                                   PLAY/REC MENU

 INSTRUMENT PLAY: Na dit menupunt te hebben aangeklikt, zal alleen nog  het
                  gealloceerde instrument worden weergegeven.

 PATTERN PLAY:    Dit is de normale mode (gehele pattern wordt weergegeven).

 INSTRUMENT MUTE: Hiermee kunnen sommige instrumenten worden uitgezet.   De
                  naam verandert dan in -- MUTED -- . Als  INSTRUMENT  MUTE
                  wordt uitgeschakeld, komen de instrumentnamen weer terug.

 LOOP MODE:       Met deze optie kan het afspelen resp. opnemen in een loop
                  gezet worden. (Zowel in pattern als  in  songmode).    De
                  record of play optie gaat dan net zolang door todat er op
                  [SPATIE] of [RETURN] wordt gedrukt.

 RECORD PRECOUNT: Hiermee wordt bepaald hoeveel maten er aan de opname voor-
                  afgaan. Dit geldt ook voor de song-mode.

 SYNC OUT:        Dit biedt de mogenlijkheid om bij het  weergeven resp. op-
                  nemen een synchronisatie-puls naar buiten te sturen.

 ECHO BACK:       Dankzij  deze optie kan de MIDI-out als  selective  MIDI-
                  thru worden gebruikt en tevens andere data weergeven.

 HUMAN FACTOR:    Dit is een vlag voor de HUMAN FACTOR.  De hoeveelheid kan
                  men per pattern en per instrument  in percentages  met de 
                  optie 'SET HUMAN FACTOR' zelf bepalen (zie ook 'EDIT').
















