                                    EDIT MENU

   CONFIGURATION: Hier kan men een kompleet bestand van 255 ritme- en niet-
                  ritme-instrumenten invoeren of veranderen. Aan ieder  in-
                  strument kan men een NAAM, TOONHOOGTE en MIDI-KANAAL toe-
                  kennen en bovendien kan worden vastgelegd of dit  instru-
                  ment zich als drum- of als groove-instrument moet  gedra-
                  gen. In het laatste geval even op het nummervenster klik-
                  ken (inverteert - wordt zwart van kleur.)

   INIT VELOCITY: Deze optie  initializeert  alle velocity-waarden  van dit
                  pattern. Alle velocities nemen gemiddelde waarden aan.

   SET HUMAN FAC: Als deze optie wordt aangeklikt, dan verschijnt er rechts
                  een box. Hierin kan men de HUMAN FACTOR waarden  invoeren
                  en/of veranderen in procenten.       Human  factor  bete-
                  kent letterlijk; 'menselijke faktor'. Door deze faktor in
                  te brengen is het mogelijk om kleine verschillen te laten
                  ontstaan in de velocity, panning, klankkleur, enz..
                  Waarde 0 = geen HUMAN FACTOR (geen variatie)
                  Waarde 99= veel HUMAN FACTOR (volledige variatie).

   SET QUANTIZE:  Om (naar keuze) per pattern of per instrument  te  kunnen
                  quantiseren staan 8 resoluties (inclusief triolen)  en  3
                  modes ter beschikking. De modes betekenen:
                  << | << - naar voren 
                  >> | << - naar voren en naar achteren
                  >> | >> - naar achteren

   DO QUANTIZE:   Is bedoeld om het hele pattern met de ingestelde  resolu-
                  tie volgens de geldende mode te quantiseren.

   SONG MODE:     Omdat dit programmadeel  zo veel omvattend is, werd  deze
                  mode als aparte helpfile op diskette afgelegd. 
                  (Zie 'SONGMODE.HLP'.)

