                                 PATTERN MODE
 
     Het programma start op in deze mode en is dus  meteen klaar om een  pat-
     tern op te nemen.   Dat opnemen zal in de  meeste gevallen in  step-time
     gebeuren (zie ALGEMEEN). Er  wordt een onderscheid gemaakt tussen ritme-
     en andere  begeleidings-instrumenten (toonhoogte gestuurde). Bij het in-
     geven van de configuratie (zie EDIT) wordt dat verschil gemaakt door het
     nummervak aan te klikken (inverteren=zwart maken). Datzelfde zwarte vlak
     vinden we terug in de pattern  mode (geheel links zwart of  wit nummer).
     Wit staat voor een ritme- en  zwart staat voor een groove-instrument. De
     eerste groep krijgt  vanzelf een  lengte van 1/96 mee.  Aan instrumenten 
     uit de  tweede  groep kan iedere gewenste lengte worden gegeven. Daarbij 
     speelt de muis een belangrijke rol:
 
 LINKER MUISKNOP:  Ritme-instrumenten in 'GRAPHICAL-LORES' aanzetten.
                   Groove-instrumenten in 'GRAPHICAL-LORES' aanzetten+lengte.
                   Groove-instrumenten in 'GRAPHICAL-HIRES' aanzetten.
 RECHTER MUISKNOP: Groove-instrumenten in 'GRAPHICAL-LORES' uitzetten.
                   Groove-instrumenten in 'GRAPHICAL-HIRES' uitzetten.
     Om de lengte te kunnen bepalen van een groove-instr. wordt in LORES  de
     LINKER muisknop vastgehouden en vervolgens naar  rechts  gesleept.   In
     HI-RES kan deze lengte in 1/96 worden ingegeven nadat het startpunt  is
     aangeklikt.
 
 INSTRUMENT-NAMEN:
     Links in beeld staan ook de instrument-namen. Het instrument dat  zwart
     is (instrument selector) kan in HI-RES bekeken en geëditeerd worden. De
     keuze van deze  instrumenten is  volledig vrij. Door op het  nummervlak
     (links) te klikken kan ieder instrument van de  255  (zie configuratie)
     worden geselecteerd. In een volgend pattern mag weer een  geheel andere
     instrumenten-samenstelling worden gekozen (ook  als  dit  pattern  maar
     1/16 lang is).
    
 VELOCITY:
     Als links/onderaan in beeld is gekozen voor  'INSTRUMENT VELOCITY'  zal
     deze velocity (rechts ervan) grafisch in beeld verschijnen. Deze  velo-
     city kan per note-on worden veranderd door er met de muis op te klikken.
 
 PATTERN NUMMER en TIME SIGNATURE:
     Om te voorkomen dat de gebruiker steeds moet wachten totdat  een  nieuw
     pattern is ingelezen, verloopt de bediening als volgt:
     
     LINKER MUISKNOP:   De nummers tellen opwaarts, zolang de muisknop wordt
                        vastgehouden.
     RECHTER MUISKNOP:  Nummers tellen neerwaarts, net zolang als deze wordt 
                        vastgehouden.
     MUISKNOP LOSLATEN: Configuratie en velocity/MIDI-conductor wordt  inge-
                        lezen, echter het  pattern pas na 1 seconde pause.
     MUIS VERSCHUIVEN:  Het volledige pattern wordt zonder pause ingelezen.
 
 NAAM:
     De patternnaam kan worden veranderd door er op te klikken.

 RECORD - PLAY - STOP:
     Om het systeem konsekwent te kunnen doorzetten is de real-time  record-
     optie (in tegenstelling tot een MIDI-sequencer) selectief. Dat wil zeg-
     gen dat alleen de gealloceerde instrumenten (alleen degene welke in  de
     configuratie voorkomen) worden opgetekend. De toonomvang per MIDIkanaal
     wordt in de MACRO-EDITOR bepaald.
     Opname in de loopmode biedt de mogelijkheid om, net als bij het opnemen
     van een drumcomputer, zolang door te gaan totdat het resultaat  bevalt.
     Als 20 instrumenten per pattern te weinig blijkt te zijn, kan een  maat
     worden gesplitst in b.v. twee patterns per maat. Er zijn dan 40 instru-
     menten per maat mogelijk, enz..
     'PLAY' laat het komplete pattern horen en 'STOP' spreekt voor zichzelf.
