Paginalayout veranderen:              <@@>

De instellingen van de getoonde pagina-
layout kunnen hier worden veranderd. Deze
veranderingen gelden voor alle pagina's,
die van deze layout voorzien zijn!

Om het aanzien van bepaalde pagina's te
veranderen, moet er voor deze (maar ook
daarna) een vaste pagina omslag zijn. Dan
geeft u deze een andere of nieuwe layout.
(U WISSELT de layout).
Deze kunt u dan willekeurige veranderen.

                                      <@@>
Bijzonder belangrijk is de juiste instel-
ling van de bladlengte:
Bij normaal kettingpapier is deze altijd
de werkelijke papierlengte (normaal
12 inch oftewel 72 regels)

Bij losse vellen moet hier het aantal
regels ingevuld zijn, die de printer
daadwerkelijk bedrukken kan.
(Wijkt bij de verschillende printers en
invoer helaas vaak af.)

Hoe berekent u de lengte:
                                      <@@>
U kunt deze eenvoudig berekenen door het
afdrukken van het bestand TESTPAP.DOC uit
de folder OEFENING.

De lengte eenmaal goed instellen en dan
via {Extras-voorinstellingen-bewaren-
layouts} opslaan.

[Opruimen]
Verwijderd alle paginalayouts, die niet in
deze tekst worden gebruikt.
