Copyright: © 1995 StarDivision, Hamburg


Inhalt
Inhalt der StarMath-Hilfe

Wissenswertes über StarMath

Eine Einführung in das Programm.

StarMath bedienen

Die vollständige Übersicht aller Funktionen.

Software Support Center

Serviceleistungen zum Nulltarif.


Wissenswertes über StarMath

Willkommen zu StarMath, dem Formeleditor von Star Office.

Mit StarMath steht Ihnen ein leistungsfähiges Programm zur Erstellung von Formeln für Präsentationen oder technische Dokumente zur Verfügung. Die umfangreiche Befehlssprache mit über 100 Befehlen ermöglicht Ihnen die
detaillierte Beschreibung Ihrer Formeln.

Zur Erleichterung des Einstiegs in diese Befehlswelt enthält StarMath Hilfsmittel, mit denen Sie die Befehle unter Verwendung der Maus generieren können. Auf diese Weise kann StarMath von jedem Anwender sofort erfolgreich genutzt werden.

Die automatisch aktualisierte Ansicht Ihrer Formel in einem separaten Fenster ermöglicht es Ihnen, das Ergebnis Ihrer Arbeit sofort zu kontrollieren und mit Hilfe der in StarMath integrierten Fehlersuche Syntaxfehler schnell zu identifizieren.

Durch die OLE-Funktionalität können Sie StarMath sowohl als eigenständige Anwendung starten oder bei Bedarf aus anderen StarOffice-Programmen heraus aufrufen, ohne diese dazu verlassen zu müssen.


StarMath bedienen

100%

200%

50%

Abstände Dialog

Aktive Hilfe

Aktualisieren

Alle schließen

Alles anzeigen

Alles markieren

Anpassen Dialog

Ausrichtung Dialog

Ausschneiden

Beenden

Benutzereigene Bitmaps Dialog

Common Register

Dokumentinformationen Dialog

Dokumentmanager Dialog

Drucken Dialog

Drucker Zusätze Dialog

Einfügen Dialog

Einfügen

Filter Dialog

Funktionsleiste

Funktionsleiste

Ganzer Bildschirm

Gruppen Dialog

Horizontal

Index

Info über StarMath

Infonamen bearbeiten Dialog

Inhalt

Kopieren Dialog

Kopieren

Letzte Version

Löschen

Nächster Fehler

Nächster Marker

Nebeneinander

Neues Fenster

Neu

Öffnen Dialog

Operatoren

Operatoren

Optionen Dialog

Ordner anlegen Dialog

Ordner Dialog

Paßwort eingeben Dialog

Pfade Dialog

Rückgängig

Schließen

Schriftarten Dialog

Schriften Dialog

Schriftgrößen Dialog

Sinnbilder anordnen

Sortierung Dialog

Spalten Dialog

Speichern unter Dialog

Speichern

Statusleiste

Statusleiste

Symbole bearbeiten Dialog

Symbole Dialog

Symbolleisten bearbeiten Dialog

Tip

Überlappend

Umbenennen Dialog

Vergrößern

Verkleinern

Vertikal

Vorheriger Fehler

Vorheriger Marker

Wiederholen


Software Support Center

Registrierten Anwendern bietet Star Division Support und Service zum Nulltarif. Wir möchten Sie aber bitten, uns keine Fragen zum Betriebssystem zu stellen. Wir setzen voraus, daß Sie sich mit dieser grafischen Oberfläche und deren Bedienung auskennen.

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, geben Sie bitte unbedingt das Betriebssystem mit an, auf dessen grafischer Oberfläche Sie mit StarMath arbeiten.

Bitte richten Sie Ihre Fragen oder Anregungen per Brief, Telefax oder telefonisch an die

Star Division GmbH - Software Support Center -, Sachsenfeld 4, 20097 Hamburg

Telefon: 040 - 2 36 46 700 - Telefax: 040 - 2 36 46 750

Die Hotline ist während folgender Zeiten von kompetenten Mitarbeitern besetzt:

Montag - Donnerstag von 9.00 bis 18.00 Uhr

Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr

Sie können das Software Support Center auch über die Datennetze

CompuServe und Internet erreichen:

Internet: http://www.stardiv.de

CompuServe: go stardiv


Neu

Menüleiste Datei/Neu, Symbol in der Funktionsleiste:

Erzeugt ein neues noch leeres Dokument mit dem Namen „unbenanntX" (X steht für eine fortlaufende Numerierung) und zeigt es im Arbeitsbereich an.


Öffnen Dialog

Menüleiste Datei/Öffnen, Symbol in der Funktionsleiste:

Auswahl eines Formeldokuments, das in den Arbeitsbereich von StarMath geladen werden soll.

Suchen in

Zeigt den Namen des aktuellen Laufwerks oder den des aktuellen Verzeichnisses an.

Zur Auswahl eines anderen Laufwerks (Festplatten-, Disketten-, CD-ROM Laufwerks) klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem Listenfeld und wählen das gewünschte Laufwerk aus der Auflistung.

Im großen Listenfeld werden die Unterverzeichnisse und Dateien des aktuellen Laufwerks aufgelistet.

Zur Auswahl eines Unterverzeichnisses, Doppelklicken Sie den Verzeichnisnamen. Das so ausgewählte Verzeichnis wird zum aktuellen Verzeichnis, sein Name erscheint im einzeiligen Listenfeld, die Anzeige im Listenfeld wird aktualisiert.

Dateiname

Geben Sie hier den gewünschten Dateinamen ein, oder klicken Sie im großen Listenfeld auf den Dateinamen. Der Name der so ausgewählten Datei erscheint im Textfeld.

Dateityp

Zeigt die aktuell gesuchte Dateiversion des Formeleditors an. Diese Einstellung wird vom Betriebssystem als „Suchmaske" zur Dateianzeige im großen Listenfeld verwendet.

Soll ein Formeldokument geladen werden, das mit einer anderen Version des Formeleditors erstellt worden ist, klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen dort den verwendeten Formeleditor.

[Standard]

Ändert die aktuellen Pfadeinstellungen in der Dialogbox auf die Standardsuchpfade von StarMath ab. Zur Änderung der Standardsuchpfade wählen Sie Extras/Optionen/Pfade. Nähere Informationen finden Sie unter Pfade Register.

[Manager]

Startet den Dokumentmanager zur Dateiauswahl. Über den Dokumentmanager können Sie Dokumente auch über Einträge im Dokumentinfo suchen und auswählen. Nähere Informationen finden Sie unter Dokumentmanager Dialog.

Nur lesen

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie das markierte Dokument laden und seinen Inhalt überprüfen, aber nicht bearbeiten möchten.

Wenn Sie Änderungen am Dokument durchführen, können Sie das Dokument nicht unter dem aktuellen Namen abspeichern. Wählen Sie zum Speichern in der Menüleiste Datei/Speichern unter. Nähere Informationen finden Sie unter Speichern unter Dialog.

[Netzwerk]

Wird für die Zuordnung eines Netzwerkverzeichnisses zu einem Laufwerksbuchstaben verwendet. Diese Schaltfläche ist nur im Netzwerkbetrieb sichtbar.


Schließen

Menüleiste Datei/Schließen

Schließt das aktuelle Dokument und alle Dokumentfenster, die Sie für die Sicht auf das aktuelle Dokument geöffnet haben. Haben Sie zwischenzeitlich Änderungen am aktuellen Dokument vorgenommen, diese aber noch nicht gespeichert, erscheint eine Sicherheitsabfrage.


Speichern

Menüleiste Datei/Speichern, Symbol in der Funktionsleiste:

Speichert den aktuellen Bearbeitungszustand des aktuellen Dokuments auf der Festplatte ab. Hierbei wird die letzte Version der Dokumentdatei überschrieben.

Tip: Soll StarMath eine Sicherheitskopie der letzten Dateiversion erstellen, wählen Sie Extras/Optionen/Speichern und aktivieren das Markierungsfeld Sicherungskopie immer erstellen. Nähere Informationen finden Sie unter Speichern Register.

Wenn Sie ein neues Dokument das erste mal Speichern, erscheint die Dialogbox Speichern unter. Nähere Informationen finden Sie unter Speichern unter Dialog.


Speichern unter Dialog

Menüleiste Datei/Speichern unter

Auswahl eines neuen Verzeichnisses und/oder eines Dateinamens für das aktuelle Formeldokument.

Speichern in

Zeigt den Namen des aktuellen Laufwerks oder den des aktuellen Verzeichnisses an.

Zur Auswahl eines anderen Laufwerks (Festplatten-, Disketten-, CD-ROM Laufwerks) klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem Listenfeld und wählen das gewünschte Laufwerk aus der Auflistung.

Im großen Listenfeld werden die Unterverzeichnisse und Dateien des aktuellen Laufwerks aufgelistet.

Zur Auswahl eines Unterverzeichnisses, Doppelklicken Sie den Verzeichnisnamen. Das so ausgewählte Verzeichnis wird zum aktuellen Verzeichnis, sein Name erscheint im einzeiligen Listenfeld, die Anzeige im Listenfeld wird aktualisiert.

Dateiname

Zeigt den aktuellen Dateinamen des Formeldokuments. Geben Sie hier den gewünschten Dateinamen ein, oder ändern Sie die Vorgabebezeichnung ab.

Dateityp

Zeigt das aktuell verwendete Dateiformat an. Durch das Abspeichern in einem anderen Formelformat ändern Sie nicht nur die Dateierweiterung der Datei, sondern auch das interne Dateiformat.

Zur Auswahl eines anderen Dateiformats klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen das gewünschte Formelformat aus der Auflistung.

[Standard]

Setzt die aktuellen Einstellungen der Dialogbox wieder auf den Standardverzeichnispfad. Zur Änderung der Vorgaben für die Pfadeinstellungen von StarMath wählen Sie in der Menüleiste Extras/Optionen/Pfade. Nähere Informationen finden Sie unter Pfade Register.

Paßwort

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie einen Zugriff Dritter auf das Dokument verhindern möchten. Ein mit dem Paßwortschutz gespeichertes Dokument kann nur dann geladen und bearbeitet werden, wenn der Benutzer das richtige Paßwort kennt.

Die Paßworteingabe erfolgt in der Dialogbox Paßwort eingeben. Die Dialogbox erscheint, wenn Sie die Dialogbox Speichern unter mit [OK] verlassen. Nähere Informationen finden Sie unter Paßwort eingeben Dialog.

Hinweis: Um den Paßwortschutz einer geladenen Datei zu entfernen, müssen Sie das Dokument mit Datei/Speichern unter unter einem anderen Namen speichern.

[Netzwerk]

Wird für die Zuordnung eines Netzwerkverzeichnisses zu einem Laufwerksbuchstaben verwendet. Diese Schaltfläche ist nur im Netzwerkbetrieb sichtbar.


Paßwort eingeben Dialog

Erscheint beim Laden einer paßwortgeschützten Datei oder bei der Vergabe eines neuen Paßwortes nach Datei/Speichern unter.

Eingabe eines bereits vergebenen Paßwortes, um eine Datei zu laden. Vergabe eines neuen Paßwortes beim Speichern einer Dokumentdatei.

Paßwort

Geben Sie hier das gewünschte oder benötigte Paßwort ein. Es muß aus mindestens fünf Zeichen bestehen, Buchstaben und Zahlen dürfen beliebig kombiniert werden. StarMath unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Die eingetippten Zeichen werden aus Sicherheitsgründen durch Sternchen „*" dargestellt.

Bei der Festlegung eines neuen Paßwortes erscheint nach der Wahl von [OK] die Dialogbox Paßwort bestätigen. Geben Sie dort das Paßwort erneut ein. Nur wenn beide Paßwörter exakt übereinstimmen, wird die Datei gespeichert.


Letzte Version

Menüleiste Datei/Letzte Version

Ersetzt den aktuellen Inhalt des aktuellen Dokuments durch den Inhalt der letzten Dateiversion auf der Festplatte. Vor der Änderung erscheint eine Sicherheitsabfrage.

Achtung: Die Verwendung dieses Menüpunkts kann zu einem unerwünschten Datenverlust führen, wenn Sie mit Extras/Optionen/Speichern das automatische Speichern ohne Rückfrage aktiviert haben. Nähere Informationen finden Sie unter Speichern Register.


Dokumentmanager Dialog

Menüleiste Datei/Dokumentmanager

Anzeige des Dokumentinfos und Daten von Dokumentdateien auf der Festplatte. Grundfunktion zur Organisation und Verwaltung von Dokumentdateien auf der Festplatte.

Sparte

Wählen Sie hier die gewünschte Dokumentsparte. Dokumentsparten bieten Ihnen eine einfache Möglichkeit, die in einer Dokumentgruppe festgelegte Anzeige noch weiter einzuschränken. Durch die Vergabe von Spartennamen wie „Geometrie" oder „Physik" können Sie anhand der Benennung auf den Verwendungszweck der angezeigten Dateien schließen.

Gruppe

Hier wählen Sie die gewünschte Dokumentgruppe. Die Kriterien zur Dateianzeige werden immer einer benannten Dokumentgruppe zugeordnet. Durch die Vergabe von Gruppennamen wie „Beruf" und „Privat" können Sie anhand des Gruppennamens bereits auf den Verwendungszweck der angezeigten Dateien schließen. Eine Dokumentgruppe kann mehrere Dokumentsparten enthalten.

Übersicht

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn nur die Dokumentinformationen der markierten Dokumentdatei angezeigt werden sollen. Im linken Bereich des Listenfeldes werden die Dateinamen aufgelistet, im rechten Bereich werden die Dokumentinformationen des markierten Dokuments angezeigt.

Ist das Markierungsfeld deaktiviert, wird im linken Bereich des Listenfeldes neben dem Dateinamen auch die Dateigröße und die Titelangabe aus dem Dokumentinfo angezeigt. Im rechten Bereich werden neben dem Erstellungsdatum und der Erstellungszeit noch weitere Angaben zur Dokumentdatei angezeigt. Zur Anzeige der zusätzlichen Angaben verschieben Sie die Anzeige mit der waagerechten Schiebeleiste.

Nur lesen

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn Sie die mit dem Dokumentmanager geladenen Dateien im Arbeitsbereich nur betrachten, aber nicht ändern oder erweitern möchten.

Dateien markieren:

•	Eine einzelne Datei markieren Sie durch einfaches Anklicken.

•	Zum Markieren nebeneinander liegender Dateien, ziehen Sie den Mauszeiger mit gedrückter Maustaste über die Dateinamen.

•	Zum Markieren auseinander liegender Dateien, drücken Sie [Strg] und klicken Sie auf die gewünschten Dateinamen.

Spaltenbreite ändern:

1.	Setzen Sie den Mauszeiger zwischen die Spaltenüberschriften.

2.	Ziehen Sie die Spalte mit gedrückter Maustaste auf die gewünschte Größe

[Befehle]

Die hier ausgewählten Befehle wirken sich direkt auf alle markierten Dateien aus.

Löschen

Die markierten Dateien werden von der Festplatte entfernt.

Info

Die Dokumentinformation der markierten Dokumentdatei wird in der Dialogbox Dokumentinformationen angezeigt und kann dort von Ihnen geändert werden. Nähere Informationen finden Sie unter Dokumentinformationen Dialog+.

Kopieren

Die markierten Dateien werden in ein anderes Verzeichnis auf der Festplatte kopiert oder verschoben. Die Auswahl des Zielverzeichnisses erfolgt in der Dialogbox Kopieren. Nähere Informationen finden Sie unter Kopieren Dialog.

Umbenennen

Die markierte Dokumentdatei wird unter einem anderen Namen auf der Festplatte abgespeichert. Die Festlegung des neuen Dateinamens erfolgt in der Dialogbox Umbenennen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Umbenennen Dialog.

Drucken

Die markierten Dokumente werden auf dem jeweiligen Dokumentdrucker ausgegeben.

Hinweis: Die Information über den zuletzt verwendeten Dokumentdrucker ist im Dokument gespeichert. Falls die letzte Druckausgabe auf einem Faxanschluß erfolgte, wird der Ausdruck auch jetzt auf dem Faxanschluß erfolgen.

[Gruppen]

Aktualisierung der Suchpfade, der Filter, der Sortierung und Spaltenanordnung für die aktuelle Dokumentgruppe. Anlegen einer neuen Dokumentgruppe oder Dokumentsparte. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Gruppen durch. Nähere Informationen finden Sie unter Gruppen Dialog.

[Pfade]

Änderungen an den aktuellen Suchpfaden vornehmen. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Pfade durch. Nähere Informationen finden Sie unter Pfade Dialog.

[Filter]

Ändern der aktuellen Auswahlkriterien (Filter) für die Dateianzeige. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Filter durch. Nähere Informationen finden Sie unter Filter Dialog.

[Sortierung]

Ändern der aktuellen Sortierreihenfolge für die Anzeige der Dokumentdateien. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Sortierung durch. Nähere Informationen finden Sie unter Sortierung Dialog.

[Spalten]

Ändern der aktuellen Spaltenanordnung in der Dateiauflistung. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Spalten durch. Nähere Informationen finden Sie unter Spalten Dialog.


Kopieren Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Dokumentmanager

Kopieren oder Verschieben einer oder mehrerer Dokumentdateien in ein anderes Verzeichnis und/oder ein anderes Laufwerk. Erstellen eines neuen Ordners (Verzeichnis) auf dem Laufwerk.

Zielverzeichnis

Verzeichnisse

Wählen Sie hier das Zielverzeichnis für das Kopieren oder Verschieben.

Hinweis: Quell- und Zielverzeichnisse dürfen beim Kopieren oder Verschieben nicht identisch sein!

Laufwerke

Wählen Sie hier das gewünschte Ziellaufwerk für das Kopieren oder Verschieben.

Verschieben

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn die Dateien in das Zielverzeichnis verschoben werden sollen. Die Dateien werden nach dem Kopieren im Quellverzeichnis gelöscht.

[Ordner]

Wenn Sie auf dem aktuellen Laufwerk im aktuellen Verzeichnis ein neues Verzeichnis (Ordner) erstellen möchten, wählen Sie diese Schaltfläche. Die erforderlichen Eingaben erfolgen in der Dialogbox Ordner anlegen. Nähere Informationen finden Sie unter Ordner anlegen Dialog.


Ordner anlegen Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Kopieren

Anlegen eines neuen Ordner auf dem aktuellen Laufwerk im aktuellen Verzeichnis.

Der aktuelle Pfad wird in der Titelleiste der Dialogbox angezeigt.

Zur Auswahl eines anderen Pfads schließen Sie die Dialogbox mit [Abbrechen] und wählen den gewünschten Pfad in der Dialogbox Kopieren.

Name

Geben Sie hier den gewünschten Ordnernamen ein. Für die Benennung des Ordners gelten die Regeln des jeweiligen Betriebssystems.

Achtung: Der so angelegte Ordner kann nur mit den vom Betriebssystem gebotenen Funktionen wieder gelöscht werden.


Umbenennen Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Dokumentmanager

Ändern des aktuellen Dateinamens.

Alter Name

Hier wird der aktuelle Name der Datei in abgeblendeter Schrift angezeigt.

Neuer Name

Geben Sie hier den von Ihnen gewünschten Dateinamen ein. Für die Benennung der Datei gelten die Regeln des jeweiligen Betriebssystems.

Achtung: Eine Änderung an der aktuellen Dateierweiterung kann dazu führen, daß die Datei nicht wie gewohnt eingesetzt werden kann.


Gruppen Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Dokumentmanager mit [Gruppen]

Aktualisierung der Suchpfade, der Filter, der Sortierung und Spaltenanordnung für die aktuelle Gruppe. Anlegen einer neuen Gruppe oder Sparte.

Gruppen

Hier werden die aktuell verfügbaren Dokumentgruppen aufgelistet. Markieren Sie die Gruppe, deren Einstellungen geändert werden sollen.

[Bearbeiten]

Pfade

Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie Änderungen an den aktuellen Suchpfaden vornehmen oder einen neuen Suchpfad definieren möchten. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Pfade durch. Nähere Informationen finden Sie unter Pfade Dialog.

Filter

Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie für die Dateianzeige die aktuellen Auswahlkriterien (Filter) ändern oder neue Kriterien festlegen möchten. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Filter durch. Nähere Informationen finden Sie unter Filter Dialog.

Sortierung

Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie für die Anzeige der Dokumentdateien eine andere Sortierreihenfolge benötigen. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Sortierung durch. Nähere Informationen finden Sie unter Sortierung Dialog.

Spalten

Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie die aktuell verwendete Spaltenanordnung bei der Dateiauflistung ändern oder neu definieren möchten. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Spalten durch. Nähere Informationen finden Sie unter Spalten Dialog.

Wie aktuelle Einstellung

Die Einstellungen der markierten Gruppe werden mit den aktuellen Einstellungen des Suchpfads, der Filtereinstellungen, der Sortierung und der Spaltenanordnung überschrieben.

[Verwalten>>]

Die Dialogbox wird nach unten erweitert und zeigt die Einstellungen zur Verwaltung der Gruppeneinstellungen.

Gruppe

In diesem Bereich wählen Sie die zu ändernde Dokumentgruppe und Sparte. Eine Dokumentgruppe kann mehrerer Dokumentsparten enthalten.

Name

Hier wird der Name der aktuellen Dokumentgruppe angezeigt. Um die aktuelle Bezeichnung zu ändern, überschreiben Sie die Vorgabe und klicken dann auf [Ändern].

Sparte

Wählen Hier wird der Name der aktuellen Dokumentsparte angezeigt. Um eine neue Dokumentsparte zu erzeugen, überschreiben Sie die Vorgabe und klicken dann auf [Ändern].

[Neu]

Erstellt eine neue Dokumentgruppe mit der Bezeichnung UnbenanntX, wobei X für eine fortlaufende Numerierung steht.

[Ändern]

Ändert die aktuelle Gruppenbezeichnung und/oder erzeugt eine neue Dokumentsparte.

[Löschen]

Entfernt die unter Gruppen markierte Dokumentgruppe ohne Nachfrage.

[Verwalten<<]

Bringt die Dialogbox wieder auf die ursprüngliche Größe.


Pfade Dialog

Dialogbox Dokumentmanager oder Dialogbox Gruppen

Verzeichnisse zu den aktuellen Suchpfaden hinzufügen oder entfernen.

Suchpfade

Zeigt die aktuellen Suchpfade.

Verzeichnisse

Zeigt die Verzeichnisse der ersten Verzeichnisebene auf dem aktuellen Laufwerk.

Um die Verzeichnisse der nächsten Ebene sichtbar zu machen, Doppelklicken Sie den Verzeichnisnamen. Die eventuell vorhandene Unterverzeichnisse werden unter dem ausgewählten Verzeichnis nach rechts gerückt angezeigt.

Laufwerke

Wählen Sie hier das gewünschte Laufwerk. Die Verzeichnisse des Laufwerks werden im Listenfeld Verzeichnisse angezeigt.

Suchpfade hinzufügen:

1.	Wählen Sie das gewünschte Laufwerk und markieren Sie ein Verzeichnis unter Verzeichnisse.

2.	Klicken Sie auf [<<Hinzufügen].

Der Verzeichnisname erscheint im Listenfeld Suchpfade. Die Schaltfläche [<<Hinzufügen] wird abgeblendet dargestellt.

Suchpfade entfernen:

1.	Markieren Sie im Listenfeld Suchpfade das zu entfernende Verzeichnis.

2.	Klicken Sie auf [Entfernen].

Der Verzeichnisname wird aus dem Listenfeld Suchpfade entfernt.

[Alle entf.]

Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie alle Einträge aus dem Listenfeld Suchpfade entfernen möchten.

Unterverzeichnisse einschließen

Wenn Sie möchten, daß bei dem unter Suchpfade markiertem Verzeichnis auch die eventuell vorhandenen Unterverzeichnisse durchsucht werden, aktivieren Sie das Markierungsfeld Das Markierungsfeld muß für jeden Eintrag unter Suchpfade separat aktiviert werden.

Hinweis: Vermeiden Sie eine globale Suche auf dem gesamten Laufwerk. Dies würde die Suchgeschwindigkeit des Dokumentmanagers nur unnötig verlangsamen.


Filter Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Dokumentmanager oder Dialogbox Gruppen

Festlegen eines Suchmusters für die Suche nach bestimmten Dokumentdateien.

Durch die Kombination verschiedener Kriterien, schränken Sie die Anzahl der gefundenen Dateien zusätzlich ein.

Titel

Geben Sie hier den Dokumenttitel ein, der als Suchkriterium verwendet werden soll.

Thema

Geben Sie hier ein Thema ein, das als Suchkriterium verwendet werden soll.

Autor

Geben Sie hier den Namen des Autors ein. Die Angabe des Autorennamens als Suchkriterium ist nur dann sinnvoll, wenn mehrere Mitarbeiter Zugriff auf einen Datenbestand haben.

Schlüsselworte

Geben Sie hier die durch Komma getrennten Schlüsselworte für den Suchlauf ein.

Dateien

Geben Sie hier die Suchmaske für den Dateinamen der zu suchenden Dateien ein. Die Suchmaske „*.*" erfaßt alle Dateien, „*.SMF" schränkt die Suche auf StarMath Dokumente ein.

Groß-/Kleinschreibung beachten

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn StarMath auch die Verwendung von Groß- und Kleinschreibung beachten soll.

[Zusätze>>]

Erweitert die Dialogbox nach unten. Im Unterschied zu den Suchkriterien im oberen Teil der Dialogbox können Sie hier die verschiedene Kriterien über Bedingungen verknüpfen. Hierdurch ergeben sich Suchkriterien wie: „entweder-oder", „wenn-dann" und „sowohl-als auch".

Feldname

Wählen Sie hier ein vordefiniertes Suchkriterium.

Auswahl	Suchkriterium
(Keins)	Keine Suche nach Feldinhalten. Alle nachfolgenden Definitionen werden ignoriert.
Datei	Der Dateiname
Größe	Die Dateigröße
Titel	Der Dokumenttitel
Thema	Das Thema im Dokumentinfo
Erstellt am	Das Erstellungsdatum der Dokumentdatei
Erstellt um	Die Uhrzeit der Dokumenterstellung
Geändert am	Das Datum der letzten Änderung
Geändert um	Die Uhrzeit der letzten Änderung
Geändert von	Der Name des letzten Benutzers
Gedruckt am	Das Datum des letzten Ausdrucks
Gedruckt um	Die Uhrzeit des letzten Ausdrucks
Gedruckt von	Der Name des Benutzers, der das Dokument ausgedruckt hat.
Beschreibung	Inhalt des Beschreibungsfelds im Dokumentinfo
Schlüsselworte	Worteinträge im Feld Schlüsselworte
Info 0…3	Suche nach Einträgen in den Infofeldern. Die Feldbezeichnungen im Dokument werden nicht berücksichtigt.
Pfad	Pfadangabe
Bedingung

Hier wählen Sie eine vordefinierte Bedingung.

Bedingung	erfüllt wenn
=	Feldinhalt „gleich" Wert
>=	Feldinhalt „größer oder gleich" Wert
<=	Feldinhalt „kleiner oder gleich" Wert
>	Feldinhalt „größer" Wert
<	Feldinhalt „kleiner" Wert
<>	Feldinhalt „ungleich" Wert
Wert

Hier geben Sie den Vergleichswert für die Bedingung ein, der erfüllt sein muß, damit die Datei angezeigt wird.

Verknüpfung

Hier wählen Sie die Verknüpfung mit dem nächsten Auswahlkriterium.

Auswahl	Ergebnis
(Keine)	Kein zusätzliches Kriterium
UND	Die aktuelle und die nächste Bedingung müssen erfüllt sein
ODER	Die aktuelle Bedingung oder die nächste Bedingung muß erfüllt sein.
[Zusätze<<]

Schließt den nach unten erweiterten Teil der Dialogbox.


Sortierung Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Dokumentmanager oder aus Dialogbox Gruppe

Auswahl eines Sortierkriteriums für die beim Suchlauf gefundenen Dokumentdateien.

Sortiert nach

Markieren Sie im Listenfeld das gewünschte Sortierkriterium.

Aufsteigend

Die Dateien werden entsprechend dem Sortierkriterium in der Form a … z bzw. 0 … 9 sortiert angezeigt.

Absteigend

Die Dateien werden entsprechend dem Sortierkriterium in der Form z … a bzw. 9 … 0 sortiert angezeigt.


Spalten Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Dokumentmanager oder aus Dialogbox Gruppe

Änderung der Anzeigereihenfolge im Listenfeld der Dialogbox Dokumentmanager.

Hinweis: Die hier festgelegten Einstellungen werden sichtbar, wenn Sie in der Dialogbox Dokumentmanager das Markierungsfeld Übersicht deaktivieren.

Reihenfolge

Zeigt die aktuelle Reihenfolge für die Anzeige. Der oberste Eintrag erscheint im Listenfeld der Dialogbox Dokumentfenster ganz links.

Der markierte Eintrag wird um eine Position nach unten gerückt. Er erscheint im Dokumentmanager weiter rechts.

Der markierte Eintrag wird um eine Position nach oben gerückt. Er erscheint im Dokumentmanager weiter links.


Dokumentinformationen Dialog

Menüleiste Datei/Dokumentinfo oder Dialogbox Dokumentmanager

Eingabe oder Korrektur der Beschreibungen zum aktuellen Dokument, Eingabe zusätzlicher Angaben in Infofeldern.

Siehe auch

Beschreibung Register

Dokument Register

Benutzer Register


Beschreibung Register

Dialogbox Dokumentinformation

Eingabe beschreibender Angaben zum aktuellen Dokument und Festlegen von Suchbegriffen für den Einsatz mit dem Dokumentmanager.

Titel

Geben Sie hier den Dokumentnamen ein. (maximal 63 Zeichen)

Thema

Geben Sie eine Beschreibung des Dokumentinhalts oder eine Gruppenbezeichnung ein. (maximal 63 Zeichen)

Schlüsselworte

Geben Sie hier, durch Komma getrennt, die Stichworte ein, die Ihnen für eine spätere Suche sinnvoll erscheinen. (maximal 127 Zeichen)

Beschreibung

Geben Sie hier eine ausführliche Beschreibung des Dokuments oder einen Kommentar ein. (maximal 255 Zeichen)

Tip: Der Aufwand für das nachträgliche Erstellen der Dokumentinformation läßt sich reduzieren, wenn Sie die erforderlichen Angaben beim ersten Speichern des Dokuments eintragen. Für eine automatische Erinnerung durch StarMath wählen Sie Extras/Optionen, Register Speichern und aktivieren das Markierungsfeld Dokumentinfo beim Speichern mitspeichern. Diese Einstellung gilt für alle StarMath Sitzungen.


Dokument Register

Dialogbox Dokumentinformation

Die Angaben auf diesem Register werden von StarMath automatisch erfaßt und beim Speichern im Dokumentinfo abgelegt.

Die Angaben können von Ihnen nicht geändert werden.


Benutzer Register

Dialogbox Dokumentinformationen

Erweitern der Dokumentinformation um bis zu vier Felder, die auch bei der späteren Bearbeitung mit dem Dokumentmanager ausgewertet werden können.

Info 0 …3

Geben Sie hier die von Ihnen gewünschten Angaben zum aktuellen Dokument oder zur Bearbeitung des Dokuments ein. (maximal 19 Zeichen)

[Infofelder]

Eingabe neuer Bezeichnungen für die Infofelder Info 0 …3. Die Eingaben erfolgen in der Dialogbox Infonamen bearbeiten. Nähere Informationen finden Sie unter Infonamen bearbeiten Dialog.


Infonamen bearbeiten Dialog

Dialogbox Dokumentinformationen, Register Benutzer, [Infofelder]

Eingabe neuer Bezeichnungen für die im Register Benutzer angezeigten Infofelder.

Namen

Klicken Sie in das zu ändernde Textfeld, und geben Sie die gewünschte Bezeichnung ein. (jeweils ca. 15 Zeichen)


Drucken Dialog

Menüleiste Datei/Drucken, Symbol in der Funktionsleiste:

Auswahl des Dokumentdruckers, und Festlegen verschiedener Optionen für den Ausdruck.

Drucker

Zeigt den aktuell verwendeten Dokumentdrucker. Zur Auswahl eines anderen Druckers wählen Sie die Schaltfläche [Einrichten].

Druckbereich

StarMath erzeugt nur einseitige Dokumente, deshalb ist das Optionsfeld Alles vorgewählt. Die weiteren Optionsfelder in diesem Bereich sind abgeblendet.

Druckqualität

Wählen Sie hier die für den Ausdruck gewünschte Druckerauflösung.

Exemplare

Wenn das Dokument mehrfach ausgedruckt werden soll, geben Sie hier die Anzahl der gewünschten Kopien ein.

Ausdruck in Datei

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie die Druckausgabe in eine Datei umleiten möchten. Nach dem Druckstart werden Sie zur Eingabe eines Dateinamens für die Druckdatei aufgefordert.

Kopien sortieren

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn die einzelnen Druckseiten in der richtigen Sortierreihenfolge ausgedruckt werden sollen.

[Einrichten]

Über diese Schaltfläche öffnen Sie die Dialogbox Drucker einrichten, in der Sie einen anderen Drucker auswählen und das Papierformat sowie dessen Ausrichtung für den Ausdruck wählen können.

[Zusätze]

Über diese Schaltfläche öffnen Sie die Dialogbox Drucker Zusätze, in der Sie spezielle Einstellungen für den Ausdruck der aktuellen Formel treffen können. Nähere Informationen finden Sie unter Drucker Zusätze Dialog.


Drucker Zusätze Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Drucken mit [Zusätze]

Festlegung zusätzlicher Druckoptionen für den Ausdruck der aktuellen Formel.

Druckformat

Hier legen Sie fest, in welcher Größe die Formel ausgedruckt wird.

Originalgröße

Die Formel wird ohne Änderung an der aktuellen Schriftgröße ausgedruckt. Bei großen Formeln wird unter Umständen ein Teil des Befehlstextes abgeschnitten.

Der Seite anpassen

Die Formel wird formatfüllend auf der Druckseite angeordnet. Die tatsächliche Größe wird vom aktuell verwendeten Papierformat bestimmt.

Skalierung

Die Formel wird beim Ausdruck um einen bestimmten Vergrößerungsfaktor verkleinert oder vergrößert. Geben Sie den gewünschten Vergrößerungsfaktor direkt in das Textfeld ein, oder stellen Sie den Wert mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Optionen

Hier können Sie zusätzliche Optionen für den Ausdruck der Formel ein- und ausschalten.

Drucke Titelzeile

Hiermit legen Sie fest, daß der beim Speichern eingegebene Titel mit ausgedruckt wird.

Drucke Formeltext

Hiermit legen Sie fest, daß der Inhalt des Fensters Kommandos am unteren Seitenrand der Druckseite ebenfalls ausgedruckt wird.

Drucke Rahmen

Der Formelbereich auf der Druckseite wird mit einer dünnen Vollinie umrahmt. Die Bereiche Titelzeile und Formeltext werden nur dann durch einen Rahmen abgesetzt, wenn das jeweilige Markierungsfeld aktiv ist.

Hinweis: Wenn Sie bestimmte Druckoptionen häufiger benötigen, sollten Sie die globalen Vorgaben für den Formelausdruck entsprechend abändern. Wählen Sie hierzu Extras/Optionen/Drucken.


Beenden

Menüleiste Datei/Beenden

Beendet das Programm StarMath. Enthält die aktuelle Programmsitzung noch ungesicherte Dokumente, erscheint für jedes geänderte, aber noch nicht gespeicherte Dokument, eine Sicherheitsabfrage.


Rückgängig

Menüleiste Bearbeiten/Rückgängig, Symbol in der Funktionsleiste

Mit dem Menüpunkt Rückgängig können Sie , mit einigen Ausnahmen, die letzten 100 ausgeführten Aktionen Schritt für Schritt wieder rückgängig machen. Rechts neben dem Menüpunkt steht die Bezeichnung der Aktion, die Sie mit Rückgängig zurücknehmen können.

Um den Vorgabewert zu ändern, wählen Sie Extras/Optionen/Speichern.


Wiederholen

Menüleiste Bearbeiten/Wiederholen, Symbol in der Funktionsleiste

Mit dem Menüpunkt Wiederholen können Sie die rückgängig gemachte Aktionen in der ursprünglichen Reihenfolge wiederholen. Der Menüpunkt Wiederholen hebt die Wirkung des Menüpunkts Rückgängig wieder auf. Rechts neben dem Menüpunkt steht die Bezeichnung der Aktion, die Sie mit Wiederholen ausführen können.


Ausschneiden

Menüleiste Bearbeiten/Ausschneiden, Symbol in der Funktionsleiste:

Entfernt die im Fenster Kommandos markierten Elemente aus der aktuellen Formel und stellt sie in die Zwischenablage. Der ursprüngliche Inhalt der Zwischenablage wird überschrieben. Im Unterschied zum Löschen kann das Objekt aus der Zwischenablage wieder in das Fenster Kommandos eingefügt werden. Wählen Sie hierzu in der Menüleiste Bearbeiten/Einfügen.


Kopieren

Menüleiste Bearbeiten/Kopieren, Symbol in der Funktionsleiste

Erzeugt von den im Fenster Kommandos markierten Elementen eine Kopie und stellt sie in die Zwischenablage. Der ursprüngliche Inhalt der Zwischenablage wird bei dieser Aktion überschrieben. Um den aktuellen Inhalt der Zwischenablage an einer anderen Position in das Fenster Kommandos einzufügen, wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten/Einfügen.


Einfügen

Menüleiste Bearbeiten//Einfügen, Symbol in der Funktionsleiste

Fügt den aktuellen Inhalt der Zwischenablage an der aktuellen Position des Cursor in das Fenster Kommandos ein. Bei dieser Aktion bleibt der Inhalt der Zwischenablage unverändert erhalten.


Löschen

Menüleiste Bearbeiten/Löschen

Entfernt das/die im Fenster Kommandos markierten Elemente aus der aktuellen Formel. Diese Aktion kann eventuell durch Bearbeiten/Rückgängig zurückgenommen werden.

Tip: Mit Bearbeiten/Ausschneiden erzielen Sie den gleichen Effekt, die Elemente werden aus dem Fenster Kommandos entfernt. Im Unterschied zum Löschen können Sie die Elemente aber aus der Zwischenablage wieder in das Fenster Kommandos einfügen, sofern der Inhalt der Zwischenablage nicht zwischenzeitlich überschrieben wurde.


Alles markieren

Menüleiste Bearbeiten/Alles markieren

Im Fenster Kommandos werden alle Elemente der Formeldefinition markiert.


Nächster Marker

Menüleiste Bearbeiten/Nächster Marker

Setzt den Cursor im Fenster Kommandos auf die Position des nächsten Markers in Richtung auf das Ende der Formeldefinition.


Vorheriger Marker

Menüleiste Bearbeiten/Vorheriger Marker

Setzt den Cursor im Fenster Kommandos auf die Position des vorherigen Markers in Richtung auf den Anfang der Formeldefinition.


Nächster Fehler

Menüleiste Bearbeiten/Nächster Fehler

Setzt den Cursor im Fenster Kommandos auf die Position des nächsten Fehlers in Richtung auf das Ende der Formeldefinition.


Vorheriger Fehler

Menüleiste Bearbeiten/Vorheriger Fehler

Setzt den Cursor im Fester Kommandos auf die Position des vorherigen Fehlers in Richtung auf den Anfang der Formeldefinition.


50%

Menüleiste Ansicht/50%

Die Formel wird im Arbeitsbereich in der halben Originalgröße dargestellt. Der aktuell verwendete Vergrößerungsmaßstab wird in der Statusleiste angezeigt.


100%

Menüleiste Ansicht/100%

Die Formel wird im Arbeitsbereich in der Originalgröße dargestellt. Der aktuell verwendete Vergrößerungsmaßstab wird in der Statusleiste angezeigt.


200%

Menüleiste Ansicht/200%

Die Formel wird im Arbeitsbereich in der doppelten Originalgröße dargestellt. Der aktuell verwendete Vergrößerungsmaßstab wird in der Statusleiste angezeigt.


Vergrößern

Menüleiste Ansicht/Vergrößern

Der für die Anzeige der Formel verwendete Vergrößerungsmaßstab wird um 25% erhöht. Der aktuell verwendete Vergrößerungsmaßstab wird in der Statusleiste angezeigt.


Verkleinern

Menüleiste Ansicht/Verkleinern

Der für die Anzeige der Formel verwendete Vergrößerungsmaßstab wird um 25% erniedrigt. Der aktuell verwendete Vergrößerungsmaßstab wird in der Statusleiste angezeigt.


Alles anzeigen

Menüleiste Ansicht/Alles anzeigen

Die Formel wird im Arbeitsbereich so weit verkleinert oder vergrößert, das alle Formelelemente dargestellt werden können. Der aktuell verwendete Vergrößerungsmaßstab wird in der Statusleiste angezeigt.


Aktualisieren

Menüleiste Ansicht/Aktualisieren, Symbol in der Funktionsleiste:

Die Fomeldarstellung im Arbeitsbereich wird anhand der aktuellen Einträge im Fenster Kommandos neu aufgebaut.


- Funktionsleiste
Funktionsleiste

Menüleiste Ansicht/Funktionsleiste

Ein- bzw. Ausschalten der Funktionsleiste. Steht vor dem Menüpunkt ein Häkchen, wird die Funktionsleiste mit den Symbolen zum schnellen Funktionsaufruf bereits angezeigt.

Hinweis: Sollte Ihnen die Zusamenstellung der Symbole in der Funktionsleiste nicht zusagen, können Sie mit Extras/Anpassen/Symbolleiste und [Bearbeiten] die Funktionsleiste an Ihre Bedürfnisse anpassen.


- Operatoren
Operatoren

Menüleiste Ansicht/Operatoren

Ein- bzw. Ausschalten des Fensters Operatoren. Steht vor dem Menüpunkt ein Häkchen, wird das Fenster Operatoren bereits auf dem Bildscirm angezeigt.


- Statusleiste
Statusleiste

Menüleiste Ansicht/Statusleiste

Ein- bzw. Ausschalten der Statusleiste. Steht vor dem Menüpunkt ein Häkchen, wird die Statusleiste bereits am unteren Fensterrand angezeigt.

Hinweis: Sie können die in der Statusleiste angezeigten Bereiche verändern und zusätzliche Bereiche in die Statusleiste aufnehmen. Wählen Sie hierzu Extras/Anpassen/Statusleiste.


Ganzer Bildschirm

Menüleiste Ansicht/Ganzer Bildschirm

Blendet sämtliche Fensterelemente wie Titelleiste, Menüleiste, Funktionsleiste und Statusleiste aus und vergrößert das aktuelle Formeldokument auf das volle Bildschirmformat.

Auch in diesem Anzeigemodus können Sie die aktuelle Formel bearbeiten, wenn Sie im Menü Ansicht die Menüpunkte Operatoren und Kommandos markiert haben. Zur Wahl eines anderen Vergrößerungsmaßstabs, drücken Sie die rechte Maustaste und wählen den gewünschten Vergrößerungsmaßstab aus dem eingeblendeten Kontextmenü.

Mit einem Mausklick auf den Eintrag Ganzer Bildschirm kehren Sie zur gewohnten Fensterdarstellung zurück. Wenn das Fenster Gesamtbild nicht sichtbar ist, drücken Sie einfach die Tastenkombination [Strg][Alt][O].


Schriftarten Dialog

Menüleiste Format/Schriftarten

Festlegung der für die Formeldarstellung verwendeten Standardschriftarten.

Formelschriften

Die in diesem Bereich vorgenommenen Einstellungen gelten grundsätzlich für den gesamten Formeltext. Wenn Sie innerhalb einer Formel die Schriftart wechseln möchten, wählen Sie hierzu den Befehl Font.

Hinweis: StarMath merkt sich alle Schriftarten, die Sie für die Formelerstellung verwendet haben und hält sie zur schnellen Auswahl bereit. Wenn Sie eine neue auf Ihrem Rechner installierte Schriftart hinzufügen möchten, wählen Sie die Schaltfläche [Ändern].

Variablen

Klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld, und wählen Sie die gewünschte Schriftart aus der Auflistung.

Funktionen

Klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld, und wählen Sie die gewünschte Schriftart aus der Auflistung.

Zahlen

Klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld, und wählen Sie die gewünschte Schriftart aus der Auflistung.

Text

Klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld, und wählen Sie die gewünschte Schriftart aus der Auflistung.

Benutzerschriften

Mit den Einstellungen in diesem Bereich legen Sie fest, welche Schriften Ihnen bei der Auswahl des Befehls Font angeboten werden.

Hinweis: StarMath merkt sich alle Schriftarten, die Sie für die Formelerstellung verwendet haben und hält sie zur schnellen Auswahl bereit. Wenn Sie eine neue auf Ihrem Rechner installierte Schriftart hinzufügen möchten, wählen Sie die Schaltfläche [Ändern].

Serif

Klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld, und wählen Sie die gewünschte Schriftart aus der Auflistung.

Sans

Klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld, und wählen Sie die gewünschte Schriftart aus der Auflistung.

Fixed

Klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld, und wählen Sie die gewünschte Schriftart aus der Auflistung.

[Ändern]

Über die Schaltfläche [Ändern] ordnen Sie einem Formelelement eine neue Schriftart zu. Wählen Sie das gewünschte Formelelement aus der Auflistung. Es erscheint die Dialogbox Schriften in der Sie eine der auf Ihrem Computer installierten Schriftarten auswählen. Nähere Informationen finden Sie unter Schriften Dialog.

[Standard]

Die aktuellen Einstellungen werden als Standardvorgabe für die Formelerstellung abgespeichert. Bevor die aktuellen Vorgaben überschrieben werden, müssen Sie eine Sicherheitsabfrage mit [Ja] beantworten.


Schriften Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Schriftarten mit [Ändern]

Hinzufügen einer auf dem Rechner installierten Schriftart zur Schriftenauswahl in der Dialogbox Schriftarten.

Schriftart

Zeigt den Namen der aktuell verwendeten Schriftart. Zur Auswahl einer anderen Schriftart, klicken Sie im unteren Listenfeld auf den Namen der gewünschten Schriftart.

Beispiel

Zeigt einen Beispieltext in der markierten Schriftart und mit den aktuell gültigen Schriftattributen.

Attribute

Hier wählen Sie Schriftattribute für die Bildschirmdarstellung und die Druckausgabe aus.

Fett

Die Formelschrift wird fett dargestellt, sinnvoll für dünne, serifenlose Schriftarten.

Kursiv

Die Formelschrift wird nach rechts geneigt dargestellt.


Schriftgrößen Dialog

Menüleiste Format/Schriftgrößen

Ändern der Schriftgrößen für die Formeldarstellung.

Basisgröße

Die Basisgröße ist die einzige absolute Schriftgrößenangabe. Alle anderen Schriftgrößen werden relativ zur Basisgröße festgelegt. Hierdurch wird eine in sich stimmige Formeldarstellung erreicht.

Geben Sie die gewünschte Schriftgröße direkt ein, oder stellen Sie sie über die Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

relative Größen

Geben Sie die gewünschte relative Größen direkt in das jeweilige Textfeld ein, oder stellen Sie das Maß über die Pfeilschaltflächen neben den Textfeldern ein.

[Standard]

Die aktuellen Einstellungen werden als Standardvorgabe für die Formelerstellung abgespeichert. Bevor die aktuellen Vorgaben überschrieben werden, müssen Sie eine Sicherheitsabfrage mit [Ja] beantworten.


Abstände Dialog

Menüleiste Format/Abstände

Änderung der Abstände zwischen den verschiedenen Formelelementen.

[Kategorie]

Wählen Sie hier das Formelelement, dessen Abstände Sie verändern möchten. Im linken Bereich die aktuellen Einstellungen und die Anordnung des aktuellen Formelelements angezeigt.

Geben Sie das neue Abstandsmaß direkt ein, oder stellen Sie es mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Kategorie	Änderbare Abstände
Abstände	Abstand zwischen Formelzeichen, Zeilenabstand bei mehrzeiligen Formeln und Abstand zwischen Wurzelzeichen und Zahlen.
Indizes	Hochstellung und Tiefstellung
Brüche	Zählerhöhe und Nennertiefe
Bruchstriche	Überlänge und Strichstärke
Grenzen	Abstand zwischen Summenzeichen und oberem Grenzwert (Grenzhöhe), Abstand zwischen Summenzeichen und unterem Grenzwert (Minimumhöhe)
Klammern	Übergröße und waagerechter Abstand
Matrizen	Zeilenabstand und Spaltenabstand
Ornamente	Primärhöhe und Mindestabstand
Operatoren	Übergröße und Abstand
[Standard]

Die aktuellen Einstellungen werden als Standardvorgabe für die Formelerstellung abgespeichert. Bevor die aktuellen Vorgaben überschrieben werden, müssen Sie eine Sicherheitsabfrage mit [Ja] beantworten.


Ausrichtung Dialog

Menüleiste Format/Ausrichtung

Einstellungen für die Formelausrichtung festlegen.

Hinweis: Mit der Eingabe von NEWLINE im Kommandofenster erzwingen Sie einen Zeilenumbruch.

Horizontal

Waagerechte Ausrichtung bei mehrzeiligen Formeln.

Links

Die Formelzeilen werden linksbündig untereinander angeordnet.

Zentriert

Die Formelzeilen werden mittig untereinander angeordnet.

Rechts

Die Formelzeilen werden rechtsbündig untereinander angeordnet.

Vertikal

Senkrechte Ausrichtung der Formelelemente in der Zeile.

Oben

Index- und Exponenteinträge werden gegen über die Zeilenmitte gegen den oberen Zeilenrand angeordnet.

Mitte

Index- und Exponenteinträge werden symmetrisch um die Zeilenmitte angeordnet.

Unten

Index- und Exponenteinträge werden über die Zeilenmitte gegen den unteren Zeilenrand verschoben.

[Standard]

Die aktuellen Einstellungen werden als Standardvorgabe für die Formeldarstellung abgespeichert. Bevor die aktuellen Vorgaben überschrieben werden, müssen Sie eine Sicherheitsabfrage mit [Ja] beantworten.


Symbole Dialog

Menüleiste Extras/Symbole, Symbol in der Funktionsleiste:

Auswahl bestimmter Symbole, die nicht direkt über die Tastatur eingegeben werden können.

Symbolset

Zeigt den aktuellen StarMath Zeichensatz an. Zur Auswahl eines anderen Zeichensatzes klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen den Zeichensatz aus der Auflistung. Die im Zeichensatz definierten Symbole werden im Listenfeld angezeigt.

Zur Auswahl eines Symbols verschieben Sie die Anzeige im Listenfeld mit der senkrechten Schiebeleiste und klicken auf das gewünschte Symbol.

StarMath stellt Ihnen die folgenden Zeichensätze zur Verfügung:

Zeichensatz	Beschreibung
Griechisch	Zeichensatz mit griechischen klein- und großgeschriebenen Symbolen, die häufig in Formeln verwendet werden.
Spezial	Zeichensatz mit speziellen Symbolen die beispielsweise in der Mengenlehre verwendet werden.
Symbol

Weist den Namen des aktuellen Symbols aus und stellt das Zeichen in einer vergrößerten Darstellung an.

[Bearbeiten]

Mit [Bearbeiten] können Sie beliebige Sonderzeichen aus einer anderen Schriftart in den Symbolzeichensatz von StarMath aufnehmen. Die Auswahl von Schriftart, Sonderzeichen und die Festlegung der Bezeichnung für das neue Symbol erfolgt in der Dialogbox Symbole bearbeiten. Nähere Informationen finden Sie unter Symbole bearbeiten.


Symbole bearbeiten Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Dialog mit [Bearbeiten]

Auswahl und Benennung von Sonderzeichen, die dem aktuellen Symbolzeichensatz von StarMath hinzugefügt werden sollen.

Symbol

Zeigt die Bezeichnung des aktuellen Symbols an. Geben Sie hier die Bezeichnung für ein neues Symbol ein.

Zur Auswahl eines bereits definierten Symbols klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem Kombinationsfeld und wählen die Bezeichnung des Symbols aus der Auflistung. Das mit der Bezeichnung verknüpfte Schriftzeichen wird im Listenfeld markiert.

Schriftzeichen auswählen:

Zur Auswahl eines neuen Schriftzeichens klicken Sie im Listenfeld auf das Zeichen. Das markierte Schriftzeichen wird in einer vergrößerten Darstellung in der rechten unteren Ecke der Dialogbox angezeigt.

Symbolset

Zeigt den Namen des aktuellen StarMath Symbolzeichensatzes an. Wenn Sie einen neuen Symbolzeichensatz erstellen möchten, geben Sie den neuen Namen direkt ein.

Zur Auswahl eines bereits definierten StarMath Symbolzeichensatzes klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen den gewünschten Symbolzeichensatz in der Auflistung.

Schriftart

Zeigt den Namen der aktuellen Schriftart. Zur Auswahl einer anderen Schriftart klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen die gewünschte Schriftart in der Auflistung.

[Hinzufügen]

Das im Listenfeld markierte Schriftzeichen wird mit der unter Symbol ausgewiesenen Bezeichnung dem aktuellen Symbolzeichensatz hinzugefügt.

[Ändern]

Ordnet dem unter Symbol angezeigten StarMath Symbol das im Listenfeld markierte Schriftzeichen zu.

[Löschen]

Entfernt das aktuelle StarMath Symbol aus dem aktuellen StarMath Symbolzeichensatz.


Einfügen Dialog

Menüleiste Extras/Formel importieren

Einfügen einer bereits erstellen StarMath Formel an der aktuellen Cursorposition im Fenster Kommandos.

Suchen in

Zeigt den Namen des aktuellen Laufwerks oder den des aktuellen Verzeichnisses an.

Zur Auswahl eines anderen Laufwerks (Festplatten-, Disketten-, CD-ROM Laufwerks) klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem Listenfeld und wählen das gewünschte Laufwerk aus der Auflistung.

Im großen Listenfeld werden die Unterverzeichnisse und Dateien des aktuellen Laufwerks aufgelistet.

Zur Auswahl eines Unterverzeichnisses, Doppelklicken Sie den Verzeichnisnamen. Das so ausgewählte Verzeichnis wird zum aktuellen Verzeichnis, sein Name erscheint im einzeiligen Listenfeld, die Anzeige im Listenfeld wird aktualisiert.

Dateiname

Geben Sie hier den gewünschten Dateinamen ein, oder klicken Sie im großen Listenfeld auf den Dateinamen der einzufügenden Formel. Der Name erscheint im Textfeld.

Dateityp

Zeigt die aktuell gesuchte Dateiversion des Formeleditors an. Diese Einstellung wird vom Betriebssystem als „Suchmaske" zur Dateianzeige im großen Listenfeld verwendet.

Soll ein Formeldokument eingefügt werden, das mit einer anderen Version des Formeleditors erstellt worden ist, klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen dort den verwendeten Formeleditor.

[Standard]

Ändert die aktuellen Pfadeinstellungen in der Dialogbox auf die Standardsuchpfade von StarMath ab. Zur Änderung der Standardsuchpfade wählen Sie Extras/Optionen/Pfade. Nähere Informationen finden Sie unter Pfade Register.

[Manager]

Startet den Dokumentmanager zur Dateiauswahl. Über den Dokumentmanager können Sie Dokumente auch über Einträge im Dokumentinfo suchen und auswählen. Nähere Informationen finden Sie unter Dokumentmanager Dialog.

[Netzwerk]

Wird für die Zuordnung eines Netzwerkverzeichnisses zu einem Laufwerksbuchstaben verwendet. Diese Schaltfläche ist nur im Netzwerkbetrieb sichtbar.


Anpassen Dialog

Menüleiste Extras/Anpassen

Über die Einstellungen der Dialogbox Anpassen können Sie den Aufbau der Menüleiste, der Statusleiste und der Symbolleisten an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen. Mit der Zuordnung bestimmter Funktionen oder Makros zu einer bestimmten Taste oder Tastenkombination können Sie den Funktionsaufruf beschleunigen.

Desweiteren können Sie festlegen, daß Makros bei bestimmten Ereignisse wie dem Programmstart oder dem Öffnen eines Dokuments ausgeführt werden.

Siehe auch

Menü Register

Tastatur Register

Statusleiste Register

Symbolleisten Register

Ereignisse Register


Menü Register

Dialogbox Anpassen

Hinzufügen und Entfernen von Einträgen in der Menüleiste und von Menüpunkten in den Menüs. Die Bezeichnungen können frei gewählt werden, jedem Menüpunkt kann eine vorgegebene Funktion oder ein Makro zugeordnet werden.

Menü

Hier werden die aktuellen Menübezeichnungen aus der Menüleiste, die in einem Menü zusammengefaßten Menüpunkte und die den Menüpunkten zugeordneten Funktionen aufgelistet.

Die Auflistung beginnt mit dem Namen des ersten (links stehenden) Menüs der Menüleiste. Darauf folgen die um ein Zeichen nach rechts eingerückten Menüpunkte des Menüs. Untermenüpunkte werden direkt unter dem Menüpunkt aufgelistet und sind ebenfalls um ein Zeichen nach rechts eingerückt.

Das Tildezeichen ˜ steht vor dem Buchstaben, der für die Schnellauswahl mit [Alt][Buchstabe] verwendet werden soll. Die einem Menüpunkt zugeordnete Funktion steht rechts neben dem Namen zwischen eckigen Klammern.

Text

Hier wird der im Listenfeld markierte Menüname angezeigt, oder die im Bereich Funktionen markierte Funktion. Sie können die angezeigte Funktionsbezeichnung überschreiben, indem Sie die Vorgabe im Textfeld markieren und die gewünschte Bezeichnung eingeben.

Funktionen

Auswahl einer Funktion, die einem Menü hinzugefügt werden soll.

Bereich

Damit Sie immer die Übersicht behalten, sind die Funktionen zu Bereichen zusammengefaßt. Hier wählen Sie zuerst den gewünschten Funktionsbereich.

Bereich	Funktionen
Applikation	Steuerung des Programms.
Dokumente	Erzeugen, Öffnen, Verwalten, Speichern, Drucken von Dokumenten.
Extras	Konfiguration und Anpassung von Objekt- und Funktions- und Statusleiste und zum Aufruf der Dialogbox Anpassen.
Ansicht	Anordnung und Verwaltung von Dokumentfenstern und Dokumentsymbolen.
BASIC	Aufzeichen von StarBASIC Makros.
Bearbeiten	Zurücknehmen und Wiederholen von Bearbeitungsschritten
Math	Bearbeitung und Verwaltung von Formeln
Funktion

Hier markieren Sie die gewünschte Funktion des aktuellen Bereichs.

[Neu]

Fügt die im Bereich Funktionen markierte Funktion an der im Listenfeld Menü markierten Position als neuen Menüpunkt ein.

Neuen Menüpunkt hinzufügen:

1.	Markieren Sie im Listenfeld Menü die Position des neuen Menüpunkts

2.	Wählen Sie im Bereich Funktionen die gewünschte Funktion

3.	Ändern Sie die Bezeichnung im Textfeld Text ab, oder übernehmen Sie die Vorgabe

4.	Klicken Sie die Schaltfläche [Neu] an.

[Ändern]

Ersetzt die im Listenfeld Menü markierte Funktion durch die im Bereich Funktionen markierte Funktion. Falls erforderlich, kann im Textfeld Text eine neue Bezeichnung für das Menü oder den Menüpunkt eingegeben werden.

Vorhandenen Menüpunkt ändern:

1.	Markieren Sie im Bereich Funktionen die neue Funktion

2.	Markieren Sie im Listenfeld Menü den zu ändernden Menüpunkt

3.	Ändern Sie die Bezeichnung im Textfeld Text ab, oder übernehmen Sie die Vorgabe

4.	Klicken Sie die Schaltfläche [Ändern] an.

Menübezeichnung ändern:

1.	Markieren Sie im Bereich Funktionen die im Menü verwendete Funktion.

2.	Markieren Sie im Listenfeld Menü den zu ändernden Menüpunkt.

3.	Ändern Sie die Bezeichnung im Textfeld Text ab.

4.	Klicken Sie die Schaltfläche [Ändern] an.

[Löschen]

Entfernt den im Listenfeld Menü markierten Eintrag. Menünamen können nur dann entfernt werden, wenn die Menüpunkte der nächsten Ebene gelöscht worden sind.

Schaltfläche	Aktion
	Verschiebt den im Listenfeld Menü markierten Menüpunkt um eine Menüebene nach oben.
	Verschiebt den im Listenfeld Menü markierten Menüpunkt um eine Menüebene nach unten.
	Verschiebt den im Listenfeld Menü markierten Menüpunkt um eine Position im Menü nach oben.
	Verschiebt den im Listenfeld Menü markierten Menüpunkt um eine Position im Menü nach unten.


Tastatur Register

Dialogbox Anpassen

Programmfunktionen und Makros bestimmten Tasten oder Tastenkombinationen zuordnen, bestehende Zuordnung prüfen und ändern.

Tastatur

Hier wird die aktuelle Zuordnung aufgelistet. In der linken Spalte erscheint die Taste oder die Tastenkombination, die rechte Spalte zeigt die zugewiesene Funktion oder das Makro.

Funktionen

StarMath bietet eine Vielzahl vordefinierter Funktionen, die Sie einem Tastendruck oder einer Tastenkombination zuweisen können.

Bereich

Damit Sie immer die Übersicht behalten, sind die Funktionen zu Bereichen zusammengefaßt. Wählen Sie hier zuerst den gewünschten Funktionsbereich.

Bereich	Funktionen
Applikation	Steuerung des Programms.
Dokumente	Erzeugen, Öffnen, Verwalten, Speichern, Drucken von Dokumenten.
Extras	Konfiguration und Anpassung von Objekt- und Funktions- und Statusleiste und zum Aufruf der Dialogbox Anpassen.
Ansicht	Anordnung und Verwaltung von Dokumentfenstern und Dokumentsymbolen.
BASIC	Aufzeichen von StarBASIC Makros.
Bearbeiten	Zurücknehmen und Wiederholen von Bearbeitungsschritten
Math	Bearbeitung und Verwaltung von Formeln
Funktion

Markieren Sie hier die gewünschte Funktion des aktuellen Bereichs.

Tasten

Für häufig benötigte Funktionen, wie beispielsweise das Speichern des aktuellen Dokuments, gibt es bereits eine Zuordnung zu einer Taste oder Tastenkombination. Hier wird die aktuelle Zuordnung angezeigt.

[Ändern]

Der im Listenfeld Tastatur markierten Taste oder Tastenkombination wird die im Bereich Funktionen markierte Funktion zugeordnet.

[Löschen]

Die im Listenfeld Tastatur markierte Zuordnung wird entfernt.


Statusleiste Register

Dialogbox Anpassen

Die Statusleiste am unteren Rand des Programmfensters enthält verschiedene Bereiche, die Sie hier Aktivieren, oder Deaktivieren können.

Die Anzeige der Statusleiste im Programmfenster können Sie über Ansicht/Statusleiste ein- und ausschalten. Steht vor dem Menüpunkt Statusleiste ein Haken, wird die Statusleiste angezeigt.

Statusleiste

In diesem Listenfeld werden die verschiedenen Bereiche der Statusleiste aufgelistet. Die aktiven Bereiche sind durch ein Kreuz vor dem Bereichsnamen gekennzeichnet.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren klicken Sie in das Markierungsfeld vor dem Bereichsnamen.

Tip: Sie können die Breite der Bereiche auf der Statusleiste mit der Maus ändern. Setzen Sie den Mauszeiger auf eine Begrenzung in der Statusleiste, er wird als waagerechter Doppelpfeil angezeigt. Ziehen Sie die Begrenzung mit gedrückter Maustaste auf die gewünschte Größe.


Symbolleisten Register

Dialogbox Anpassen

Ein- und Ausschalten von Symbolleisten, Anzeige in den Symbolleisten verändern. Erstellen benutzerdefinierter Symbolleisten.

Zuordnung

Hier werden die verschiedenen Symbolleisten aufgelistet. Als Vorgabe verwendet StarMath die Symbolleistentypen: Funktionsleiste und Gesamtbild. Existieren für einen Symbolleistentyp mehrere Symbolleisten, sind diese zur besseren Unterscheidung nach rechts eingerückt.

Symbolleiste aktivieren:

Klicken Sie im Listenfeld in das leere Markierungsfeld einer Symbolleiste, das Markierungsfeld wird angekreuzt.

Symbolleiste deaktivieren:

Klicken Sie im Listenfeld in das angekreuzte Markierungsfeld einer Symbolleiste, das Kreuz wird aus dem Markierungsfeld entfernt.

Tip: Im Menü Anzeige können Sie die Anzeige der vordefinierten Funktionsleisten und Objektleisten global ein- und ausschalten.

Sichtbarkeit

Hier legen Sie fest, wann eine benutzerdefinierte Symbolleiste angezeigt werden soll.

Optionen

Hier legen Sie fest, wie die Symbole in der Symbolleiste angezeigt werden. Die Einstellungen gelten für alle Symbolleisten.

Inhalt

Mit Symbol zeigen die Schaltflächen in den Symbolleisten nur die zugeordneten Bitmaps.

Mit Text enthalten die Schaltflächen in der Symbolleiste nur die Funktionsbeschreibung als Text.

Mit Symbol+Text wird in den Schaltflächen der Symbolleisten die Funktionsbeschreibung unter den Bitmaps dargestellt.

Grosse Schaltflächen

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn Sie mit einer hohen Bildschirmauflösung arbeiten und die Symbole in der Symbolleiste zu klein dargestellt werden.

[Neu]

Erzeugt im Listenfeld eine neue Symbolleiste unter dem Namen Selbstdefiniert Nr. X. Wobei X für die fortlaufende Numerierung der benutzerdefinierten Symbolleisten steht. Die neu angelegte Symbolleiste ist noch leer. Zur Auswahl der benötigten Symbole wählen Sie [Bearbeiten].

Symbolleiste umbenennen:

1.	Drücken Sie die [Alt] und klicken Sie den Namen einer Symbolleiste an

2.	Geben Sie die neue Bezeichnung der Symbolleiste ein

3.	Klicken Sie außerhalb des geänderten Namens in das Listenfeld

[Löschen]

Mit dieser Schaltfläche können Sie eine benutzerdefinierte Symbolleiste entfernen.

[Bearbeiten]

Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie einer Symbolleiste neue Symbole hinzufügen oder vorhandene Symbole entfernen möchten. Die Bearbeitung der Symbolleisten erfolgt in der Dialogbox Symbolleisten bearbeiten. Nähere Informationen zum Bearbeiten von Symbolleisten finden Sie unter Symbolleisten bearbeiten Dialog.

[Vorgabe]

Markieren Sie eine Symbolleiste im Listenfeld und wählen Sie [Vorgabe], wenn Sie die von Ihnen durchgeführten Änderungen an einer Standardsymbolleiste zurücknehmen möchten. StarMath verwendet dann wieder die vordefinierte Zusammenstellung der Symbolleiste.


Ereignisse Register

Dialogbox Anpassen

Zuordnen von Makros zu bestimmten Ereignissen. Das zugeordnete Makro wird immer dann ausgeführt, wenn das ausgewählte Ereignis eintritt.

Ereignis

Hier werden verschiedene Ereignisse bei der Bearbeitung eines Dokuments und bei der Ausführung von StarMath aufgelistet. Das zugeordnete Makro wird zwischen eckigen Klammern rechts neben dem Ereignis angezeigt.

Gültigkeit

Hier legen Sie fest, wo die Verknüpfung zwischen dem Ereignis und der Makroausführung gespeichert werden soll.

Global

Wählen Sie dieses Optionsfeld, wenn das zugeordnete Makro unabhängig vom aktuell bearbeiteten Dokument ausgeführt werden soll.

Dokument

Wählen Sie dieses Optionsfeld, wenn das zugeordnete Makro nur bei der Bearbeitung eines bestimmten Dokuments ausgeführt werden soll.

Macros

Hier wählen Sie die Makrobibliothek und das auszuführende Makro, das beim Eintreten eines bestimmten Ereignisses automatisch ausgeführt werden soll.

Basic

Hier werden die aktuell verfügbaren Makrobibliotheken aufgelistet. Zur Auswahl einer im Dokument gespeicherten Bibliothek, markieren Sie den Dokumentnamen.

Makro

Hier werden die in der unter Basic ausgewählten Makrobibliothek verfügbaren Makros aufgelistet.

[Zuordnen]

Wählen Sie im Bereich Makros die Makrobibliothek und das gewünschte Makro, markieren Sie im Listenfeld das Ereignis, mit [Zuordnen] wird dem Ereignis das markierte Makro zugeordnet.

[Löschen]

Mit [Löschen] wird die im Listenfeld markierte Zuordnung von Ereignis und Makro aufgehoben.


Symbolleisten bearbeiten Dialog

Dialogbox Anpassen, [Bearbeiten]

Hinzufügen oder Ändern von Symbolen zu einer Symbolleiste.

Symbole

Hier werden die Symbole des ausgewählten Bereichs angezeigt.

Symbol einer Symbolleiste hinzufügen:

Ziehen Sie das benötigte Symbol mit gedrückter Maustaste aus dem Bereich Symbole in die gewünschte Symbolleiste. Das Symbol wird automatisch auf die erste freie Position in der Symbolleiste gesetzt.

Symbol aus einer Symbolleiste entfernen:

Ziehen Sie das Symbol mit gedrückter Maustaste aus der Symbolleiste in das Dokumentfenster.

Funktion

Bereich

Damit Sie immer die Übersicht behalten, sind die Funktionen zu Bereichen zusammengefaßt. Wählen Sie hier zuerst den gewünschten Funktionsbereich.

Bereich	Funktionen
Applikation	Steuerung des Programms.
Dokumente	Erzeugen, Öffnen, Verwalten, Speichern, Drucken von Dokumenten.
Extras	Konfiguration und Anpassung von Objekt- und Funktions- und Statusleiste und zum Aufruf der Dialogbox Anpassen.
Ansicht	Anordnung und Verwaltung von Dokumentfenstern und Dokumentsymbolen.
BASIC	Aufzeichen von StarBASIC Makros.
Bearbeiten	Zurücknehmen und Wiederholen von Bearbeitungsschritten
Math	Bearbeiten einer Formel.
Funktion

Markieren Sie hier die gewünschte Funktion des aktuellen Bereichs.

[Symbol]

Auswahl einer anderen Bitmapgrafik für das unter Symbole markierte Symbol. Die Auswahl der Bitmapgrafik erfolgt in der Dialogbox Benutzereigene Bitmaps. Nähere Informationen finden Sie unter Benutzereigene Bitmaps Dialog.

[Vorgabe]

Ordnet dem unter Symbole markierten Symbol die ursprüngliche Bitmapgrafik zu.


Benutzereigene Bitmaps Dialog

Dialogbox Symbolleisten bearbeiten, [Symbol]

Auswahl einer anderen Bitmapgrafik für ein Symbol auf einer Funktions- oder Objektleiste.

Symbole

Wählen Sie hier die Bitmapgrafik, die Sie dem Symbol zuweisen möchten.

Funktion

Hier finden Sie eine kurze Textbeschreibung über die Funktion des Symbols dem Sie eine andere Bitmapgrafik zuweisen möchten.


Optionen Dialog

Menüleiste Extras/Optionen

Eingabe globaler Einstellungen für die Bildschirmanzeige, für das Speichern von Dokumenten, Festlegung häufig benötigter Verzeichnispfade und Auswahl eines Symbolzeichensatzes.

Siehe auch

Allgemeines Register

Speichern Register

Pfade Register

Drucken Register

Extras Register


Allgemeines Register

Dialogbox Optionen

Eingabe der Benutzerdaten, Festlegung der von StarMath als Vorgabe verwendeten Maßeinheit und Abstand für Standardtabulatoren.

Anschrift

Klicken Sie in die Felder dieses Bereichs und geben Sie Ihre persönlichen Daten ein. Die Angaben in den Feldern Vor-/Nachname und Kürzel werden als Vorgabe in der Dokumentinformation verwendet.

Extras

Maßeinheit

Wählen Sie hier die gewünschte Maßeinheit, die von StarMath als Vorgabe verwendet werden soll. Unabhängig von dieser global wirksamen Einstellung werden Schriftgrößen immer in der Maßeinheit Point angezeigt.

Tip: Wenn Sie bei der Maßeingabe die gewünschte Maßeinheit mit eingeben z.B. pt für Point, übernimmt StarMath die Umrechnung auf die Standardmaßeinheit.

Maßeinheit (Kurzform)	Umrechnung
Zentimeter (cm)	2,54 Zentimeter = 1 Zoll
Zoll (")	1 Zoll = 2,54 Zentimeter
Pica(pi)	1 Pica = 12 Point
Point (pt)	1 Point = 0,351 mm
Abstand der Tabulatoren

Stellen Sie das Maß der von StarMath verwendeten Standardtabulatoren ein.


Speichern Register

Dialogbox Optionen

Hier können Sie verschiedene Vorgaben für das Speichern von Dokumenten festlegen.

Speichern

Dokumentinfo beim Speichern mitspeichern

Bei jedem Speichervorgang wird das Dokumentinfo aktualisiert und gespeichert.

Sicherungskopie immer erstellen

Beim Speichern wird die Dateierweiterung der letzten Version des Formeldokuments von SMF auf BAK geändert. Sollte die Dokumentdatei verloren gehen, können Sie immer noch auf die letzte Version zurückgreifen. StarMath erstellt die Sicherungskopien im Verzeichnispfad BACKUP.

Automatisch speichern alle

Wenn Sie dieses Markierungsfeld aktivieren, speichert StarMath in einem von Ihnen festgelegten Zeitintervall das aktuell bearbeitete Dokument automatisch ab. Durch das automatische Speichern können Sie den Datenverlust bei einem Stromausfall auf den Zeitraum des Speicherintervalls begrenzen.

Minuten

Geben Sie hier das Zeitintervall für das automatische Speichern des Dokuments in Minuten ein.

Mit Rückfrage

Wenn dieses Markierungsfeld aktiviert ist, erscheint vor dem automatischen Speichern des Dokuments die Sicherheitsabfrage „Sollen Änderungen in Dokumentname gespeichert werden?" und Sie können entscheiden, ob Sie das aktuelle Dokument speichern möchten.

Grafiken im plattformunabhängigen Format speichern

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn Sie das aktuelle Formeldokument auf einem Rechner mit einem anderen Betriebssystem (Unix, Mac, OS/2) bearbeiten und ausdrucken möchten.

Arbeitssitzung immer speichern

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn nicht nur das aktuelle Dokument, sondern alle geladenen Dokumente gespeichert werden sollen.

Rückgängig

Anzahl der Rückgängig-Schritte

Zeigt an, wieviele Aktionen mit Bearbeiten/Rückgängig maximal zurückgenommen werden können. Geben Sie den neuen Wert direkt ein, oder stellen Sie in mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.


Pfade Register

Dialogbox Optionen

Festlegen der Verzeichnispfade, die StarMath für das Speichern und Laden von Dateien verwendet.

Standard

Typ	Erläuterung
Untergeordnete Ini-Datei	Verzeichnispfad und Dateiname der untergeordneten INI-Datei.
Konfigurationen	Der Verzeichnispfad in dem StarMath die mit Extras/Optionen Konfigurationsänderungen abspeichert.
Arbeitsverzeichnis	Der Verzeichnispfad für Dokumentdateien (*.SMF), die Sie mit Datei/Öffnen oder Datei/Speichern laden und speichern.
Grafiken	Diese Angabe wird von StarMath nicht verwendet.
Symbole	Der Verzeichnispfad zu den Grafikdateien der Symbole auf den Objekt- oder Funktionsleisten.
BASIC	Der Verzeichnispfad zu den StarBASIC Makros und Programmen.
Datenbank	Diese Angabe wird von StarMath nicht verwendet.
Paletten	Der Verzeichnispfad zu benutzerdefinierten Farbpaletten.
Sicherungskopien	Der Verzeichnispfad in dem StarMath beim Speichern Sicherungskopien der Formeldokumente mit der Dateierweiterung (*.BAK) anlegt. Informationen zum Anlegen von Sicherungskopien finden Sie unter Speichern Register.
Module	Der Verzeichnispfad in dem StarMath nach Programmodulen sucht.
Dokumentvorlagen	Diese Angabe wird von StarMath nicht verwendet.
AutoText	Diese Angabe wird von StarMath nicht verwendet.
Wörterbücher	Diese Angabe wird von StarMath nicht verwendet.
Pfad

Hier wird der aktuell verwendete Verzeichnispfad angezeigt.

[Bearbeiten]

Ruft die Dialogbox Ordner auf, in der Sie ein anderes Laufwerk und/oder einen anderen Verzeichnispfad festlegen.


Drucken Register

Dialogbox Optionen

Festlegung der globalen Druckoptionen für den Ausdruck eines Formeldokuments.

Druckformat

Hier legen Sie fest, in welcher Größe die Formel ausgedruckt wird.

Originalgröße

Die Formel wird ohne Änderung an der aktuellen Schriftgröße ausgedruckt. Bei großen Formeln wird unter Umständen ein Teil des Befehlstextes abgeschnitten.

Der Seite anpassen

Die Formel wird formatfüllend auf der Druckseite angeordnet. Die tatsächliche Größe wird vom aktuell verwendeten Papierformat bestimmt.

Skalierung

Die Formel wird beim Ausdruck um einen bestimmten Vergrößerungsfaktor verkleinert oder vergrößert. Geben Sie den gewünschten Vergrößerungsfaktor direkt in das Textfeld ein, oder stellen Sie den Wert mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Optionen

Hier können Sie zusätzliche Optionen für den Ausdruck der Formel ein- und ausschalten.

Drucke Titelzeile

Hiermit legen Sie fest, daß der beim Speichern eingegebene Titel mit ausgedruckt wird.

Drucke Formeltext

Hiermit legen Sie fest, daß der Inhalt des Fensters Kommandos am unteren Seitenrand der Druckseite ebenfalls ausgedruckt wird.

Drucke Rahmen

Der Formelbereich auf der Druckseite wird mit einer dünnen Vollinie umrahmt. Die Bereiche Titelzeile und Formeltext werden nur dann durch einen Rahmen abgesetzt, wenn das jeweilige Markierungsfeld aktiv ist.

Hinweis: Die hier festgelegten globalen Vorgaben können Sie für einzelne Formeldokumente ändern, indem Sie in der Dialogbox Drucken die Schaltfläche [Zusätze] wählen.


Extras Register

Dialogbox Optionen

Ändern der Option für das automatische Neuzeichnen und Auswahl des als Vorgabe verwendeten Symbolzeichensatzes.

Automatisches Neuzeichnen

Die Formelanzeige im Arbeitsbereich wird automatisch nach einer Änderung im Fenster Kommandos aktualisiert. Deaktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie keine automatische Aktualisierung wünschen. Zur manuellen Aktualisierung drücken Sie [F9].

Symboldatei

Zeigt den Pfad und den Dateinamen der als Vorgabe verwendeten Symbolzeichensatzdatei an. Zur Auswahl einer anderen Symbolzeichensatzdatei klicken Sie auf [...]. Die Auswahl der Symbolzeichensatzdatei erfolgt in der Standarddialogbox Öffnen.


Neues Fenster

Menüleiste Fenster/Neues Fenster

Erzeugt eine neue Sicht (Fensterkopie) auf das aktuelle Formeldokument. In der Titelleiste des neuen Dokumentfensters steht rechts vom Dokumentnamen die Fensternummer, getrennt durch einen Doppelpunkt.


Überlappend

Menüleiste Fenster/Überlappend

Alle Dokumentfenster werden verkleinert und kaskadenartig übereinander im Arbeitsbereich angeordnet. Die weiter hinten angeordneten Fenster werden teilweise verdeckt, nur die Fensterelemente des vordersten Fensters sind vollständig sichtbar.


Nebeneinander

Menüleiste Fenster/Nebeneinander

Alle Dokumentfenster werden verkleinert und kachelartig im Arbeitsbereich angeordnet. In dieser Darstellungsform sind die Fensterelemente aller Dokumente sichtbar.


Horizontal

Menüleiste Fenster/Horizontal

Die Fensterhöhe aller Dokumentfenster wird so weit verringert, daß alle Dokumentfenster im Arbeitsbereich untereinander angeordnet werden können.


Vertikal

Menüleiste Fenster/Vertikal

Die Fensterbreite aller Dokumentfenster wird so weit verringert, daß alle Dokumentfenster im Arbeitsbereich nebeneinander angeordnet werden können.


Sinnbilder anordnen

Menüleiste Fenster/Sinnbilder anordnen

Die zum Sinnbild verkleinerten Dokumentfenster werden im Arbeitsbereich zuerst nebeneinander und dann übereinander angeordnet.


Alle schließen

Menüleiste Fenster/Alle schließen

Alle Dokumentfenster werden geschlossen. Haben Sie an einem Dokument Änderungen durchgeführt, diese aber noch nicht gesichert, erscheint eine Sicherheitsabfrage.


Inhalt

Menüleiste Hilfe/Inhalt

Startet das StarMath Hilfesystem und zeigt die Inhaltsübersicht zu den verfügbaren Hilfethemen.


Index

Menüleiste Hilfe/Index

Startet das StarMath Hilfesystem und zeigt einen ausführlichen Index zu allen im StarMath Hilfesystem enthaltenen Themen und Begriffen an.


Tip

Menüleiste Hilfe/Tip

Schaltet die Tip-Hilfe ein- oder aus. Steht vor dem Menüpunkt ein Häkchen, ist die Tip-Hilfe aktiv.

Steht der Mauszeiger auf einem Symbol, erscheint bei aktiver Tip-Hilfe nach wenigen Augenblicken ein kurzer Hinweis zur Verwendung des Symbols.

Tip: Gleichzeitig mit dem Tip erscheint in der Statusleiste eine etwas ausführlichere Information zur Verwendung bzw. Aufgabe des Symbols. Wenn Sie diese Information lieber an der Position des Tips lesen möchten, drücken Sie die rechte Maustaste.


Aktive Hilfe

Menüleiste Hilfe/Aktive Hilfe

Schaltet die aktive Hilfe ein- oder aus. Steht vor dem Menüpunkt ein Häkchen, ist die Aktive-Hilfe aktiv.

•	Steht der Mauszeiger auf einem Symbol, erscheint bei aktiver Aktive-Hilfe nach wenigen Augenblicken eine ausführlichere Textinformation zur Verwendung des Symbols.

•	Steht der Mauszeiger auf einem Menüpunkt in einem Menü der Menüleiste oder in einer Dialogbox erhalten Sie ebenfalls einen Hilfstext.

Tip: Wenn Sie die ausführlichere Information der Aktiv-Hilfe nur gelegentlich benötigen, setzen Sie den Mauszeiger auf ein Symbol oder eine Dialogbox und drücken die rechte Maustaste.


Info über StarMath

Menüleiste Hilfe/Info über StarMath

Zeigt Informationen über das von Ihnen eingesetzte Programm der StarDivision, wie beispielsweise die Versionsnummer und Copyright an.


Ordner Dialog

Auswahl eines Laufwerks und eines Ordners (Verzeichnis).

Ordner

Zeigt den aktuell verwendeten Verzeichnispfad. Zur Auswahl eines anderen Verzeichnisses doppelklicken Sie auf ein Verzeichnissymbol im Listenfeld.

Laufwerke

Zeigt den Kennbuchstaben und den Namen des aktuellen Laufwerks. Zur Auswahl eines anderen Laufwerks klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen das gewünschte Laufwerk aus der Auflistung.

[Netzwerk]

Stellt eine Verbindung zu einem Netwerklaufwerk her. Diese Schaltfläche ist nur im Netzwerkbetrieb sichtbar.


Common Register


Common Dialoge - Funktionsleiste
Funktionsleiste

Die in der Funktionsleiste angeordneten Symbole ermöglichen Ihnen einen schnellen Aufruf bestimmter StarMath Funktionen. Die Symboldarstellung und Symbolanordnung in der Funktionsleiste bleibt während der Bearbeitung eines Dokuments stets gleich. Mit Extras/Anpassen/Symbolleisten können Sie Anzahl, Anordnung und Darstellung der Symbole in der Funktionsleiste ändern. Nähere Informationen finden Sie unter Symbolleisten Register.

Standardmäßig ist die Funktionsleiste direkt unter der Menüleiste angeordnet. Sie läßt sich aber mit Drag & Drop auf einer beliebigen Bildschirmposition plazieren.

Funktionsleiste auf dem Bildschirm plazieren:

1.	Setzen Sie die Maus auf einen freien Bereich in der Funktionsleiste

2.	Drücken sie die Maustaste, und halten Sie sie gedrückt.

3.	Ziehen Sie die Funktionsleiste mit gedrückter Maustaste an den rechten, linken, unteren Fensterrand oder auf eine beliebige Position auf dem Bildschirm.

Hinweis: Diese Anordnung der Funktionsleiste wird von StarMath so lange als Vorgabe verwendet, bis Sie die Funktionsleiste wieder auf ihrer alten Position unter der Menüleiste anordnen.

Funktionsleiste unter der Menüleiste anordnen:

1.	Setzen Sie die Maus in die Titelleiste der frei plazierten Funktionsleiste.

2.	Drücken Sie die Maustaste und halten Sie sie gedrückt.

3.	Ziehen Sie die Funktionsleiste, mit gedrückter Maustaste unter die Menüleiste.

Tip: Sie erhalten zu jedem Symbol eine kurze Funktionsbeschreibung, wenn Sie den Mauszeiger auf ein Symbol in der Funktionsleiste setzen (die Maustaste muß nicht gedrückt werden). Den Tip können Sie mit Hilfe/Tip ein- und ausschalten.


Common Dialoge - Statusleiste
Statusleiste

Die Statusleiste ist am unteren Fensterrand des Programmfensters angeordnet und erfüllt mehrere Funktionen. Zum einen zeigt sie Informationen den Textstatus, den Vergrößerungsmaßstab und den Bearbeitungszustand des Dokuments.

Steht der Mauszeiger auf einem Symbol in der Objekt- oder Funktionsleiste oder auf einem Menüpunkt, zeigt die Statusleiste eine Erläuterung zu dem Symbol oder Menüpunkt.

Statusleiste bearbeiten:

Sollen bestimmte Bereiche aus der Statusleiste entfernt oder neue Bereich hinzugefügt werden, wählen Sie Extras/Anpassen/Statusleiste. Nähere Informationen finden Sie unter Statusleiste Register.

Bereiche der Statusleiste:

Zeigt eingehende Mailnachrichten an.

Zeigt den aktuell verwendeten Vergrößerungsmaßstab an.

Zeigt den Bearbeitungszustand des aktuellen Dokuments an. Wurden nach dem Öffnen des Dokuments oder nach dem letzten Speichern Änderungen am Dokument vorgenommen, zeigt das Feld ein Sternchen „*".


Common Dialoge - Operatoren
Operatoren