                                   MIDI MENU
 
 Onder dit pull down menu werd alles samengebracht wat met de sturing via MIDI 
 te maken heeft.
 
 PROGRAM-CHANGE:    Dit betreft een vlag die al of niet gezet kan worden (pro-
                    gramchange per pattern) en heeft betrekking op de SONGMODE.
  
 PROGRAM-CHANGE-CH: Hier kan het MIDI-kanaal voor bovengenoemde program-change
                    per pattern-wissel worden ingesteld.

 MIDI-CONDUCTOR:    Eveneens een vlag om ALLE CONDUCTORS aan of uit te zetten.
 
 SET MIDI-CONDUCTR: Wegens zijn omvang is deze optie in een aparte file bespro-
                    ken (zie CONDUCTR.HLP).
 
 COMPUTER ==> MIDI: Biedt de mogelijkheid om  sounds of bulks  welke eerder al
                    werden ontvangen naar een synthy of drumcomputer te zenden.
                    Zodoende kunnen sound- en songdata bij elkaar blijven.
 
 MIDI ==> COMPUTER: Voor het ontvangen van  zgn. SYSTEM-EXCLUSIVE-data   staan
                    hier twee  manieren  ter beschikking  nl.  ACTIVE-DUMP  en
                    REQUEST-DUMP. Bij ACTIVE-DUMP dienen deze  data  verstuurd
                    te worden vanaf het MIDI-device (meestal een toetsencombi-
                    natie). Na ontvangst wacht de computer nog enkele seconden
                    en vertelt hoeveel bytes hij heeft ontvangen. Dan volgt de
                    vraag  of deze  dump al of niet  naar  disk  gesaved  moet
                    worden. REQUEST-DUMP daarentegen  verloopt middels een re-
                    quest die doorgaans is te vinden in handleiding en/of div.
                    vakliteratuur.  Ook  deze  specifieke  dump-requests  kun-
                    nen door het programma op disk worden afgelegd en weer ge-
                    laden worden, zodat dit (in voorkomend geval) slechts een-
                    malig nodig is.                      











