fortlaufend numeriert, d.h. die erste Fu₧note im Dokument hat die Num-
mer eins ("1"),  die  zweite  die Nummer zwei ("2") und so fort - egal
auf welcher Seite sie erscheinen. "Endnoten" werden ebenfalls fortlau-
fend numeriert, aber am Ende des Dokumentes  ausgegeben. Für  Endnoten
kann au₧erdem in "numerieren ab #__1" angegeben  werden, welche Nummer
die erste Note bekommen soll.

Eine Änderung in der Gruppe "Verwaltung" oder  bei  den  Abständen vom
Text zum Strich/Strich zur Fu₧note löst eine Neuformatierung aus.
Beachten Sie, da₧  es  nicht  möglich ist, über "Datei: einfügen" oder
"Funktionen: Textbausteine"  Textpassagen  hinzuzufügen,  die in einer
anderen Verwaltungsart geschrieben wurden.

Handbuch: S. 83f, 175
·9
Hilfe für den Druck von Dokumenten
In der Titelzeile des  Dialogs können Sie nachlesen, für welchen Druk-
ker eine Anpassung geladen wurde.  Mit  "Optionen: Drucker..."  können
Sie eine neue Druckeranpassung auswählen.

Ist  die Auswahl eines druckerresidenten Zeichensatzes  nicht  möglich
(Beispiel: Atari-Laserdrucker),  mu₧ ein GEM- oder CyPress-Zeichensatz
eingetragen werden, der beim Druck den Systemzeichensatz ersetzt.  Bei
Atari-Laserdruckern  empfehlen  wir  die  Datei  "ATTP10LS.FNT",  eine
Schrift, die zum Lieferumfang dieser Drucker gehört.

Text,  der in der Systemschrift geschrieben wurde,  wird beim Ausdruck
durch eine der druckerinternen Schriften ersetzt.  Zur korrekten Posi-
tionierung der Zeichen sollte der Drucker auf eine 10 cpi  (10 Zeichen
pro inch) LQ-Schrift eingestellt sein.

Handbuch: S. 198f
·10
Hilfe für den Druck von ASCII-Texten
Die Zeilenangaben ("von", "bis") beziehen sich auf die Werte,  die  im
Fenster rechts oben eingeblendet werden.  Bei  der Anzeige des Dialogs
entsprechen sie der ersten und letzten Zeile des Textes oder eines zu-
vor ausgewählten Bereichs.

Ist die Auswahl  eines  druckerresidenten  Zeichensatzes nicht möglich
(Beispiel: Atari-Laserdrucker),  mu₧ ein GEM- oder CyPress-Zeichensatz
eingetragen werden, der beim Druck den Systemzeichensatz ersetzt.

Der Zeilenabstand kann bei Verwendung  von  GEM-Zeichensätzen  kleiner
als im Zeichensatz eingetragen  angegeben  werden, um den Ausdruck mit
minimalem Zeilenabstand zu erreichen.

Handbuch: S. 198
·11
Hilfe zur Seitenvorschau
Mit dem Button "Doppelseiten" wechselt  die  Darstellung von einfachen
Seiten zu jeweils zwei nebeneinander liegenden Seiten.

Innerhalb dieses Dialoges können auch die unter "Format: Seitenformat"
einstellbaren Ränder verändert werden.  Dazu  klicken  Sie in die ver-
kleinerte Darstellung einer Seite.  Daraufhin wird ein Rechteck (Text-
rahmen) gezeigt, das den Rändern entspricht,  und  mit der Maus verän-
dert werden kann. Beachten  Sie,  da₧  Ihr Drucker eventuell einen be-
stimmten Papierrand nicht bedrucken kann!

Mit "zentrieren" kann der Textrahmen in  Abhängigkeit  von den Buttons
"vertikal" und "horizontal" auf der Seite positioniert werden.

Die Änderung der Rahmengrö₧e  kann einen neuen Seitenumbruch erforder-
lich machen. Bei einer Verkleinerung  des  Rahmens wird  CyPress Ihnen
das mitteilen.  Wenn Sie den Textbereich  vergrö₧ern,  können Sie über
"formatieren" einen neuen Seitenumbruch bewirken.

Handbuch: S. 92ff
·12
Hilfe für die Dokumentenverwaltung
In der Option "Datei: Dokumentdaten..." dient dieser Dialog der Erfas-
sung der Daten eines Dokuments,  um  es später - beispielsweise anhand
von Stichworten - einfacher wiederzufinden.  Au₧erdem werden statisti-
sche Daten angezeigt, die bei jedem Aufruf der Option  automatisch neu
berechnet werden.

In der Option "Datei: Dokument suchen..." können die  Kriterien einge-
geben werden, nach denen Dokumente gesucht werden, z.B. der Autor oder
einige der Stichworte, an die Sie sich erinnern.  Durch  Betätigen von
"suchen" wird (nach einer Abfrage, wo gesucht werden soll)  eine Liste
der Dokumente erstellt, die den Kriterien entsprechen. In dieser Liste
können Sie mit "" und "" blättern - und mit "Ok" das Dokument laden,
dessen Daten gerade angezeigt werden.

Handbuch: S. 110ff
·13
Hilfe für den Suchbereich
Die Pfade sind in der Form "C:\TXT\" anzugeben (also mit  abschlie₧en-
den "\"). Wenn der Button  "gesamter Baum nach unten"  ausgewählt ist,
werden auch alle Unter(unter-)ordner (usw.),  die  zu  dem angegebenen
Pfad gehören, durchsucht.

Die Pfade können einzeln aktiviert werden, um so  den  Suchbereich be-
quem einschränken zu können.

Handbuch: S. 112f
·14
Hilfe zu Grafikparametern
In diesem Dialog geben Sie an,  wie die ausgewählte Grafik im Text be-
handelt werden soll. Mit "Grafik ist transparent" überlagern sich Gra-
fik und  Text,  während  mit  "Text flie₧t [...] um die Grafik" an den
Stellen, an denen eine Grafik liegt, kein Text dargestellt wird.

Mit der  "Toleranz für Textumflu₧"  können Sie einen Wert angeben, der
einen zusätzlichen Abstand des Textes von der Grafik angibt.



Da es sich um Parameter für die  Grafik  handelt, werden Ihre Eingaben
auch entsprechend als Eigenschaft der Grafik verwaltet, d.h. auch wenn
Sie eine Grafik verschieben, wird der Umflu₧ beibehalten.

Handbuch: Adendum 5

·15
Hilfe zu Zugriffspfaden
In  dieser  Box erscheinen die aktuellen Pfade für den Zugriff auf ex-
terne Daten.  Die  Pfade  können hier durch entsprechende Eingaben ge-
ändert werden.  Über "wählen" können die Pfade mit Hilfe der Dateiaus-
wahlbox festgelegt werden.

Soll im Rahmen der  Serienbriefverwaltung mit 1st-Address und 1st-Base
gearbeitet  werden,  mu₧ im letzten Eingabefeld der Menüeintrag (meist
"1ST_ADDR") angegeben werden,  um  die Kommunikation mit dem Accessory
zu ermöglichen.

Die Angaben in diesem Dialog werden  mit "Optionen: Parameter sichern"
gespeichert und  stehen  auch  beim  nächsten Programmstart zur Verfü-
gung.

Handbuch: S. 49
·16
Hilfe für das Ausschneiden von Grafik
Mit dem Rechteck  können  Sie den Teil der Grafik, den Sie in den Text
übernehmen wollen, markieren. Mit "ganze Grafik" wird die gesamte Gra-
fik markiert.

Ist die Grafik grö₧er als der sichtbare Ausschnitt, können Sie mit der
rechten Maustaste (genau wie im Textfenster) scrollen.

Der Button mit dem Zahlenpaar  zeigt  die Auflösung mit der die Grafik
eingefügt wird. Er ist für  Änderungen  der  Auflösung auswählbar. Für
weitere Informationen beachten Sie bitte die Hilfe dort.
·17
Hilfe für die Grafikbearbeitung
Hier geben Sie an,  mit  welchem Faktor ein Grafik skaliert  bzw.  auf
welches Ma₧ sie gebracht werden soll. Auch die Angabe einer bestimmten
Auflösung ist möglich.

Eine optimale Wiedergabe erhalten Sie,  wenn sie "Punkte pro Zoll" an-
geben und dabei Vielfache/Teiler der Drucker-Auflösung auswählen.

Handbuch: S. 81ff
·18
Hilfe zu den Parametern für die Formatierung
"kontextsensitives "Cut" und "Paste"" bedeutet,  da₧ beim Ausschneiden
genauso wie beim Einfügen das Umfeld beachtet wird und Leerzeichen ge-
löscht bzw. hinzugefügt werden.

Die  "Sonderzeicheneingabe"  ermöglicht  es Ihnen, nacheinander Tasten
für z.B. "^" und "a" zu drücken um das Zeichen "â" zu erhalten. Beach-
ten Sie, da₧ die verwendete Schrift die  gewünschten  Zeichen auch be-
reithalten mu₧.

Handbuch: Adendum 2
·19
Hilfe für die Tastaturbelegung und Zeichenauswahl
Hier wird die Zuordnung der Tasten zu den Zeichen dargestellt, die bei
Betätigung der entsprechenden Tasten erscheinen. Diese Option ist spe-
ziell dann hilfreich, wenn Sie  einen  Zeichensatz  mit  Sonderzeichen
verwenden.

Beachten Sie, da₧ der Ziffernblock bei Verwendung von graphischen Zei-
chensätzen in der Regel eine andere Belegung hat als sonst.

Invers dargestellte  Fragezeichen zeigen an, da₧ für die entsprechende
Taste kein Raster-Zeichen (im gewählten Zeichensatz) definiert ist.
·20
Hilfe zur Zeichensatzauswahl
"Zeichensatz laden..."  lädt  einen Zeichensatz an die ausgewählte Po-
sition in der Liste. Mit  "Zeichensatz löschen"  kann  eine  bestimmte
Position explizit  freigegeben  werden.  Mit "nicht benötigte löschen"
werden nur die Zeichensätze entfernt,  die  im Dokument n i c h t vor-
kommen.

Steht an  einer Position der Text 'undefiniert',  fehlt  hier der ent-
sprechende Zeichensatz.  Die  Darstellung von Text, der in diesem Zei-
chensatz geschrieben wurde, erfolgt im unproportionalen Systemzeichen-
satz.
Mit "sichern" können Sie festlegen,  da₧  bestimmte Zeichensätze (näm-
lich die aktuelle Auswahl) in einem neuen  Dokument  grundsätzlich zur
Verfügung stehen sollen.

Handbuch: S. 147f
·21
Hilfe zu den Dokument-Informationen
Dies ist eine Liste der Texte und Dokumente, die sich  im Speicher be-
finden.  Ein '*' hinter der Angabe des  Speicherbedarfs  markiert  die
Texte, die geändert, aber noch nicht gesichert wurden.

Sie können  auf ein bestimmtes Fenster umschalten, wenn Sie einen Ein-
trag auswählen und den Dialog mit "Ok" verlassen.  Mit dem Button "Do-
kumentendaten..."  wechseln  Sie zu dem Dialog,  der  mit  der  Option
"Datei: Dokumentdaten..." angezeigt wird.

Handbuch: S. 110ff
·22
Hilfe zum Seitenformat
Die Werte für die Ränder  beziehen sich  grundsätzlich  auf das Druck-
bild. Die Mindestma₧e sind durch den verwendeten Drucker vorgegeben.

Ist der  Button  "Rand auf linken/rechten Seiten tauschen" ausgewählt,
werden die Ränder beim  Ausdruck  (oder der Seitenvorschau) getauscht.
Au₧erdem werden dann unterschiedliche Kopf- und Fu₧bereiche gedruckt.

Um ein Abgleichen mit evtl.  mehreren  Druckern  erreichen  zu können,
wird über "an Drucker anpassen..." der  eingestellte  Rand  den in der
Druckeranpassung eingetragenen Werten angepa₧t.
Tip: Zum Ermitteln der  nicht  bedruckbaren Ränder (besonders wichtig:
oben und links) können Sie  einen  Text (z.B. READ_ME von CyPress) vom
Desktop aus drucken.  Messen  Sie  anschlie₧end den Abstand vom oberen
und linken Rand und tragen Sie die Werte in der Druckeranpassung ein.

Handbuch: S. 71, 72f, 80
·23
Hilfe zur Angabe von Auflösungs-Werten
Eine optimale Wiedergabe Ihrer  Grafiken  erhalten  Sie, wenn sie eine
Auflösung wählen, die  einem  Vielfache/Teiler  der

Druckausgabe ein Dialog erscheinen, der Sie um die Eingabe eines  Tex-
tes bittet, der  an  Stelle des Symbols eingefügt wird.  Eine  weitere
komfortable Möglichkeit zur Bearbeitung von Formularen.

Handbuch: S.81f
·26
Hilfe zur Rundung von Rechenergebnissen
Für die Rechenvorschriften (genauso wie für die Rechen-Funktion) wurde
die Möglichkeit der Rundung des Ergebnisses erweitert.  So ist es mög-
lich, das Ergebnis auf Vielfache einer Zahl zu runden,  so da₧ Beträge
(wie in der Schweiz) z.B. auf Vielfache von 0,05 gerundet werden.

Au₧erdem kann jetzt global angegeben werden,  ob ein Dezimalkomma oder
ein Dezimalpunkt bei der Ausgabe von Ergebnissen benutzt werden soll.

Handbuch: S. 98
·27
Hilfe zur Speicheraufteilung
Wenn nichts anderes eingestellt ist, »schnappt« CyPress sich beim Pro-
grammstart sämtlichen verfügbaren Speicher. Um dies zu verhindern kön-
nen Sie angeben,  wieviel Speicher CyPress davon direkt nach dem Start
wieder freigeben soll.

Über  den  Eintrag  "jetzt zusätzlich freigeben"  können  Sie  CyPress
au₧erdem dazu veranlassen, sofort eine bestimmte Speichermenge für an-
dere Programme freizugeben.  Beachten Sie,  da₧  CyPress  sich  diesen
Speicher auch bei Bedarf nicht wieder »zurückholen« kann.

Handbuch: S. 126
·28
Hilfe zu Allgemeinen Parametern
Die  Zeitangabe  für  "automatisch speichern" bezieht sich  auf  einen
festen Rhythmus, in dem das jeweils aktive Textfenster gesichert wird.

Ist die "Zeitbedarfsbox" aktiviert,  wird bei vielen längeren Aktionen
eine Skala von 0 bis 100% mit dem aktuellen Stand des Fortschritts der
Aktion eingeblendet.  Die  Einblendung  benötigt natürlich selbst auch
etwas Rechenzeit...

Werden  "Dialoge in Fenstern dargestellt",  so  kann im Multitasking -
trotz Anzeige  eines Dialogs - ein  Hintergrundproze₧  weiterarbeiten.
Au₧erdem können  aus den Dialogen heraus Accessories gestartet und be-
dient werden.

Die optischen Signale sind insbesondere für Schwerhörige und für Büros
gedacht,  in  denen mehrere Personen arbeiten, die nicht ständig durch
akustische Signale »belästigt« werden wollen.

Handbuch: S. 121f
·30
Hilfe zur Selbsthilfe
Dieser Text  wird  angezeigt, wenn die Hilfe aus der normalen Bearbei-
tung aufgerufen wird. Damit geben wir Ihnen die Möglichkeit, einen ei-
genen Hilfetext einzubauen,  der die Informationen enthält, nach denen
Sie sonst immer suchen (z.B. Tastaturkommandos).

Dazu laden Sie die Datei  "CYPRESS.HLP",  einen  gewöhnlichen  Editor-
Text, und tragen  an Position 30 (ca. Zeile 440) Ihren Text ein.  Die-
ser Text kann beliebig lang sein,  sollte  aber eine Breite von ca. 70
Zeichen nicht überschreiten.
·34
Hilfe zum Rechnen
In der oberen Eingabezeile geben Sie den zu berechnenden Ausdruck ein,
der mit "rechnen" berechnet wird. Das Ergebnis erscheint in der (eben-
falls editierbaren) unteren Zeile.

Mit der  Tastenkombination  "Control E" (und nur so) wird das Ergebnis
in den Text eingefügt.

Beachten Sie bitte: Im  Ausdruck  dürfen keine Kommata benutzt werden.
Verwenden Sie statt des Dezimalkommas einen Dezimalpunkt.

Die zur Verfügung stehenden Funktionen in alphabetischer Reihenfolge:

abs(n) liefert den absoluten Betrag von n, vernachlässigt also eventu-
elle Negativität (was sonst).

acos(n) ist Arcuscosinus  und  damit  die  Umkehrfunktion  zu cos. Als
Funktionsparameter wird ein Wert im Bereich  von  -1 bis +1  erwartet,
der als Rückgabewert  den dazugehörigen Winkel in der Einheit Rad lie-
fert (Werte von 0 bis π).

asin(n) erwartet einen  Sinuswert im Bereich von -1 bis +1 und liefert
den dazugehörigen Winkel  in  Rad zurück (-π/2 bis π/2). asin, der Ar-
cussinus, ist die Umkehrfunktion zu sin.

atan(n), Arcustangens,  ist  die  Umkehrfunktion zu tan. atan erwartet
einen Tangenswert und  liefert  den  dazugehörigen Winkel in Rad (-π/2
bis π/2).

cos(n), der Cosinus,  erwartet einen Winkel in der Einheit Rad als Ar-
gument und liefert den dazugehörigen Cosinus zurück.
exp(n) liefert das Ergebnis von e hoch n zurück, wobei e für die Basis
des natürlichen Logarithmus steht (2.718281...).

ln(x) liefert den natürlichen Logarithmus  n  des Argumentes x zurück,
erfüllt  also  die  Gleichung x = e hoch n und ist die  Umkehrfunktion
von exp.

log(x) berechnet den Logarithmus n des Argumentes x zur Basis 10,  er-
füllt also die Gleichung x = 10 hoch n.

pow(x,y) berechnet die y. Potenz von x, also x hoch y.

sin(n), der Sinus, erwartet einen  Winkel  in  der Einheit Rad (0 Grad
= 0, 90 Grad = π/2, 180 Grad = π, 360 Grad = 2π,...)  als Argument und
liefert den dazugehörigen Sinus zurück.

sqr(n) berechnet die  Quadratwurzel  (englisch: "square root") des Ar-
gumentes n.

tan(n) berechnet  den  Tangens  des  Argumentes n, einen Winkel in der
Einheit Rad.

Sollte das Ergebnis der Funktion  nicht  mehr  berechenbar  sein, weil
entweder die Zahl zu gro₧  ist  oder  das  Argument  au₧erhalb des zu-
lässigen Bereichs liegt, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Beachten Sie bitte, da₧ die Verwendung des Dezimalkommas nicht möglich
ist.

Das Ergebnis wird  grundsätzlich  gerundet, allerdings in sehr gro₧zü-
gig definierbaren Grenzen. Zum  Verändern  dieser  Grenzen klicken Sie
auf den Button "Rundung...".

Handbuch: S. 96ff
·35
Hilfe zu Rechenvorschriften
Mit "Funktionen: Rechenvorschrift..." definieren  Sie  Regeln, die Cy-
Press als Anweisung zum Berechnen bestimmter Ausdrücke  interpretiert.
Im wesentlichen dient diese Option der  Berechnung von (Handels-)Rech-
nungen u.ä.

Im linken Teil des Dialogs wählen Sie  Rechenvorschriften zur weiteren
Bearbeitung aus.

Mit dem Button "bearbeiten" gelangen Sie in einen weiteren Dialog,  in
dem Sie Rechenvorschriften definieren und ändern können.
Rechenvorschriften können Sie au₧erdem "löschen" und "einfügen".

Handbuch: S. 99
·36
Hilfe zur Makrobearbeitung
In  diesem  Dialog  können Makros bearbeitet werden.  Dazu  mu₧ in der
links  abgebildeten  Liste  der  Tastatureingaben eine Zeile (Eingabe)
ausgewählt  werden.  Anschlie₧endes  drücken  der  Buttons  "löschen",
"einfügen" und "bearbeiten"  löscht eine  Tastatureingabe,  ermöglicht
das Einfügen beliebig vieler Zeichen oder ändert eine Eingabe.

Handbuch: S. 116f
·37
Hilfe zu Serienbriefsymbolen
In diesem Dialog werden Symbole  namentlich  benannt  oder ausgewählt.
Beim Ausdruck  werden  diese  Symbole dann durch die Daten  aus  einer
Datei (oder aus 1st Address/1st Base) ersetzt.

Bei Verwendung von Daten aus  einer Exportdatei ist es zwingend erfor-
derlich, für alle  Felder  Symbole  zu  definieren, auch wenn einzelne
Felder im Text nicht benutzt werden.

Hinweis: Beachten Sie,  da₧ Symbole  k e i n e  Leerzeichen beinhalten
dürfen.
Mit "einfügen" werden neue Symbole aufgenommen  (vorher  einen Eintrag
in der Liste auswählen), deren Bezeichnung mit dem Button "bearbeiten"
geändert werden kann.  Mit "löschen" wird das ausgewählte  Symbol  aus
der Liste entfernt.  Symbole  für  Daten aus 1st Address oder 1st Base
sollten Sie grundsätzlich übernehmen und unverändert lassen.

Handbuch: S. 81, 107
·38
Hilfe zur Linealauswahl
Sie wählen ein Textlineal aus, indem Sie den entsprechenden Eintrag in
der Liste links anklicken (selektieren)  und  den Dialog mit "Ok" ver-
lassen. Das Lineal wird dann geladen  und  an  der  gewählten Position
in die Linealliste eingefügt.

Das Löschen von Linealen ist nur  in diesem Dialog (kontrolliert) mög-
lich, da Lineale  n i c h t  an  ihrem Dateinamen identifiziert werden
können.  Zum  Löschen  wählen  Sie einen Eintrag aus der Liste aus und
klicken anschlie₧end auf den Button "löschen".
·39
Hilfe für die Auswahl der Sprache
Sie haben mehrere Lexika installiert. Da CyPress mit nur einem Wörter-
buch zur Zeit arbeitet, müssen  Sie  eine Sprache auswählen. Für diese
Sprache wird  dann  das Haupt-Wörterbuch sowie Ihr  Anwenderwörterbuch
geladen.

Die Auswahl einer Sprache erfolgt durch anklicken  des  entsprechenden
Eintrags und Verlassen der Dialogbox mit "Ok".

Handbuch: S. 163
·40
Hilfe für die Auswahl der Textbausteine
Sie wählen einen Textbaustein aus, indem  Sie  den entsprechenden Ein-
trag in der Liste links  anklicken  (selektieren)  und den Dialog  mit
"Ok" verlassen.

Der Baustein wird dann geladen und an der Cursorposition in  den  Text
eingefügt.

Handbuch: S. 113ff
·41
Hilfe für die Bearbeitung der Textbausteine
Sie wählen einen Textbaustein aus, indem  Sie  den entsprechenden Ein-
trag  in  der Liste links anklicken (selektieren) und den  Dialog  mit
"Ok" verlassen.

Der Baustein wird dann als  Datei  geladen  und kann (wie jedes andere
Dokument auch) bearbeitet  werden.  Um  spätere Verwechslungen zu ver-
hindern sollten Sie  die  Datei  ausschlie₧lich  mit  "Datei: sichern"
speichern!

Handbuch: S. 113ff
·42
Hilfe zur Bearbeitung der Linealliste
Das  Löschen von Linealen ist nur in diesem Dialog (kontrolliert) mög-
lich,  da Lineale  n i c h t  an ihrem Dateinamen identifiziert werden
können.  Zum  Löschen  wählen  Sie einen Eintrag aus der Liste aus und
klicken anschlie₧end auf den Button "löschen".
·43
Hilfe zur Auswahl der Vektorzeichensätze
In der links dargestellten  Liste  wählen Sie den gewünschten Zeichen-
satz aus, dessen Grö₧e in der rechten Gruppe festgelegt wird. Sie kön-
nen feste Grö₧en wählen  oder im Eingabefeld Zwischengrö₧en eintragen.
Fontgrö₧en müssen ganzzahlige Werte sein.

CyPress unterstützt Vektorschriften bis ca. 150 Punkt-Grö₧e.  Dies ist
etwas vom Schriftschnitt abhängig.
·44
Hilfe zur Bearbeitung einzelner Rechenvorschriften
Die obere Zeile des Dialogs  zeigt  den  Inhalt  der ersten markierten
Textzeile.  Dabei wurde den Tabulatoren (Tab1, Tab2 usw.) der Text zu-
geordnet, der »an den Tabulatoren hängt«.

Während die obere Zeile nur Ihrer Information dient, werden in der un-
teren Zeile Rechenvorschriften eingetragen, die dem Programm mitteilen
wie der Text  an  den  Tabulatoren  behandelt werden soll. So bedeutet
beispielsweise die Anweisung 'Tab1*Tab3=Summe->Tab5',  da₧ die Zahl am
ersten Tabulator mit der  Zahl  am dritten Tabulator multipliziert und
das Ergebnis in der Variablen 'Summe' gespeichert werden soll. Mit dem
Pfeil '->' (Minus + Grö₧er als ...)  bestimmen  Sie,  da₧ das Ergebnis
der Rechnung am fünften Tabulator in den Text eingefügt werden soll.

Zur Definition der  Rechenvorschrift  können  die  unter " Funktionen:
Rechnen..." beschriebenen Funktionen benutzt  werden.  Au₧erdem stehen
die Funktionen add() und mul() zur  Verfügung,  mit denen die Elemente
eines Feldes addiert bzw. multipliziert werden.

Handbuch: S. 99, 96ff
·45
Hilfe zur Bearbeitung unbekannter Wörter
Das Wort im oberen Eingabefeld ist  weder  im Haupt- noch im Anwender-
lexikon vorhanden. Deshalb wird davon  ausgegangen,  da₧ Sie sich ver-
schrieben haben. Ist dies der Fall, sollten Sie das  Wort  korrigieren
und den Dialog mit "Ok" verlassen.

Sind Sie sich nicht sicher,  wie das Wort  korrekt  geschrieben  wird,
wählen Sie den Button "korrigieren...". CyPress wird dann nach Korrek-
turvorschlägen suchen.


War das Wort korrekt geschrieben, und hat CyPress trotzdem diesen Dia-
log angezeigt, dann ist das  Wort  (s.o.)  nicht  in den Wörterbüchern
eingetragen. Sie haben  jetzt  zwei  Möglichkeiten:  1. Weil das  Wort
(z.B. ein Name) nicht in Ihr Wörterbuch aufgenommen werden  soll  ver-
lassen den Dialog mit "Abbruch". 2. Sie  klicken  auf den Button "mer-
ken..." und nehmen dadurch das Wort in das Anwenderlexikon auf.

Der Button "beenden" ist nur auswählbar,  wenn die Korrektur durch die
Option "Bereich: korrigieren" gestartet  wurde.  Mit ihm wird die Kor-
rektur eines Bereichs beendet.
·46
Hilfe zu den Korrekturvorschlägen
CyPress hat Korrekturvorschläge herausgesucht,  die dem von Ihnen ein-
gegebenen Text möglichst Nahe  kommen.  Dabei  werden auch phonetische
Ähnlichkeiten berücksichtigt.  So wird aus einem Fysieker durchaus ein
Physiker.

Aber dieser Suche sind auch Grenzen gesetzt.  Bei  einigen Worten kann
es sein, da₧  CyPress eine sehr gro₧e Liste liefert (Beispiel: "bie"),
während in anderen  Fällen  kein Korrekturvorschlag gemacht wird (Bei-
spiel "Güstrow" (eine Stadt in Mecklenburg)).

Aus der links abgebildeten  Liste  können Sie ein Wort auswählen,  da₧
das »bemängelte« Wort im Text ersetzt,  wenn  Sie  den Dialog mit "Ok"
verlassen.

Handbuch: S. 161
·47
Hilfe zu Trennungen
Für das Wort im Editierfeld können andere Trennstellen eingegeben wer-
den.  CyPress akzeptiert die Zeichen "~", "-" und "=" als weiche Tren-
nung  und  ermöglicht  auch das Löschen von Trennungen mit "Backspace"
oder "Delete".

Korrekturen des  Wortes  selbst  sind  in diesem Dialog (bewu₧t) nicht
möglich.

Handbuch: S. 160
·50
Hilfe zu Papierformaten
In der Gruppe "Grö₧e" können Sie aus zahlreichen DIN und internationa-
len Formaten das für Ihre Zwecke geeignete heraussuchen.  Papierbreite
und -höhe informieren  dabei über die Ausma₧e des Papiers in der aktu-
ellen Ma₧einheit. Da intern grundsätzlich in inch gerechnet wird, kann
es bei der Angabe der Grö₧e zu Rundungsfehlern im Bereich von 1/100 cm
kommen.

Ist  der  Button "eigenes Format" gewählt, können Sie selbst Werte für
Papierbreite  und  -höhe eintragen.

Mit der Auswahl in der Gruppe "Lage" bestimmen Sie die Ausrichtung des
Papierbogens.

Handbuch: S. 72
·51
Hilfe zur Auswahl von Druckeranpassungen
CyPress kann mit mehr  als  einer  Druckeranpassung arbeiten, d.h. da₧
Sie Anpassungen für z.B.  einen  Laserdrucker und ein Faxgerät bereit-
halten und im Drucken-Dialog noch kurzfristig zwischen diesen wechseln
können.

Dazu laden Sie in diesem Dialog die Anpassungen mit denen Sie arbeiten
möchten. Die Anpassung, die beim Verlassen des Dialogs ausgewählt ist,
ist die jeweils aktuelle Anpassung.
·55
Hilfe zu Ma₧einheiten
Die ausgewählte Ma₧einheit wird bei allen Dialogen sowie im Textlineal
des Dokumentenmodus angewandt.  1  inch (in  Kontinentaleuropa  früher
"Zoll") entspricht 2,54 cm und 1 p (Ma₧einheit  aus  der Drucktechnik)
entspricht 0,3386 cm (7,5 Einheiten pro inch).

Handbuch: S. 124
·56
Hilfe für die Bearbeitung von Textbausteinen
Um mit Textbausteinen arbeiten zu können, mu₧ ein Baustein-System aus-
gewählt sein.  Ist dies der Fall,  können markierte Textteile mit "de-
finieren" als Textbaustein gespeichert werden. War kein Text markiert,
können Sie statt dessen eine  Datei  auswählen,  die dann als Textbau-
stein behandelt wird.

Mit "ändern" wählen Sie einen Textbaustein aus, der als Dokument gela-
den wird, so da₧ Sie ihn bearbeiten können.


Nach Auswahl von "wählen" zeigt  CyPress eine Liste von Textbausteinen
an, aus denen Sie den Baustein  auswählen,  der  in den Text eingefügt
werden  soll.  Ist Ihnen die Bezeichnung bekannt, können Sie sie  auch
(im Text) eingeben,  den  Cursor  darauf stellen und mit "Alternate B"
den Baustein laden.

Handbuch: S. 113ff
·57
Hilfe zu Datenbankformaten
CyPress arbeitet mit zwei Arten von Dateien für den Import von Serien-
briefdaten.  Die  nach  der  "Methode A" gespeicherten Datensätze sind
unterschiedlich gro₧; ihre Felder durch bestimmte Zeichen(folgen) von-
einander getrennt. Jeder Datensatz wird ebenfalls durch ein bestimmtes
Zeichen (oder eine Zeichenfolge) abgeschlossen.  Die Trennzeichen sind
in der Gruppe "Methode A" als  ASCII-Code  (z.B. "13,10")  einzugeben.
Mehrere Codes müssen durch Kommata getrennt werden.

Die nach der "Methode B"  gespeicherten  Datensätze  sind dagegen alle
gleich gro₧. Nicht  genutzte  Felder sind mit Leerzeichen gefüllt. Zum
Import müssen Sie  CyPress  in  der Gruppe "Methode B" mitteilen, wie-
viele Felder ein Datensatz hat  und wie lang die einzelnen Felder sind
(Werte durch Komma trennen).  Für  den  Fall, da₧ nach jedem Feld (wie
bei Methode A) zusätzlich  noch spezielle Kennzeichnungen kommen, kön-
nen Sie  deren  Länge unter "zusätzl. Feldende" angeben und ihre Grö₧e
bei der Angabe der Feldlänge vernachlässigen.

Mit dem Button "wählen..." rufen  Sie  die Dateiauswahl auf und wählen
die Datei aus, aus der die Daten importiert werden sollen.

Anschlie₧end klicken  Sie auf "Symbole..." und definieren für die ein-
zelnen Felder  Bezeichnungen,  die später in den Text eingefügt werden
können.  Beim  Ausdruck werden diese Symbole dann durch die Daten  aus
der Datei ersetzt.

Handbuch: S. 103ff
·58
Hilfe zur Beschreibung von Serienbriefdaten
In diesem Dialog beschreiben Sie die Datei aus der  CyPress  die Daten
für einen Serienbrief auslesen soll.

Handelt es sich  um  Daten  aus  1st Address oder 1st Base, ist dieser
Vorgang besonders einfach.  Wählen Sie zunächst in 1st Base die Daten-
sätze aus, die  gedruckt  werden  sollen.  Mit "Optionen: Serienbrief"
(diesem Dialog also) wählen Sie anschlie₧end den "Import von 1st Base"
aus. Das war's.


Beim Import aus einer "Exportdatei" müssen Sie in einem weiteren  Dia-
log, den Sie mit "Datenbankformat..." aufrufen,  den  Aufbau der Datei
beschreiben. Schlie₧lich geben Sie noch an,  ob "alle Datensätze" oder
nur ein  ausgewählter  Datensatz  gedruckt werden soll (der ausgewählt
werden kann, wenn Sie in das Feld hinter "Datensatz" klicken).

Damit Sie die Datenbankbeschreibung nicht jedesmal wiederholen müssen,
können Sie sie mit "sichern..."  speichern  und  später mit "laden..."
wieder übernehmen.

Mit "Symbole..." müssen  abschlie₧end für die Felder eines Datensatzes
Bezeichnungen angegeben werden.

Handbuch: S. 103ff
·59
Hilfe zur Auswahl eines Datensatzes
Beim  Import von Daten aus einer Exportdatei können Sie in diesem Dia-
log  einzelne  Datensätze  für den Ausdruck auswählen oder Ihre Daten-
bankdefinition testen.  Dazu  wird  in  der oberen Zeile der Datensatz
angezeigt, der mit "Datensatz Nummer: ..."  ausgewählt wurde. Die Fel-
der des Datensatzes sind  durch  Kommata  getrennt und die Inhalte von
rechts nach links um »überflüssige« Leerzeichen gekürzt.

Handbuch: S. 106
·60
Hilfe zum Einfügen von Symbolen
Das Verlassen dieses  Dialogs  mit  einem der Buttons "Datum", "Zeit",
"Name" oder "Seite" fügt  an der Cursorposition das entsprechende Sym-
bol ein.  Mit  dem Button "Serienbrief" gelangen Sie in einen weiteren
Dialog,  in  dem  Sie ein Symbol für Serienbriefe auswählen (eine ent-
sprechende Definition vorausgesetzt).

Neu sind  benutzerdefinierte  Symbole, die beim Ausdruck jeweils durch
den Text ersetzt werden,  der durch "bearbeiten" eingegeben wurde. Be-
ginnt dieser Text mit "#",  so  werden  Sie  unmittelbar  während  der
Druckausgabe um die Eingabe eines Textes gebeten.
Mit den Popup-Menüs für  Datum  und Zeit können Sie zwischen verschie-
denen Darstellungsvarianten wählen.

Ist der Button "Datum/Zeit als Symbol  einfügen" n i c h t ausgewählt,
werden das Datum und die Zeit nicht als Symbol sondern als Text einge-
fügt.

Handbuch: S. 81ff, 109ff
·61
Hilfe zum Tabellensatz
Vor Aufruf der  Option  "Funktionen: Tabellensatz" sollten Sie den Be-
reich markieren,  der in Tabellenform gesetzt werden soll. Für den um-
gekehrten Fall,  die  Umformung einer Tabelle in »normalen« Text (Roh-
text) mu₧ kein Bereich markiert werden, dies übernimmt CyPress.

Tabellensatz  bedeutet,  da₧ CyPress den markierten Text interpretiert
und  bestimmte  Zeichen (anzugeben unter "... als  Abteilungszeichen")
als Trennung zwischen zwei Spalten betrachtet.  Unter Berücksichtigung
sämtlicher Zellen der Tabelle  werden dann geeignete  Tabulatorpositi-
onen berechnet, mit denen die Tabelle generiert wird.
Der Aufbau der Tabelle kann mit den Elementen dieses Dialogs in weiten
Grenzen beeinflu₧t werden.  Die  Symbole  in  der Gruppe "Tabellenart"
zeigen den möglichen  Ausbau der Tabelle mit unterschiedlicher Verwen-
dung von senkrechten und waagerechten Trennlinien.  Soll keine Tabelle
aufgebaut, sondern eine bestehende Tabelle in einfachen Text zurückge-
führt werden,  müssen  Sie  das Symbol mit dem Text 'ALS ROHTEXT' aus-
wählen.

In der Gruppe "Zellentabulator"  geben  Sie an, wie der Text innerhalb
der Spalten ausgerichtet werden soll.  Die  Symbole bedeuten von links
nach rechts: linksbündig, zentriert,  rechtsbündig und am Dezimaltabu-
lator ausgerichtet.  Die relative Position des Tabulators in der Zelle
kann durch die  Einstellung  in der Box rechts neben "Position:" ange-
geben werden.

CyPress setzt  Tabellen  grundsätzlich so, da₧ die erste Zeile als Ti-
telzeile interpretiert wird,  in  der alle Texte zentriert werden. Die
erste Spalte wird als Zeilenregister  interpretiert  und grundsätzlich
linksbündig ausgerichtet. Ist dies  nicht  erwünscht,  wählen Sie  den

Button "keine Kopfzeile erzeugen".  Es werden dann alle Zellen gleich-
mä₧ig tabuliert.

Handbuch: S. 93ff
·62
Hilfe zum Tausch von Zeichensätzen
Im markierten  Bereich  wird  die  Schrift, die im linken Feld genannt
ist, durch diejenige im rechten Feld ausgetauscht.

Durch Anklicken der  Felder gelangen Sie in die Zeichensatzauswahl, wo
Sie den jeweiligen Font auswählen können.

Handbuch: S. 53ff, 58f, 165
·-1
