Copyright: © 1995 StarDivision, Hamburg


Inhalt
Inhalt der StarImage-Hilfe

Wissenswertes über StarImage

Eine Einführung in das Programm.

StarImage bedienen

Die vollständige Übersicht aller Funktionen.

Software Support Center

Serviceleistungen zum Nulltarif.


Wissenswertes über StarImage

Willkommen zu StarImage, dem anwenderfreundlichen und leistungsstarken Programm zur Bild- und Fotonachbearbeitung. Eingebettet in eine übersichtliche und leicht verständliche Arbeitsumgebung, steht Ihnen mit StarImage eine Fülle von Werkzeugen zur Verfügung, mit denen Sie ohne viel Zeitaufwand
Ihre Bilder bearbeiten können.

Dabei ist es ganz gleich, ob Sie blassen Urlaubsfotos mehr Brillanz und Schärfe verleihen oder Bildmaterial für Ihre Präsentationen anpassen und zuschneiden wollen. Ob Sie Bilder für Ihre Textdokumente maßschneidern oder einfach nur zum Spaß originelle Bildkreationen schaffen möchten, StarImage gibt Ihnen eine breite Palette an Bearbeitungsmöglichkeiten und Spezialeffekten an die Hand.

Die Spezialisierung auf die Nachbearbeitung von Bitmap-Grafiken macht
StarImage zu einem idealen Partner von StarDraw, das der Erstellung von Vektorgrafiken dient. Vektorgrafiken bestehen im Gegensatz zu Bitmapgrafiken aus Formen, die sich mathematisch exakt beschreiben lassen. Sie bedürfen daher ganz anderer Bearbeitungswerkzeuge als Bitmapgrafiken. Diese bestehen aus voneinander unabhängigen Bildpunkten, z.B. denen eines Fotos, das mittels eines Scanners in den Computer eingelesen wurde.

Dank seiner OLE2-Unterstützung steht Ihnen StarImage überall dort sofort zur Verfügung, wo Sie es brauchen. Gefällt Ihnen ein StarImage-Bildobjekt nicht, das Sie soeben in ein StarApplets-Objekt eingefügt haben? Kein Problem - Sie brauchen Ihre Textverarbeitung noch nicht einmal zu verlassen! Ein Doppelklick auf Ihr eingefügtes Bild sorgt dafür, daß StarImage Ihnen auch innerhalb von StarWriter, StarCalc und StarDraw in vollem Umfang zur Seite steht.

Sollten Sie noch keine Erfahrung auf dem Gebiet der Bildbearbeitung haben, werden Sie um so mehr erstaunt sein, daß Sie mit StarImage schon nach wenigen Minuten zu respektablen Ergebnissen gelangen.


StarImage bedienen

16 Farben

16 Graustufen

16 Millionen Farben

256 Farben

256 Graustufen

90 Grad nach links

90 Grad nach rechts

Aktive Hilfe

Alle schließen

Altern Dialog

Anpassen Dialog

Beenden

Benutzereigene Bitmaps Dialog

Drehen

Drucken Dialog

Drucker einrichten Dialog

Effektleiste Abreißleiste

Einfügen

Farbleiste Abreißleiste

Farbtiefe ändern

Filterauswahl Dialog

Freier Drehwinkel Dialog

Funktionsleiste

Funktionsleiste

Gammakorrektur Dialog

Ganzer Bildschirm

Glätten

Graustufen Dialog

Größe ändern Dialog

Größe anpassen

Horizontal

Horizontal

Index

Info über StarImage

Inhalt

Invertieren

Kacheln Dialog

Kohlezeichnung

Kontrast & Helligkeit Dialog

Kopieren

Letzte Version

Maßstab Dialog

Mosaik Dialog

Nebeneinander

Neues Fenster

Öffnen Dialog

Optionen Dialog

Pop-Art

Poster Dialog

Rauschen entfernen

Relief Dialog

RGB-Werte Dialog

Rückgängig

Schärfe Dialog

Schiebeleisten

Schließen

Schwarzeiß

Seiteneinrichtung Dialog

Solarisation Dialog

Speichern unter Dialog

Speichern

Spiegeln

Statusleiste

Statusleiste

Statusleiste

Symbole anordnen

Symbolleisten bearbeiten Dialog

Tip

Überlappend

Vertikal

Vertikal

Wiederholen

Zuschneiden


Software Support Center

Registrierten Anwendern bietet Star Division Support und Service zum Nulltarif. Wir möchten Sie aber bitten, uns keine Fragen zum Betriebssystem zu stellen. Wir setzen voraus, daß Sie sich mit dieser grafischen Oberfläche und deren Bedienung auskennen.

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, geben Sie bitte unbedingt das Betriebssystem mit an, auf dessen grafischer Oberfläche Sie mit StarImage arbeiten.

Bitte richten Sie Ihre Fragen oder Anregungen per Brief, Telefax oder telefonisch an die

Star Division GmbH - Software Support Center -, Sachsenfeld 4, 20097 Hamburg

Telefon: 040 - 2 36 46 700 - Telefax: 040 - 2 36 46 750

Die Hotline ist während folgender Zeiten von kompetenten Mitarbeitern besetzt:

Montag - Donnerstag von 9.00 bis 18.00 Uhr

Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr

Sie können das Software Support Center auch über die Datennetze

CompuServe und Internet erreichen:

Internet: http://www.stardiv.de

CompuServe: go stardiv


Öffnen Dialog

Menüleiste Datei/Öffnen, Symbol in der Funktionsleiste:

Auswahl einer Bitmapdatei, die in den Arbeitsbereich von StarImage geladen werden soll.

Suchen in

Zeigt den Namen des aktuellen Laufwerks oder den des aktuellen Verzeichnisses an.

Zur Auswahl eines anderen Laufwerks (Festplatten-, Disketten-, CD-ROM Laufwerks) klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem Listenfeld und wählen das gewünschte Laufwerk aus der Auflistung.

Im großen Listenfeld werden die Unterverzeichnisse und Dateien des aktuellen Laufwerks aufgelistet.

Zur Auswahl eines Unterverzeichnisses doppelklicken Sie den Verzeichnisnamen. Das so ausgewählte Verzeichnis wird zum aktuellen Verzeichnis, sein Name erscheint im einzeiligen Listenfeld, die Anzeige im Listenfeld wird aktualisiert.

Dateiname

Geben Sie hier den gewünschten Dateinamen ein, oder klicken Sie im großen Listenfeld auf den Dateinamen. Der Name der so ausgewählten Datei erscheint im Textfeld.

Dateityp

Zeigt das aktuell gesuchte Grafikformat und die vom Grafikformat verwendete Dateierweiterung an. Diese Einstellung wird vom Betriebssystem als „Suchmaske" zur Dateianzeige im großen Listenfeld verwendet.

Zur Auswahl eines anderen Grafikformats klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen das gewünschte Grafikformat aus der Auflistung.

[Manager]

Startet den Dokumentmanager zur Dateiauswahl. Über den Dokumentmanager können Sie Dokumente auch über Einträge im Dokumentinfo suchen und auswählen. Nähere Informationen finden Sie unter Dokumentmanager Dialog.

[Netzwerk]

Wird für die Zuordnung eines Netzwerkverzeichnisses zu einem Laufwerksbuchstaben verwendet. Diese Schaltfläche ist nur im Netzwerkbetrieb sichtbar.


Letzte Version

Menüleiste Datei/Letzte Version, Symbol in der Funktionsleiste:

Ersetzt den aktuellen Inhalt des Dokuments durch den Inhalt der letzten Dateiversion auf der Festplatte. Vor der Änderung erscheint eine Sicherheitsabfrage.


Schließen

Menüleiste Datei/Schließen

Schließt das aktuelle Dokument und alle Dokumentfenster, die Sie für die Sicht auf das aktuelle Dokument geöffnet haben. Haben Sie zwischenzeitlich Änderungen am aktuellen Dokument vorgenommen, diese aber noch nicht gespeichert, erscheint eine Sicherheitsabfrage.


Speichern

Menüleiste Datei/Speichern, Symbol in der Funktionsleiste:

Speichert den aktuellen Bearbeitungszustand des Dokuments auf der Festplatte ab. Hierbei wird die letzte Version der Dokumentdatei überschrieben.

Wenn Sie ein neues Dokument das erste mal speichern, erscheint die Dialogbox Speichern unter. Nähere Informationen finden Sie unter Speichern unter Dialog.


Speichern unter Dialog

Menüleiste Datei/Speichern unter

Auswahl eines neuen Verzeichnisses und/oder eines Dateinamens.

Speichern in

Zeigt den Namen des aktuellen Laufwerks oder den des aktuellen Verzeichnisses an.

Zur Auswahl eines anderen Laufwerks (Festplatten-, Disketten-, CD-ROM Laufwerks) klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem Listenfeld und wählen das gewünschte Laufwerk aus der Auflistung.

Im großen Listenfeld werden die Unterverzeichnisse und Dateien des aktuellen Laufwerks aufgelistet.

Zur Auswahl eines Unterverzeichnisses doppelklicken Sie den Verzeichnisnamen. Das so ausgewählte Verzeichnis wird zum aktuellen Verzeichnis, sein Name erscheint im einzeiligen Listenfeld, die Anzeige im Listenfeld wird aktualisiert.

Dateiname

Zeigt den aktuellen Dateinamen der bearbeiteten Grafikdatei. Geben Sie hier den gewünschten Dateinamen ein, oder ändern Sie die Vorgabebezeichnung ab.

Dateityp

Zeigt das aktuell verwendete Grafikformat und die vom Grafikformat verwendete Dateierweiterung an. Durch das Abspeichern in einem anderen Grafikformat ändern Sie nicht nur die Dateierweiterung der Datei, sondern auch das interne Dateiformat.

Zur Auswahl eines anderen Grafikformats klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen das gewünschte Grafikformat aus der Auflistung.

[Netzwerk]

Wird für die Zuordnung eines Netzwerkverzeichnisses zu einem Laufwerksbuchstaben verwendet. Diese Schaltfläche ist nur im Netzwerkbetrieb sichtbar.


Seiteneinrichtung Dialog

Menüleiste Datei/Seite einrichten

Einstellungen für den Ausdruck der Rastergrafikdatei festlegen.

Größe

Auflösung

Zeigt die aktuelle Auflösung in der die Rastergrafik ausgedruckt wird. Zur Auswahl einer anderen Auflösung klicken Sie neben dem einzeiligen Listenfeld auf den abwärts gerichteten Pfeil und wählen dann die gewünschte Auflösung aus der Auflistung.

Auswahl	Wirkung
75 dpi … 1200 dpi	Die Einheit dpi steht für dots per inch, also Pixel pro Zoll (2,54 cm). Durch die Wahl einer höheren Auflösung erscheint die Pixelstruktur der Rastergrafik beim Ausdruck feiner, da mehr Pixel pro 2,54 cm verwendet werden. Die Abmessungen (Höhe und Breite) der Rastergrafik werden automatisch angepaßt.
Benutzer	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie die Abmessung (Höhe und Breite) der Rastergrafik manuell festlegen möchten. Bei zu starken Vergrößerungen kann die Pixelstruktur zu Qualitätseinbußen führen. Um Verzerrungen zu vermeiden, sollten Sie das Markierungsfeld Skalieren aktivieren.
Seitengröße	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Grafikbild auf die volle Größe der Dokumentseite vergrößert werden soll. Hierbei kann es aber zu unerwünschten Verzerrungen kommen.
Breite

Zeigt die sich aus der aktuellen Auflösung ergebende Breite der Rastergrafik. Wenn Sie die Breite manuell verändern möchten, wählen Sie unter Auflösung die Einstellung Benutzer.

Höhe

Zeigt die sich aus der aktuellen Auflösung ergebende Höhe der Rastergrafik. Wenn Sie die Höhe manuell verändern möchten, wählen Sie unter Auflösung die Einstellung Benutzer.

Skalieren

Sorgt für eine automatische Anpassung von Höhe oder Breite, wenn Sie die Größe der Rastergrafik manuell festlegen, so bleiben die Proportionen der Grafik erhalten. Wenn Sie eine Rastergrafik bewußt verzerrt ausdrucken möchten, deaktivieren Sie das Markierungsfeld.

Hinweis: Die Qualität des Ausdrucks wird hauptsächlich von der maximalen Auflösung des verwendeten Druckers bestimmt. Beim Ausdruck einer Farbgrafik auf einem Schwarzweißdrucker kann es zu Qualitätseinbußen kommen, da die Farbinformationen als Graustufenraster ausgegeben werden.

Seitenposition

Hier legen Sie fest, an welcher Position die Grafik auf der Druckseite erscheinen soll, die aktuelle Anordnung ist mit einem roten Punkt markiert. Zur Auswahl einer anderen Position klicken Sie auf einen der acht Kreise. Bei der Auflösung Seitengröße wird die Grafik automatisch formatfüllend angeordnet.


Drucken Dialog

Menüleiste Datei/Drucken

Auswahl des Dokumentdruckers, und Festlegen verschiedener Optionen für den Ausdruck.

Drucker

Zeigt den aktuell verwendeten Dokumentdrucker. Zur Auswahl eines anderen Druckers wählen Sie die Schaltfläche [Einrichten].

Druckbereich

Alles

Das gesamte Dokument wird gedrucket.

Auswahl

Diese Option ist unter StarImgae nicht wählbar.

Seiten

Diese Option ist unter StarImage nicht wählbar.

Druckqualität

Wählen Sie hier die für den Ausdruck gewünschte Druckerauflösung.

Exemplare

Wenn das Dokument mehrfach ausgedruckt werden sollen, geben Sie hier die Anzahl der gewünschten Kopien ein.

Ausdruck in Datei

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie die Druckausgabe in eine Datei umleiten möchten. Nach dem Druckstart werden Sie zur Eingabe eines Dateinamens für die Druckdatei aufgefordert.

Kopien sortieren

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn die einzelnen Druckseiten in der richtigen Sortierreihenfolge ausgedruckt werden sollen.


Drucker einrichten Dialog

Menüleiste Datei/Druckereinstellung

Einstellungen des aktuellen Dokumentdruckers ändern oder Auswahl eines anderen Dokumentdruckers.

Drucker

Standarddrucker

Der vom Betriebssystem angebotene Standarddrucker wird als Dokumentdrucker für das aktuelle Dokument verwendet.

Spezieller Drucker

Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, wenn Sie nicht den Standarddrucker für die Druckausgabe verwenden möchten. Zur Auswahl eines anderen Druckers klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfel neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen den gewünschten Drucker aus der Auflistung.

Format

Hier wählen Sie die Papierausrichtung für den Ausdruck. Die Ausrichtungen Hochformat/Querformat werden von den meisten Druckern unterstützt.

Hochformat

Der Ausdruck erfolgt in der normalen Papierausrichtung

Querformat

Der Ausdruck wird um 90° gedreht.

Papier

Hier wählen Sie das Papiergröße (Format) und die gewünschte Art der Papierzufuhr.

Format

Zeigt die aktuell verwendete Papiergröße an. Zur Auswahl einer anderen Papiergröße klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen das gewünschte Papierformat aus der Auflistung.

Zufuhr

Zeigt die aktuell verwendete Papierzuführung an. Zur Auswahl einer anderen Papierzuführung klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen die gewünschte Papierzuführung aus der Auflistung.


Beenden

Menüleiste Datei/Beenden

Beendet das Programm StarImage. Enthält die aktuelle Programmsitzung noch ungesicherte Dokumente, erscheint für jedes geänderte, aber noch nicht gespeicherte Dokument, eine Sicherheitsabfrage.


Rückgängig

Menüleiste Bearbeiten/Rückgängig, Symbol in der Funktionsleiste:

Mit dem Menüpunkt Rückgängig können Sie , mit einigen Ausnahmen, die letzten 20 ausgeführten Aktionen Schritt für Schritt wieder rückgängig machen. Rechts neben dem Menüpunkt steht die Bezeichnung der Aktion, die Sie mit Rückgängig zurücknehmen können.


Wiederholen

Menüleiste Bearbeiten/Wiederholen, Symbol in der Funktionsleiste:

Mit dem Menüpunkt Wiederholen können Sie die rückgängig gemachte Aktionen in der ursprünglichen Reihenfolge wiederholen. Der Menüpunkt Wiederholen hebt die Wirkung des Menüpunkts Rückgängig wieder auf. Rechts neben dem Menüpunkt steht die Bezeichnung der Aktion, die Sie mit Wiederholen ausführen können.


Kopieren

Menüleiste Bearbeiten/Kopieren, Symbol in der Funktionsleiste:

Erzeugt von dem im Arbeitsbereich markierten Bereich eine Kopie und stellt sie in die Zwischenablage. Der ursprüngliche Inhalt der Zwischenablage wird bei dieser Aktion überschrieben. Um den aktuellen Inhalt der Zwischenablage in einem separaten Dokumentfenster zu bearbeiten, wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten/Einfügen.

Tip: Die Zwischenablage kann auch dazu verwendet werden, Teile eines Dokuments oder auch den gesamten Inhalt des Dokuments mit anderen Anwendungen auszutauschen.


Einfügen

Menüleiste Bearbeiten//Einfügen, Symbol in der Funktionsleiste:

StarImage erzeugt ein neues Dokumentfenster mit der Bezeichnung „unbenanntX" (X steht für eine fortlaufende Numerierung) und fügt den aktuellen Inhalt der Zwischenablage in das neue Dokumentfenster ein. Bei dieser Aktion bleibt der Inhalt der Zwischenablage unverändert erhalten.

Tip: Die Zwischenablage kann auch dazu verwendet werden, Teile eines Dokuments oder auch den gesamten Inhalt des Dokuments mit anderen Anwendungen auszutauschen.


Maßstab Dialog

Menüleiste Ansicht/Maßstab

Mit den Einstellungen der Dialogbox wählen Sie einen Vergrößerungsmaßstab für das aktuelle Dokumentfenster.

Vergrößerung

50% … 200%

Wählen Sie einen der vordefinierten Vergrößerungsmaßstäbe.

Tip: Die vordefinierten Vergrößerungsmaßstäbe können Sie mit der Maus auch über die Statusleiste wählen.

Stufenlos

Geben Sie den gewünschten Vergrößerungsmaßstab ein, oder stellen Sie Maß mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Hinweis: Der Vergrößerungsmaßstab hat keine Auswirkung auf die tatsächliche Größe der Rastergrafik. Um die Größe der Rastergrafik zu ändern, wählen Sie Bild/Größe ändern.


- Funktionsleiste
Funktionsleiste

Menüleiste Ansicht/Funktionsleiste

Ein- bzw. Ausschalten der Funktionsleiste. Steht vor dem Menüpunkt ein Häkchen, wird die Funktionsleiste mit den Symbolen zum schnellen Funktionsaufruf bereits angezeigt.

Hinweis: Sollte Ihnen die Zusamenstellung der Symbole in der Funktionsleiste nicht zusagen, können Sie mit Extras/Anpassen/Symbolleisten und [Bearbeiten] die Funktionsleiste an Ihre Bedürfnisse anpassen.


- Statusleiste
Statusleiste

Menüleiste Ansicht/Statusleiste

Ein- bzw. Ausschalten der Statusleiste. Steht vor dem Menüpunkt ein Häkchen, wird die Statusleiste bereits am unteren Fensterrand angezeigt.

Hinweis: Sie können die in der Statusleiste angezeigten Bereiche verändern und zusätzliche Bereiche in die Statusleiste aufnehmen. Wählen Sie hierzu Extras/Anpassen/Statusleiste.


Ganzer Bildschirm

Menüleiste Ansicht/Ganzer Bildschirm

Blendet sämtliche Fensterelemente wie Titelleiste, Menüleiste, Funktionsleiste und Statusleiste aus und vergrößert das aktuelle Dokument auf das volle Bildschirmformat.

Ihnen stehen weiterhin alle Funktionen zur Bearbeitung des Dokuments zur Verfügung. In der Ansicht Ganzer Bildschirm erweisen sich die Kontextmenüs als besonders nützlich, da sie nach wie vor mit der rechten Maustaste eingeblendet werden können.

Mit einem Mausklick auf den Eintrag Ganzer Bildschirm kehren Sie zur gewohnten Fensterdarstellung zurück. Wenn das Fenster Gesamtbild nicht sichtbar ist, drücken Sie einfach die Tastenkombination [Strg][Alt][O].


Spiegeln

Menüleiste Bild/Spiegeln

Über diesen Menüpunkt öffnen Sie ein Untermenü mit dessen Einträgen Sie den gesamten Fensterinhalt oder den markierten Bereich des aktuellen Dokumentfensters horizontal oder vertikal spiegeln können.


- Horizontal
Horizontal

Menüleiste Bild/Spiegeln/Horizontal, Symbol in der Bildleiste:

Der Inhalt des aktuellen Dokumentfensters oder der im Fenster markierte Bereich wird horizontal um eine senkrechte Achse gespiegelt. Der linke Rand des markierten Bereichs steht nach dem horizontalen Spiegeln rechts.


- Vertikal
Vertikal

Menüleiste Bild/Spiegeln/Vertikal, Symbol in der Bildleiste:

Der Inhalt des aktuellen Dokumentfensters oder der im Fenster markierte Bereich wird vertikal um eine waagerechte Achse gespiegelt. Der obere Rand des markierten Bereichs steht nach dem vertikalen Spiegeln unten.


Drehen

Menüleiste Bild/Drehen

Über diesen Menüpunkt öffnen Sie ein Untermenü mit dessen Einträgen Sie den Inhalt des aktuellen Dokumentfensters um einen festen Drehwinkel, oder um einen von Ihnen frei wählbaren Drehwinkel drehen können.


90 Grad nach links

Menüleiste Bild/Drehen/90 Grad nach links, Symbol in der Bildleiste:

Der Inhalt des aktuellen Dokumentfensters wird um 90° nach links (gegen den Uhrzeigersinn) gedreht. Der rechte Bildrand wird durch diese Aktion zum oberen Bildrand.

Hinweis: Dieser Menüpunkt ist nicht wählbar, wenn Sie im Dokumentfenster einen Bereich markiert haben. Zur Aufhebung der Markierung klicken Sie im Dokumentfenster auf eine Position außerhalb der Markierung.


90 Grad nach rechts

Menüleiste Bild/Drehen/90 Grad nach rechts, Symbol in der Bildleiste:

Der Inhalt des aktuellen Dokumentfensters wird um 90° nach rechts (im Uhrzeigersinn) gedreht. Der linke Bildrand wird durch diese Aktion zum oberen Bildrand.

Hinweis: Dieser Menüpunkt ist nicht wählbar, wenn Sie im Dokumentfenster einen Bereich markiert haben. Zur Aufhebung der Markierung klicken Sie im Dokumentfenster auf eine Position außerhalb der Markierung.


Freier Drehwinkel Dialog

Menüleiste Bild/Drehen/Freier Drehwinkel, Symbol in der Bildleiste:

Drehung der Rastergrafik um einen bestimmten Drehwinkel.

Im oberen Feld der Dialogbox klicken Sie einfach auf den gewünschten Drehwinkel. Der so ausgewählte Drehwinkel erscheint im darunter angeordneten Textfeld.

Geben Sie den gewünschten Drehwinkel direkt in das Textfeld ein, oder stellen Sie den Wert mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Orientierung

Hier legen Sie die Drehrichtung fest.

Nach links

Die Rastergrafik wird um den aktuellen Winkelbetrag gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

Nach rechts

Die Rastergrafik wird um den aktuellen Winkelbetrag mit dem Uhrzeigersinn gedreht.


Größe ändern Dialog

Menüleiste Bild/Größe ändern, Symbol in der Bildleiste:

Größe einer Rastergrafik ändern.

Bildgröße

Breite

Zeigt die aktuelle Breite der Rastergrafik an. Geben Sie hier die gewünschte Breite der Rastergrafik in den Maßeinheiten Pixel und Zentimeter oder als Prozentabgabe zur Ausgangsgröße ein, oder stellen Sie die Größe mit den Pfeilschaltflächen neben den Textfeldern ein. StarImage aktualisiert den Inhalt der übrigen Textfelder automatisch.

Höhe

Zeigt die aktuelle Höhe der Rastergrafik an. Geben Sie hier die gewünschte Höhe der Rastergrafik in den Maßeinheiten Pixel und Zentimeter oder als Prozentabgabe zur Ausgangsgröße ein, oder stellen Sie die Größe mit den Pfeilschaltflächen neben den Textfeldern ein. StarImage aktualisiert den Inhalt der übrigen Textfelder automatisch.

Skalieren

Sorgt für eine automatische Anpassung von Höhe oder Breite. So bleiben die Proportionen der Grafik erhalten. Wenn Sie eine Rastergrafik bewußt verzerren möchten, deaktivieren Sie das Markierungsfeld.

Interpolation

Zur Berechnung der neuen Grafikgröße wird ein mathematisch aufwendigeres Berechnungsverfahren verwendet. Hierbei werden aus den Farben benachbarter Bildpunkte Mittelwerte gebildet. Dies führt zu weicheren Farbübergängen und verbessert die Qualität der Rastergrafik.

Speicherinformation

Hier wird die Dateigröße der Rastergrafik angezeigt, die sich aus den aktuellen Einstellungen ergibt.


Zuschneiden

Menüleiste Bild/Zuschneiden, Symbol in der Bildleiste:

Entfernt alle Bildelemente, die außerhalb des markierten Bereichs liegen.


RGB-Werte Dialog

Menüleiste Farben/RGB Farben, Symbol in der Farbleiste:

Mischung der Primärfarben für das gesamte Bild oder den aktuellen Bildausschnitt verändern.

Tip: Mit den Symbolen in der Abreißleiste Farbe können Sie den Anteil jeder Primärfarbe in vorgegebenen Abstufungen verändern.

Mit den hier durchführbaren Einstellungen ändern Sie nur die Farbanteile der Primärfarben Rot, Grün und Blau und nicht direkt die Farbe einzelner Bildpunkte. Sie können dieses Funktion beispielsweise dazu benutzen, einen Farbstich aus ihrer Grafik zu entfernen.

RGB-Werte

Rot/Grün/Blau

Geben Sie den gewünschten Farbanteil als Prozentwert direkt ein, oder wählen Sie den Farbanteil über die waagerechten Schiebeleisten. Positive Prozentangaben vergrößern den Farbanteil, negative Prozentangaben verringern ihn.


Kontrast & Helligkeit Dialog

Menüleiste Farben/Helligkeit / Kontrast

Helligkeit und Kontrast für die gesamte Rastergrafik oder den aktuellen Bereich verändern.

Tip: Mit den Symbolen in der Abreißleiste Farbe können Sie Helligkeit und Kontrast in vorgegebene Abstufungen verändern.

Kontrast und Helligkeit

Helligkeit wirkt sich gleichmäßig auf alle Farben der Grafik aus, Kontraständerungen wirken sich auf das Verhältnis der hellen und dunklen Bereiche der Grafik aus.

Kontrast

Geben Sie die gewünschte Kontraständerung direkt ein, oder stellen Sie sie über die waagerechte Schiebeleiste ein. Positive Prozentangaben vergrößern den Kontrast, negative Prozentangaben verringern ihn.

Helligkeit

Geben Sie die gewünschte Helligkeitsänderung direkt ein, oder stellen Sie sie über die waagerechte Schiebeleiste ein. Positive Prozentangaben vergrößern die Helligkeit, negative Prozentangaben verringern sie.

Hinweis: Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast heben sich nicht gegenseitig auf. Eine Helligkeitsveränderung um 10% wird nicht durch eine Kontrastverringerung von 10% zurückgenommen.


Gammakorrektur Dialog

Menüleiste Farben/Gamma Korrektur

Der Gammawert ist eine Maßeinheit für den Kontrast der mittleren Grautöne eines Bildes. Jeder Monitor hat einen speziellen Gammawert, diese Abweichung können Sie durch die Gammakorrektur ausgleichen und so die Bildschirmdarstellung verbessern.

Gammawert

Geben Sie den gewünschten Gammawert, er sollte üblicherweise zwischen 0,5 und 2 liegen, direkt ein, oder stellen Sie ihn mit den Pfeilsymbolen neben dem Textfeld ein.


Graustufen Dialog

Menüleiste Farben/Graustufenkonvertierung

Konvertierung der Farben in einer Grafik oder eines Bereichs zu Graustufen. Durch die Graustufenkonvertierung können Sie eine Farbgrafik für den Ausdruck auf einem Schwarzweißdrucker vorbereiten.

Anzahl

Auswahl	Wirkung
Schwarzweiß	Reduzierung der Farbinformationen auf die Farben Weiß und Schwarz.
4 … 256	Wählen Sie hier die Anzahl der Graustufen in die die Farbinformationen der Grafik umgesetzt werden sollen.
Schwellenwert

Über den Schwellenwert legen Sie fest, ab wann eine Farbe zu Schwarz konvertiert wird. Je höher Sie den Schwellenwert einstellen, desto mehr Farben werden in Schwarz umgewandelt. Mit einem Schwellenwert von 0 werden alle Farben zu Weiß konvertiert.


Invertieren

Menüleiste Farben/Invertieren, Symbol in der Farbleiste:

Mit Invertieren setzen Sie die Farbe jedes Bildpunktes im markierten Bereich oder im Dokumentfenster auf ihre Komplementärfarbe um. Dies entspricht einer Farbnegativ Umwandlung.


Farbtiefe ändern

Menüleiste Farben/Farbtiefe ändern

Über diesen Menüpunkt öffnen Sie ein Untermenü in dem Sie die neue Farbtiefe des Bildes auswählen können. Durch die Wahl einer anderen Farbtiefe verändern Sie nicht nur das Aussehen des Bildes, sondern auch die Größe der Grafikdatei.

Bei Schwarzweißbilder enthält jeder Bildpunkt (Pixel) nur die Informationen, ob er schwarz oder weiß ist. Diese Informationen lassen sich durch ein Bit mit den Zuständen 1 oder 0 darstellen. Bei vier Farben müssen pro Bildpunkt bereits vier Farbzustände unterschieden werden. Aus diesen Zusammenhängen erklärt sich auch der hohe Speicherplatzbedarf von Bildern mit 16,7 Millionen Farben, hier müssen für jeden Bildpunkt 24 Zustände (24 Bit) verwaltet werden.


Schwarzeiß

Menüleiste Farben/Farbtiefe ändern, Symbol in der Farbleiste:

Das Bild wird in ein Schwarz-Weiß Bild umgewandelt.

Achtung: Durch die Wahl einer niedrigeren Farbtiefe werden Farbinformationen aus dem Bild entfernt, die nicht per Menü wieder eingefügt werden können. Dies gilt auch für die Umwandlung zu einem Graustufenbild. Wenn Sie mit dem Ergebnis der Farbtiefenänderung nicht zufrieden sind, wählen Sie Bearbeiten/Rückgängig, um die Aktion zurückzunehmen.


16 Farben

Menüleiste Farben/Farbtiefe ändern

Das Bild wird in ein 16 Farben Bild umgewandelt.

Achtung: Durch die Wahl einer niedrigeren Farbtiefe werden Farbinformationen aus dem Bild entfernt, die nicht per Menü wieder eingefügt werden können. Dies gilt auch für die Umwandlung zu einem Graustufenbild. Wenn Sie mit dem Ergebnis der Farbtiefenänderung nicht zufrieden sind, wählen Sie Bearbeiten/Rückgängig, um die Aktion zurückzunehmen.


16 Graustufen

Menüleiste Farben/Farbtiefe ändern

Die Farbinformationen im Bild werden zu 16 Graustufen umgewandelt.

Achtung: Durch die Wahl einer niedrigeren Farbtiefe werden Farbinformationen aus dem Bild entfernt, die nicht per Menü wieder eingefügt werden können. Dies gilt auch für die Umwandlung zu einem Graustufenbild. Wenn Sie mit dem Ergebnis der Farbtiefenänderung nicht zufrieden sind, wählen Sie Bearbeiten/Rückgängig, um die Aktion zurückzunehmen.


256 Farben

Menüleiste Farben/Farbtiefe ändern

Das Bild wird in ein 256 Farben Bild umgewandelt.

Achtung: Durch die Wahl einer niedrigeren Farbtiefe werden Farbinformationen aus dem Bild entfernt, die nicht per Menü wieder eingefügt werden können. Dies gilt auch für die Umwandlung zu einem Graustufenbild. Wenn Sie mit dem Ergebnis der Farbtiefenänderung nicht zufrieden sind, wählen Sie Bearbeiten/Rückgängig, um die Aktion zurückzunehmen.


256 Graustufen

Menüleiste Farben/Farbtiefe ändern

Die Farbinformationen im Bild werden zu 256 Graustufen umgewandelt.

Achtung: Durch die Wahl einer niedrigeren Farbtiefe werden Farbinformationen aus dem Bild entfernt, die nicht per Menü wieder eingefügt werden können. Dies gilt auch für die Umwandlung zu einem Graustufenbild. Wenn Sie mit dem Ergebnis der Farbtiefenänderung nicht zufrieden sind, wählen Sie Bearbeiten/Rückgängig, um die Aktion zurückzunehmen.


16 Millionen Farben

Menüleiste Farben/Farbtiefe ändern

Das Bild wird in ein 16 Millionen Farben Bild umgewandelt.

Achtung: Durch die Wahl einer niedrigeren Farbtiefe werden Farbinformationen aus dem Bild entfernt, die nicht per Menü wieder eingefügt werden können. Dies gilt auch für die Umwandlung zu einem Graustufenbild. Wenn Sie mit dem Ergebnis der Farbtiefenänderung nicht zufrieden sind, wählen Sie Bearbeiten/Rückgängig, um die Aktion zurückzunehmen.


Kohlezeichnung

Menüleiste Effekte/Kohlezeichnung, Symbol in der Effekteleiste:

StarImage unterdrückt alle Farbinformationen und zieht die Konturen im Bild schwarz nach. Durch dieses Verfahren entsteht der Effekt einer Kohlezeichnung.


Mosaik Dialog

Menüleiste Effekte/Mosaik

Zusammenfassen kleiner Gruppen von Bildpunkten zu quadratischen oder rechteckigen Flächen mit gleicher Farbe.

Elementauflösung

Je größer Sie die Elementgröße der Mosaikflächen wählen, desto gröber und detailärmer wird das Grafikbild.

Breite

Geben Sie hier die Breite einer Mosaikfläche ein, oder stellen Sie das Maß mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Höhe

Geben Sie hier die Höhe einer Mosaikfläche ein, oder stellen Sie das Maß mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Schärfe

Niedrig/Mittel/Hoch

Wählen Sie hier die gewünschte Gesamtschärfe des Grafikbildes.


Relief Dialog

Menüleiste Effekte/Relief

Umwandeln einer Rastergrafik in ein quasi dreidimensionales Reliefbild. Hierbei werden die Farbinformationen aus der Rastergrafik entfernt, das Bild enthält nur noch die Farben Weiß, Grau und Schwarz.

Lichtquelle

Hier wählen Sie die Position einer gedachten Lichtquelle, die das Rasterbild beleuchtet. Die aktuelle Position der Lichtquelle wird mit einem roten Punkt markiert. Zur Auswahl einer anderen Position klicken Sie auf einen der acht leeren Kreise.

Über die Position der Lichtquelle verändern Sie auch die Anordnung der Schattenwurfs, der für den dreidimensionalen Effekt der Reliefdarstellung verantwortlich ist.


Poster Dialog

Menüleiste Effekte/Poster

Reduzierung der Farben für das gesamte Bild oder den markierten Bereich. Durch die Farbreduktion entsteht auch bei fotorealistischen Bildern der Eindruck, daß sie „gemalt" wurden.

Posterfarben

Hier legen Sie fest, auf wieviele Farben die Anzeige der Rastergrafik reduziert werden soll. Sie können die Anzahl direkt eingeben, oder mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld festlegen.

Der Effekt eines „gemalten" Bildes wird bei einer Farbreduktion auf vier bis fünf Farben besonders deutlich.


Pop-Art

Menüleiste Effekte/Pop-Art, Symbol in der Effekteleiste:

Das Bild oder der im Dokumentfenster markierte Bereich wird durch eine starke Farbverfremdung verändert. Die für Pop-Art Grafiken grellen Farbunterschiede werden besonders deutlich, wenn Sie diese Funktion mehrfach auf das Bild oder den markierten Bereicher anwenden.


Altern Dialog

Menüleiste Effekte/Altern

Optisches Altern eines Rasterbildes.

Die Farbnuancen werden zurückgenommen und verblassen, das Gesamtbild erhält einen Farbstich. Dieser Effekt kann mehrfach auf ein Rasterbild angewandt werden.

Alterungsgrad

Hier legen Sie die Stärke des Alterungseffekts fest. Geben Sie die gewünschte Intensität direkt ein, oder stellen Sie den Wert mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein. Der zulässige Wertebereich liegt zwischen 1% und 100%.


Solarisation Dialog

Menüleiste Effekte/Solarisation

Farbumkehr in Abhängigkeit von der Lichtintensität.

Effekt

Für die Umsetzung dieses Effekts wird die Helligkeit der einzelnen Bildpunkte gemessen. Anschließend wird die Farbe der Bildpunkte umgekehrt, die heller als der vorgegebene Grenzwert sind.

Schwellenwert

Geben Sie hier den Schwellenwert für die Farbumkehr ein, oder stellen Sie den Wert mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein. Der zulässige Wertebereich liegt zwischen 1% und 100%.

Invertieren

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn nur die Farben umgekehrt werden sollen die unterhalb des aktuellen Schwellenwertes liegen.


Kacheln Dialog

Menüleiste Effekte/Kacheln

Zusammenfassen kleiner Gruppen von Bildpunkten zu quadratischen oder rechteckigen Flächen mit gleicher Farbe. Im Unterschied zu Effekte/Mosaik können Sie die Bildschärfe nicht verändern.

Elementauflösung

Je größer Sie die Elementgröße der Mosaikflächen wählen, desto gröber und detailärmer wird das Grafikbild.

Breite

Geben Sie hier die Breite einer Mosaikfläche ein, oder stellen Sie das Maß mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Höhe

Geben Sie hier die Höhe einer Mosaikfläche ein, oder stellen Sie das Maß mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.


Schärfe Dialog

Menüleiste Effekte/Schärfe

Veränderung der Randschärfe im gesamten Rasterbild oder für den markierten Bereich.

Bei der Umsetzung des Effekts wird der Kontrast zwischen benachbarten Bildpunkten erhöht, dies führt zu einer Verbesserung der Randschärfe. Die Konturen der Bildelemente treten deutlicher hervor.

Schärfe

Niedrig/Mittel/Hoch

Wählen Sie hier die gewünschte Schärfeeinstellung.


Glätten

Menüleiste Effekte/Glätten, Symbol in der Effekteleiste:

Glätten beseitigt die oft störenden deutlichen Farbübergänge aus dem gesamten Bild oder dem markierten Bereich. Bildpunkte in Bereichen mit großem Hell- / Dunkelkontrast werden aufgehellt. Nach dem Glätten erscheint das Bild unschärfer und insgesamt weicher.


Rauschen entfernen

Menüleiste Effekte/Rauschen entfernen, Symbol in der Effekteleiste:

Mit dieser Funktion beseitigen Sie die durch harte Farbübergänge hervorgerufenen Störungen im Gesamtbild oder dem markierten Bereich. Da bei dieser Aktion die Randbereiche nicht verändert werden, verliert das Bild nicht seine Konturschärfe.


Anpassen Dialog

Menüleiste Extras/Anpassen

Über die Einstellungen der Dialogbox Anpassen können Sie den Aufbau der Menüleiste, der Statusleiste und der Symbolleisten an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen. Mit der Zuordnung bestimmter Funktionen oder Makros zu einer bestimmten Taste oder Tastenkombination können Sie den Funktionsaufruf beschleunigen.

Desweiteren können Sie festlegen, daß Makros bei bestimmten Ereignisse wie dem Programmstart oder dem Öffnen eines Dokuments ausgeführt werden.

Siehe auch

Menü Register

Tastatur Register

Statusleiste Register

Symbolleisten Register

Ereignisse Register


Menü Register

Dialogbox Anpassen

Hinzufügen und Entfernen von Einträgen in der Menüleiste und von Menüpunkten in den Menüs. Die Bezeichnungen können frei gewählt werden, jedem Menüpunkt kann eine vorgegebene Funktion oder ein Makro zugeordnet werden.

Menü

Hier werden die aktuellen Menübezeichnungen aus der Menüleiste, die in einem Menü zusammengefaßten Menüpunkte und die den Menüpunkten zugeordneten Funktionen aufgelistet.

Die Auflistung beginnt mit dem Namen des ersten (links stehenden) Menüs der Menüleiste. Darauf folgen die um ein Zeichen nach rechts eingerückten Menüpunkte des Menüs. Untermenüpunkte werden direkt unter dem Menüpunkt aufgelistet und sind ebenfalls um ein Zeichen nach rechts eingerückt.

Das Tildezeichen ˜ steht vor dem Buchstaben, der für die Schnellauswahl mit [Alt][Buchstabe] verwendet werden soll. Die einem Menüpunkt zugeordnete Funktion steht rechts neben dem Namen zwischen eckigen Klammern.

Text

Hier wird der im Listenfeld markierte Menüname angezeigt, oder die im Bereich Funktionen markierte Funktion. Sie können die angezeigte Funktionsbezeichnung überschreiben, indem Sie die Vorgabe im Textfeld markieren und die gewünschte Bezeichnung eingeben.

Funktionen

Auswahl einer Funktion, die einem Menü hinzugefügt werden soll.

Bereich

Damit Sie immer die Übersicht behalten, sind die Funktionen zu Bereichen zusammengefaßt. Hier wählen Sie zuerst den gewünschten Funktionsbereich.

Bereich	Funktionen
Applikation	Steuerung des Programms.
Dokumente	Erzeugen, Öffnen, Verwalten, Speichern, Drucken von Dokumenten.
Extras	Konfiguration und Anpassung von Objekt- und Funktions- und Statusleiste und zum Aufruf der Dialogbox Anpassen.
Ansicht	Anordnung und Verwaltung von Dokumentfenstern und Dokumentsymbolen.
BASIC	Aufzeichen von StarBASIC Makros.
Bearbeiten	Zurücknehmen und Wiederholen von Bearbeitungsschritten
Funktion

Hier markieren Sie die gewünschte Funktion des aktuellen Bereichs.

[Neu]

Fügt die im Bereich Funktionen markierte Funktion an der im Listenfeld Menü markierten Position als neuen Menüpunkt ein.

Neuen Menüpunkt hinzufügen:

1.	Markieren Sie im Listenfeld Menü die Position des neuen Menüpunkts

2.	Wählen Sie im Bereich Funktionen die gewünschte Funktion

3.	Ändern Sie die Bezeichnung im Textfeld Text ab, oder übernehmen Sie die Vorgabe

4.	Klicken Sie die Schaltfläche [Neu] an.

[Ändern]

Ersetzt die im Listenfeld Menü markierte Funktion durch die im Bereich Funktionen markierte Funktion. Falls erforderlich, kann im Textfeld Text eine neue Bezeichnung für das Menü oder den Menüpunkt eingegeben werden.

Vorhandenen Menüpunkt ändern:

1.	Markieren Sie im Bereich Funktionen die neue Funktion

2.	Markieren Sie im Listenfeld Menü den zu ändernden Menüpunkt

3.	Ändern Sie die Bezeichnung im Textfeld Text ab, oder übernehmen Sie die Vorgabe

4.	Klicken Sie die Schaltfläche [Ändern] an.

Menübezeichnung ändern:

1.	Markieren Sie im Bereich Funktionen die im Menü verwendete Funktion.

2.	Markieren Sie im Listenfeld Menü den zu ändernden Menüpunkt.

3.	Ändern Sie die Bezeichnung im Textfeld Text ab.

4.	Klicken Sie die Schaltfläche [Ändern] an.

[Löschen]

Entfernt den im Listenfeld Menü markierten Eintrag. Menünamen können nur dann entfernt werden, wenn die Menüpunkte der nächsten Ebene gelöscht worden sind.

Schaltfläche	Aktion
	Verschiebt den im Listenfeld Menü markierten Menüpunkt um eine Menüebene nach oben.
	Verschiebt den im Listenfeld Menü markierten Menüpunkt um eine Menüebene nach unten.
	Verschiebt den im Listenfeld Menü markierten Menüpunkt um eine Position im Menü nach oben.
	Verschiebt den im Listenfeld Menü markierten Menüpunkt um eine Position im Menü nach unten.


Tastatur Register

Dialogbox Anpassen

Programmfunktionen und Makros bestimmten Tasten oder Tastenkombinationen zuordnen, bestehende Zuordnung prüfen und ändern.

Tastatur

Hier wird die aktuelle Zuordnung aufgelistet. In der linken Spalte erscheint die Taste oder die Tastenkombination, die rechte Spalte zeigt die zugewiesene Funktion oder das Makro.

Funktionen

StarImage bietet eine Vielzahl vordefinierter Funktionen, die Sie einem Tastendruck oder einer Tastenkombination zuweisen können.

Bereich

Damit Sie immer die Übersicht behalten, sind die Funktionen zu Bereichen zusammengefaßt. Wählen Sie hier zuerst den gewünschten Funktionsbereich.

Bereich	Funktionen
Applikation	Steuerung des Programms.
Dokumente	Erzeugen, Öffnen, Verwalten, Speichern, Drucken von Dokumenten.
Extras	Konfiguration und Anpassung von Objekt- und Funktions- und Statusleiste und zum Aufruf der Dialogbox Anpassen.
Ansicht	Anordnung und Verwaltung von Dokumentfenstern und Dokumentsymbolen.
BASIC	Aufzeichen von StarBASIC Makros.
Bearbeiten	Zurücknehmen und Wiederholen von Bearbeitungsschritten
Funktion

Markieren Sie hier die gewünschte Funktion des aktuellen Bereichs.

Tasten

Für häufig benötigte Funktionen, wie beispielsweise das Speichern des aktuellen Dokuments, gibt es bereits eine Zuordnung zu einer Taste oder Tastenkombination. Hier wird die aktuelle Zuordnung angezeigt.

[Ändern]

Der im Listenfeld Tastatur markierten Taste oder Tastenkombination wird die im Bereich Funktionen markierte Funktion zugeordnet.

[Löschen]

Die im Listenfeld Tastatur markierte Zuordnung wird entfernt.


Statusleiste Register

Dialogbox Anpassen

Die Statusleiste am unteren Rand des Programmfensters enthält verschiedene Bereiche, die Sie hier Aktivieren, oder Deaktivieren können.

Die Anzeige der Statusleiste im Programmfenster können Sie über Ansicht/Statusleiste ein- und ausschalten. Steht vor dem Menüpunkt Statusleiste ein Haken, wird die Statusleiste angezeigt.

Statusleiste

In diesem Listenfeld werden die verschiedenen Bereiche der Statusleiste aufgelistet. Die aktiven Bereiche sind durch ein Kreuz vor dem Bereichsnamen gekennzeichnet.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren klicken Sie in das Markierungsfeld vor dem Bereichsnamen.

Tip: Sie können die Breite der Bereiche auf der Statusleiste mit der Maus ändern. Setzen Sie den Mauszeiger auf eine Begrenzung in der Statusleiste, er wird als waagerechter Doppelpfeil angezeigt. Ziehen Sie die Begrenzung mit gedrückter Maustaste auf die gewünschte Größe.


Symbolleisten Register

Dialogbox Anpassen

Ein- und Ausschalten von Symbolleisten, Anzeige in den Symbolleisten verändern. Erstellen benutzerdefinierter Symbolleisten.

Zuordnung

Hier werden die verschiedenen Symbolleisten aufgelistet. Als Vorgabe verwendet StarImage die Symbolleistentypen: Funktionsleiste und Gesamtbild.

Symbolleiste aktivieren:

Klicken Sie im Listenfeld in das leere Markierungsfeld einer Symbolleiste, das Markierungsfeld wird angekreuzt.

Symbolleiste deaktivieren:

Klicken Sie im Listenfeld in das angekreuzte Markierungsfeld einer Symbolleiste, das Kreuz wird aus dem Markierungsfeld entfernt.

Tip: Im Menü Anzeige können Sie die Anzeige der vordefinierten Funktionsleiste global ein- und ausschalten.

Sichtbarkeit

Hier legen Sie fest, wann eine benutzerdefinierte Symbolleiste angezeigt werden soll.

Die Anzeige kann an den Typ des Dokumentfensters, den Anzeigemodus oder an den Zeichenmodus gebunden werden.

Optionen

Hier legen Sie fest, wie die Symbole in der Symbolleiste angezeigt werden. Die Einstellungen gelten für alle Symbolleisten.

Inhalt

Mit Symbol zeigen die Schaltflächen in den Symbolleisten nur die zugeordneten Bitmaps.

Mit Text enthalten die Schaltflächen in der Symbolleiste nur die Funktionsbeschreibung als Text.

Mit Symbol+Text wird in den Schaltflächen der Symbolleisten die Funktionsbeschreibung unter den Bitmaps dargestellt.

Grosse Schaltflächen

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn Sie mit einer hohen Bildschirmauflösung arbeiten und die Symbole in der Symbolleiste zu klein dargestellt werden.

[Neu]

Erzeugt im Listenfeld eine neue Symbolleiste unter dem Namen Selbstdefiniert Nr. X. Wobei X für die fortlaufende Numerierung der benutzerdefinierten Symbolleisten steht. Die neu angelegte Symbolleiste ist noch leer. Zur Auswahl der benötigten Symbole wählen Sie [Bearbeiten].

Symbolleiste umbenennen:

1.	Drücken Sie die [Alt] und klicken Sie den Namen einer Symbolleiste an

2.	Geben Sie die neue Bezeichnung der Symbolleiste ein

3.	Klicken Sie außerhalb des geänderten Namens in das Listenfeld

[Löschen]

Mit dieser Schaltfläche können Sie eine benutzerdefinierte Symbolleiste entfernen.

[Bearbeiten]

Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie einer Symbolleiste neue Symbole hinzufügen oder vorhandene Symbole entfernen möchten. Die Bearbeitung der Symbolleisten erfolgt in der Dialogbox Symbolleisten bearbeiten. Nähere Informationen zum Bearbeiten von Symbolleisten finden Sie unter Symbolleisten bearbeiten Dialog.

[Vorgabe]

Markieren Sie eine Symbolleiste im Listenfeld und wählen Sie [Vorgabe], wenn Sie die von Ihnen durchgeführten Änderungen an einer Standardsymbolleiste zurücknehmen möchten. StarImage verwendet dann wieder die vordefinierte Zusammenstellung der Symbolleiste.


Ereignisse Register

Dialogbox Anpassen

Zuordnen von Makros zu bestimmten Ereignissen. Das zugeordnete Makro wird immer dann ausgeführt, wenn das ausgewählte Ereignis eintritt.

Ereignis

Hier werden verschiedene Ereignisse bei der Bearbeitung eines Dokuments und bei der Ausführung von StarImage aufgelistet. Das zugeordnete Makro wird zwischen eckigen Klammern rechts neben dem Ereignis angezeigt.

Gültigkeit

Hier legen Sie fest, wo die Verknüpfung zwischen dem Ereignis und der Makroausführung gespeichert werden soll.

Global

Wählen Sie dieses Optionsfeld, wenn das zugeordnete Makro unabhängig vom aktuell bearbeiteten Dokument ausgeführt werden soll.

Dokument

Wählen Sie dieses Optionsfeld, wenn das zugeordnete Makro nur bei der Bearbeitung eines bestimmten Dokuments ausgeführt werden soll.

Macros

Hier wählen Sie die Makrobibliothek und das auszuführende Makro, das beim Eintreten eines bestimmten Ereignisses automatisch ausgeführt werden soll.

Basic

Hier werden die aktuell verfügbaren Makrobibliotheken aufgelistet.

Makro

Hier werden die in der unter Basic ausgewählten Makrobibliothek verfügbaren Makros aufgelistet.

[Zuordnen]

Wählen Sie im Bereich Makros die Makrobibliothek und das gewünschte Makro, markieren Sie im Listenfeld das Ereignis, mit [Zuordnen] wird dem Ereignis das markierte Makro zugeordnet.

[Löschen]

Mit [Löschen] wird die im Listenfeld markierte Zuordnung von Ereignis und Makro aufgehoben.


Symbolleisten bearbeiten Dialog

Dialogbox Anpassen, [Bearbeiten]

Hinzufügen oder Ändern von Symbolen zu einer Symbolleiste.

Symbole

Hier werden die Symbole des ausgewählten Bereichs angezeigt.

Symbol einer Symbolleiste hinzufügen:

Ziehen Sie das benötigte Symbol mit gedrückter Maustaste aus dem Bereich Symbole in die gewünschte Symbolleiste. Das Symbol wird automatisch auf die erste freie Position in der Symbolleiste gesetzt.

Symbol aus einer Symbolleiste entfernen:

Ziehen Sie das Symbol mit gedrückter Maustaste aus der Symbolleiste in das Dokumentfenster.

Funktion

Bereich

Damit Sie immer die Übersicht behalten, sind die Funktionen zu Bereichen zusammengefaßt. Wählen Sie hier zuerst den gewünschten Funktionsbereich.

Bereich	Funktionen
Applikation	Steuerung des Programms.
Dokumente	Erzeugen, Öffnen, Verwalten, Speichern, Drucken von Dokumenten.
Extras	Konfiguration und Anpassung von Objekt- und Funktions- und Statusleiste und zum Aufruf der Dialogbox Anpassen.
Ansicht	Anordnung und Verwaltung von Dokumentfenstern und Dokumentsymbolen.
BASIC	Aufzeichen von StarBASIC Makros.
Bearbeiten	Zurücknehmen und Wiederholen von Bearbeitungsschritten
Funktion

Markieren Sie hier die gewünschte Funktion des aktuellen Bereichs.

[Symbol]

Ordnet dem markierten Symbol eine neue Bitmapgrafik zu. Die Auswahl erfolgt in der Dialogbox Benutzereigene Bitmaps. Nähere Informationen finden Sie unter Benutzereigene Bitmaps Dialog.

[Vorgabe]

Ordnet dem unter Symbole markierten Symbol die ursprüngliche Bitmapgrafik zu.


Benutzereigene Bitmaps Dialog

Dialogbox Symbolleisten bearbeiten, [Symbol]

Auswahl einer anderen Bitmapgrafik für ein Symbol auf einer Funktions- oder Objektleiste.

Symbole

Wählen Sie hier die Bitmapgrafik, die Sie dem Symbol zuweisen möchten.

Funktion

Hier finden Sie eine kurze Textbeschreibung über die Funktion des Symbols dem Sie eine andere Bitmapgrafik zuweisen möchten.


Optionen Dialog

Menüleiste Extras/Optionen

Prüfen und Ändern der Vorgabeeinstellungen für die Abreißleisten Farben und Effekte.

Siehe auch

Farben Register

Effekte Register


Farben Register

Dialogbox Optionen

Festlegen der Vorgabeeinstellungen für die Symbole des Abreißleiste Farben.

RGB-Werte

Symbole zur Einstellung der RGB-Werte in der Abreißleiste Farben.

Mit der Festlegung der Farbanteile ändern Sie das Mischverhältnis der Primärfarben Rot, Grün und Blau.

Rot-/Grün-/Blau-Anteil

Geben Sie den gewünschten Farbanteil als Prozentwert direkt ein, oder wählen Sie den Farbanteil über die waagerechten Schiebeleisten. Positive Prozentangaben vergrößern den Farbanteil, negative Prozentangaben verringern ihn.

Zur individuellen Änderung der aktuellen Grafik wählen Sie Farben/RGB-Farben.

Helligkeit & Kontrast

Symbole zur Einstellung von Helligkeit und Kontrast in der Abreißleiste Farben.

Helligkeit wirkt sich gleichmäßig auf alle Farben der Grafik aus. Kontraständerungen wirken sich auf das Verhältnis der hellen und dunklen Bereiche der Grafik aus.

Kontrast

Geben Sie die gewünschte Kontraständerung direkt ein, oder stellen Sie sie über die waagerechte Schiebeleiste ein. Positive Prozentangaben vergrößern den Kontrast, negative Prozentangaben verringern ihn.

Helligkeit

Geben Sie die gewünschte Helligkeitsänderung direkt ein, oder stellen Sie sie über die waagerechte Schiebeleiste ein. Positive Prozentangaben vergrößern die Helligkeit, negative Prozentangaben verringern sie.

Zur individuellen Änderung der aktuellen Grafik wählen Sie Farbe/Helligkeit / Kontrast.

Graustufen

Symbol zur Graustufenkonvertierung in der Abreißleiste Farben.

Konvertierung der Farben in einer Grafik oder eines Bereichs zu Graustufen.

Anzahl

Zeigt den Vorgabewert für die Graustufenkonvertierung. Klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen Sie die gewünschte Anzahl der Graustufen.

Zur individuellen Änderung der aktuellen Grafik wählen Sie Farben/Graustufenkonvertierung.

Rotation

Drehung der Rastergrafik um einen bestimmten Drehwinkel.

Drehwinkel

Geben Sie den gewünschten Drehwinkel direkt in das Textfeld ein, oder stellen Sie den Wert mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Nach links

Die Rastergrafik wird um den aktuellen Winkelbetrag gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

Nach rechts

Die Rastergrafik wird um den aktuellen Winkelbetrag mit dem Uhrzeigersinn gedreht.

Zur individuellen Änderung der aktuellen Grafik wählen Sie Bild/Drehen/Freier Drehwinkel.

Posterfarben

Symbol Poster in der Abreißleiste Effekte.

Farbreduzierung auf eine bestimmte Farbanzahl. Hierdurch entsteht bei fotorealistischen Grafiken der Eindruck eines „gemalten" Bildes.

Anzahl

Geben Sie hier die maximale Anzahl der Farben ein, oder stellen Sie die gewünschte Anzahl mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Zur individuellen Änderung der aktuellen Grafik wählen Sie Effekte/Poster.

Schwarzweiß

Symbol Schwarzweiß in der Abreißleiste Farben.

Diese Einstellung wird bei der Schwarzweißkonvertierung von farbigen Rastergrafiken wirksam.

Schwellenwert

Über den Schwellenwert legen Sie fest, ab wann eine Farbe zu Schwarz konvertiert wird. Je höher Sie den Schwellenwert einstellen, desto mehr Farben werden in Schwarz umgewandelt. Mit einem Schwellenwert von 0 werden alle Farben zu Weiß konvertiert.

Geben Sie den gewünschten Schwellenwert direkt ein, oder stellen Sie ihn mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.


Effekte Register

Dialogbox Optionen

Festlegen der Vorgabeeinstellungen für die Symbole der Abreißleiste Effekte.

Mosaik

Symbol Mosaik in der Abreißleiste Effekte.

Zusammenfassen kleiner Gruppen von Bildpunkten zu quadratischen oder rechteckigen Flächen mit gleicher Farbe. Je größer Sie die Elementgröße der Mosaikflächen wählen, desto gröber und detailärmer wird das Grafikbild.

X-Kachel

Geben Sie hier die Breite einer Mosaikfläche ein, oder stellen Sie das Maß mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Y-Kachel

Geben Sie hier die Höhe einer Mosaikfläche ein, oder stellen Sie das Maß mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Schärfe

Wählen Sie hier die gewünschte Gesamtschärfe (Niedrig, Mittel oder Hoch) des Grafikbildes.

Zur individuellen Änderung der aktuellen Grafik wählen Sie Effekte/Mosaik.

Kacheln

Symbol Kacheln in der Abreißleiste Effekte.

Zusammenfassen kleiner Gruppen von Bildpunkten zu quadratischen oder rechteckigen Flächen mit gleicher Farbe. Je größer Sie die Elementgröße der Mosaikflächen wählen, desto gröber und detailärmer wird das Grafikbild. Im Unterschied zum Mosaikbefehl kann die Schärfe des geänderten Bildes nicht frei gewählt werden.

X-Kachel

Geben Sie hier die Breite einer Mosaikfläche ein, oder stellen Sie das Maß mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Y-Kachel

Geben Sie hier die Höhe einer Mosaikfläche ein, oder stellen Sie das Maß mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Zur individuellen Änderung der aktuellen Grafik wählen Sie Effekte/Kacheln.

Schärfe

Symbol Schärfe in der Abreißleiste Effekte.

Veränderung der Randschärfe im gesamten Rasterbild oder für den markierten Bereich.

Wählen Sie hier die gewünschte Gesamtschärfe (Niedrig, Mittel oder Hoch) für das Grafikbild.

Zur individuellen Änderung der aktuellen Grafik wählen Sie Effekte/Schärfe.

Solarisation

Symbol Solarisation in der Abreißleiste Effekte.

Farbumkehr in Abhängigkeit von der Lichtintensität.

Schwellenwert

Geben Sie hier den Schwellenwert für die Farbumkehr ein, oder stellen Sie den Wert mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein. Der zulässige Wertebereich liegt zwischen 1% und 100%.

Invertieren

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn nur die Farben umgekehrt werden sollen die unterhalb des aktuellen Schwellenwertes liegen.

Zur individuellen Änderung der aktuellen Grafik wählen Sie Effekte/Solarisation.

Altern

Symbol Altern in der Abreißleiste Effekte.

Optisches Altern eines Rasterbildes.

Intensität

Hier legen Sie die Stärke des Alterungseffekts fest. Geben Sie den gewünschten Wert direkt ein, oder stellen Sie ihn mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein. Der zulässige Wertebereich liegt zwischen 1% und 100%.

Zur individuellen Änderung der aktuellen Grafik wählen Sie Effekte/Altern.


Neues Fenster

Menüleiste Fenster/Neues Fenster

Erzeugt eine neue Sicht (Fensterkopie) auf das aktuelle Dokument. In der Titelleiste des neuen Dokumentfensters steht rechts vom Dokumentnamen die Fensternummer, getrennt durch einen Doppelpunkt.


Größe anpassen

Menüleiste Fenster/Größe anpassen

Die Größe des aktuelle Dokumentfensters wird so verändert, daß das darin bearbeitete Bild nach Möglichkeit vollständig sichtbar ist. Die tatsächliche Größe wird auch von der Größe des Programmfensters beeinflußt.


Überlappend

Menüleiste Fenster/Überlappend

Alle Dokumentfenster werden verkleinert und kaskadenartig übereinander im Arbeitsbereich angeordnet. Die weiter hinten angeordneten Fenster werden teilweise verdeckt, nur die Fensterelemente des vordersten Fensters sind vollständig sichtbar.


Nebeneinander

Menüleiste Fenster/Nebeneinander

Alle Dokumentfenster werden verkleinert und kachelartig im Arbeitsbereich angeordnet. In dieser Darstellungsform sind die Fensterelemente aller Dokumente sichtbar.


- Horizontal
Horizontal

Menüleiste Fenster/Horizontal

Die Fensterhöhe aller Dokumentfenster wird so weit verringert, daß alle Dokumentfenster im Arbeitsbereich untereinander angeordnet werden können.


- Vertikal
Vertikal

Menüleiste Fenster/Vertikal

Die Fensterbreite aller Dokumentfenster wird so weit verringert, daß alle Dokumentfenster im Arbeitsbereich nebeneinander angeordnet werden können.


Symbole anordnen

Menüleiste Fenster/Symbole anordnen

Die zum Sinnbild verkleinerten Dokumentfenster werden im Arbeitsbereich zuerst nebeneinander und dann übereinander angeordnet.


Alle schließen

Menüleiste Fenster/Alle schließen

Alle Dokumentfenster werden geschlossen. Haben Sie an einem Dokument Änderungen durchgeführt, diese aber noch nicht gesichert, erscheint eine Sicherheitsabfrage.


Inhalt

Menüleiste Hilfe/Inhalt

Startet das StarImage Hilfesystem und zeigt die Inhaltsübersicht zu den verfügbaren Hilfethemen.


Index

Menüleiste Hilfe/Index

Startet das StarImage Hilfesystem und zeigt einen ausführlichen Index zu allen im StarImage Hilfesystem enthaltenen Themen und Begriffen an.


Tip

Menüleiste Hilfe/Tip

Schaltet die Tip-Hilfe ein- oder aus. Steht vor dem Menüpunkt ein Häkchen, ist die Tip-Hilfe aktiv.

Steht der Mauszeiger auf einem Symbol, erscheint bei aktiver Tip-Hilfe nach wenigen Augenblicken ein kurzer Hinweis zur Verwendung des Symbols.

Tip: Gleichzeitig mit dem Tip erscheint in der Statusleiste eine etwas ausführlichere Information zur Verwendung bzw. Aufgabe des Symbols. Wenn Sie diese Information lieber an der Position des Tips lesen möchten, drücken Sie die rechte Maustaste.


Aktive Hilfe

Menüleiste Hilfe/Aktive Hilfe

Schaltet die aktive Hilfe ein- oder aus. Steht vor dem Menüpunkt ein Häkchen, ist die Aktive-Hilfe aktiv.

•	Steht der Mauszeiger auf einem Symbol, erscheint bei aktiver Aktive-Hilfe nach wenigen Augenblicken eine ausführlichere Textinformation zur Verwendung des Symbols.

•	Steht der Mauszeiger auf einem Menüpunkt in einem Menü der Menüleiste oder in einer Dialogbox erhalten Sie ebenfalls einen Hilfstext.

Tip: Wenn Sie die ausführlichere Information der Aktiv-Hilfe nur gelegentlich benötigen, setzen Sie den Mauszeiger auf ein Symbol oder eine Dialogbox und drücken die rechte Maustaste.


Info über StarImage

Menüleiste Hilfe/Info über StarImage

Zeigt Informationen über das von Ihnen eingesetzte Programm der StarDivision, wie beispielsweise die Versionsnummer und Copyright an.


Filterauswahl Dialog

Auswahl eines Importfilters.

Filter

Listet die von StarImage angebotenen Importfilter auf. Als Vorgabe hat StarImage einen Importfilter entsprechend der Dateierweiterung der zu ladenden Grafikdatei markiert. Übernehmen Sie die Vorgabe, oder wählen Sie im Listenfeld einen anderen Importfilter.


- Funktionsleiste
Funktionsleiste

Die in der Funktionsleiste angeordneten Symbole ermöglichen Ihnen einen schnellen Aufruf bestimmter StarImage Funktionen. Die Symboldarstellung und Symbolanordnung in der Funktionsleiste bleibt während der Bearbeitung eines Dokuments stets gleich. Mit Extras/Anpassen/Symbolleisten können Sie Anzahl, Anordnung und Darstellung der Symbole in der Funktionsleiste ändern. Nähere Informationen finden Sie unter Symbolleisten Register.

Standardmäßig ist die Funktionsleiste direkt unter der Menüleiste angeordnet. Sie läßt sich aber mit Drag & Drop auf einer beliebigen Bildschirmposition plazieren.

Funktionsleiste auf dem Bildschirm plazieren:

1.	Setzen Sie die Maus auf einen freien Bereich in der Funktionsleiste

2.	Drücken sie die Maustaste, und halten Sie sie gedrückt.

3.	Ziehen Sie die Funktionsleiste mit gedrückter Maustaste an den rechten, linken, unteren Fensterrand oder auf eine beliebige Position auf dem Bildschirm.

Hinweis: Diese Anordnung der Funktionsleiste wird von StarImage so lange als Vorgabe verwendet, bis Sie die Funktionsleiste wieder auf ihrer alten Position unter der Menüleiste anordnen.

Funktionsleiste unter der Menüleiste anordnen:

1.	Setzen Sie die Maus in die Titelleiste der frei plazierten Funktionsleiste.

2.	Drücken Sie die Maustaste und halten Sie sie gedrückt.

3.	Ziehen Sie die Funktionsleiste, mit gedrückter Maustaste unter die Menüleiste.

Tip: Sie erhalten zu jedem Symbol eine kurze Funktionsbeschreibung, wenn Sie den Mauszeiger auf ein Symbol in der Funktionsleiste setzen (die Maustaste muß nicht gedrückt werden). Den Tip können Sie mit Hilfe/Tip ein- und ausschalten.

Siehe auch

Drucken Symbol

Bildleiste Symbol

Farbleiste Symbol

Effektleiste Symbol

Vergrößern Symbol

Verkleinern Symbol

Eins zu eins Symbol

Seitengröße Symbol

Benutzte Zeichenfläche Symbol


Drucken Symbol

Funktionsleiste

Startet die Druckausgabe des aktuellen Dokuments auf dem Dokumentdrucker. Eine Änderung der Druckoptionen ist nicht möglich.


Bildleiste Symbol

Funktionsleiste

Blendet die Symbole der Bildleiste ein oder aus. Mit den Symbolen der Bildleiste spiegeln oder drehen Sie das Grafikbild. Sie können aber auch die Bildgröße verändern oder das Bild zuschneiden.

Die Bildleiste ist als Abreißleiste konzipiert und kann beliebig auf dem Bildschirm positioniert werden.

Abreißleiste positionieren:

1.	Setzen Sie den Mauszeiger auf das Bildleiste Symbol.

2.	Drücken Sie die Maustaste und halten Sie sie gedrückt.

3.	Ziehen Sie die Abreißleiste mit gedrückter Maustaste aus der Funktionsleiste heraus.

4.	Plazieren Sie die Abreißleiste auf einer beliebigen Position auf dem Bildschirm.

Abreißleiste schließen:

1.	Klicken Sie in der Titelleiste der Abreißleiste auf das Schließen Symbol.


Farbleiste Symbol

Funktionsleiste

Blendet die Symbole der Farbleiste ein oder aus. Mit den Symbolen der Farbleiste ändern Sie die Farbanteile im Bild, stellen Helligkeit und Kontrast neu ein, oder wandeln ein Farbbild in ein Graustufen- oder Schwarzweißbild um.

Die Farbleiste ist als Abreißleiste konzipiert und kann beliebig auf dem Bildschirm positioniert werden.

Abreißleiste positionieren:

1.	Setzen Sie den Mauszeiger auf das Farbleiste Symbol.

2.	Drücken Sie die Maustaste und halten Sie sie gedrückt.

3.	Ziehen Sie die Abreißleiste mit gedrückter Maustaste aus der Funktionsleiste heraus.

4.	Plazieren Sie die Abreißleiste auf einer beliebigen Position auf dem Bildschirm.

Abreißleiste schließen:

1.	Klicken Sie in der Titelleiste der Abreißleiste auf das Schließen Symbol.


Effektleiste Symbol

Funktionsleiste

Blendet die Symbole der Effektleiste ein oder aus. Mit den Symbolen der Effektleiste wenden Sie verschiedene Effekte auf das gesamte Bild oder den markierten Bildbereich an.

Die Effektleiste ist als Abreißleiste konzipiert und kann beliebig auf dem Bildschirm positioniert werden.

Abreißleiste positionieren:

1.	Setzen Sie den Mauszeiger auf das Effektleiste Symbol.

2.	Drücken Sie die Maustaste und halten Sie sie gedrückt.

3.	Ziehen Sie die Abreißleiste mit gedrückter Maustaste aus der Funktionsleiste heraus.

4.	Plazieren Sie die Abreißleiste auf einer beliebigen Position auf dem Bildschirm.

Abreißleiste schließen:

1.	Klicken Sie in der Titelleiste der Abreißleiste auf das Schließen Symbol.


Vergrößern Symbol

Funktionsleiste

Bildausschnitt vergrößern. Nach der Symbolwahl markieren Sie im Dokumentfenster den zu vergrößernden Bereich.


Verkleinern Symbol

Funktionsleiste

Stellt die nächsttiefere Vergrößerungsstufe für die Anzeige im Dokumentfenster ein.


Eins zu eins Symbol

Funktionsleiste

Stellt die Grafik im Dokumentfenster in einem Vergrößerungsmaßstab von 100% dar.


Seitengröße Symbol

Funktionsleiste

Stellt die Vergrößerungsstufe im Dokumentfenster so ein, daß die gesamte Grafik sichtbar ist.


Benutzte Zeichenfläche Symbol

Funktionsleiste

Vergrößert den markierten Bereich auf die Größe des Dokumentfensters.


- Statusleiste
Statusleiste

Die Statusleiste zeigt verschiedene Informationen wie den Speicherbedarf, die Abmessungen und die Farbtiefe der aktuellen Grafik, den Vergrößerungsmaßstab, Uhrzeit und Datum an.


- Statusleiste
Statusleiste

Die Statusleiste ist am unteren Fensterrand des Programmfensters angeordnet und erfüllt mehrere Funktionen. Zum einen zeigt sie Informationen zu dem markierten Zeichnungselement, zur aktuellen Präsentation wie die aktuelle Seitennummer und die Gesamtseitenzahl, den Vergrößerungsmaßstab, den Bearbeitungszustand des Dokuments und die Cursorposition

Steht der Mauszeiger auf einem Symbol in der Objekt- oder Funktionsleiste oder auf einem Menüpunkt, zeigt die Statusleiste eine Erläuterung zu dem Symbol oder Menüpunkt.

Sie können über die Statusleiste auch einen anderen Vergrößerungsmaßstabs wählen

Statusleiste bearbeiten:

Sollen bestimmte Bereiche aus der Statusleiste entfernt oder neue Bereich hinzugefügt werden, wählen Sie Extras/Anpassen/Statusleiste. Nähere Informationen finden Sie unter Statusleiste Register.

Breite der Bereiche in der Statusleiste ändern:

1.	Setzen Sie den Mauszeiger in der Statusleiste auf eine Bereichsbegrenzung. Der Mauszeiger wird als waagerechter Doppelpfeil angezeigt.

2.	Ziehen Sie die Bereichsbegrenzung mit gedrückter Maustaste nach links oder rechts.

Bereiche der Statusleiste:

Zeigt die Größe der aktuellen Grafik.

Zeigt die Farbtiefe der Grafik.

Zeigt den Speicherplatzbedarf der Grafikdatei.

Zeigt die Größe des markierten Bereichs.

Zeigt den aktuell verwendeten Vergrößerungsmaßstab an.

•	Mit einem Doppelklick auf diesem Bereich rufen Sie die Dialogbox Maßstab auf. Nähere Informationen finden Sie unter Maßstab Dialog.

Zeigt den Bearbeitungszustand des aktuellen Dokuments an. Wurden nach dem Öffnen des Dokuments oder nach dem letzten Speichern Änderungen am Dokument vorgenommen, zeigt das Feld ein Sternchen „*".

Zeigt die aktuelle Systemzeit an.

Zeigt das aktuelle Systemdatum an.


Farbleiste Abreißleiste

Die Symbole der Farbleiste bieten in etwa die gleiche Funktionen, die Sie in der Menüleiste unter Farben auswählen können.

Siehe auch

Rot minus Symbol

Rot plus Symbol

Grün minus Symbol

Grün plus Symbol

Blau minus Symbol

Blau plus Symbol

Helligkeit minus Symbol

Helligkeit plus Symbol

Kontrast minus Symbol

Kontrast plus Symbol

Graustufen Symbol


Rot minus Symbol

Abreißleiste Farbleiste

Vermindert den Rotanteil um 10 Prozent. Mit Extras/Optionen/Farben können Sie einen anderen Vorgabewert einstellen.


Rot plus Symbol

Abreißleiste Farbleiste

Erhöht den Rotanteil um 10 Prozent. Mit Extras/Optionen/Farben können Sie einen anderen Vorgabewert einstellen.


Grün minus Symbol

Abreißleiste Farbleiste

Vermindert den Grünanteil um 10 Prozent. Mit Extras/Optionen/Farben können Sie einen anderen Vorgabewert einstellen.


Grün plus Symbol

Abreißleiste Farbleiste

Erhöht den Grünanteil um 10 Prozent. Mit Extras/Optionen/Farben können Sie einen anderen Vorgabewert einstellen.


Blau minus Symbol

Abreißleiste Farbleiste

Vermindert den Blauanteil um 10 Prozent. Mit Extras/Optionen/Farben können Sie einen anderen Vorgabewert einstellen.


Blau plus Symbol

Abreißleiste Farbleiste

Erhöht den Blauanteil um 10 Prozent. Mit Extras/Optionen/Farben können Sie einen anderen Vorgabewert einstellen.


Helligkeit minus Symbol

Abreißleiste Farbleiste

Vermindert die Helligkeit um 10 Prozent. Mit Extras/Optionen/Farben können Sie einen anderen Vorgabewert einstellen.


Helligkeit plus Symbol

Abreißleiste Farbleiste

Erhöht die Helligkeit um 10 Prozent. Mit Extras/Optionen/Farben können Sie einen anderen Vorgabewert einstellen.


Kontrast minus Symbol

Abreißleiste Farbleiste

Vermindert den Kontrast um 10 Prozent. Mit Extras/Optionen/Farben können Sie einen anderen Vorgabewert einstellen.


Kontrast plus Symbol

Abreißleiste Farbleiste

Erhöht den Kontrast um 10 Prozent. Mit Extras/Optionen/Farben können Sie einen anderen Vorgabewert einstellen.


Graustufen Symbol

Abreißleiste Farbleiste

Konvertierung der Farben in einer Grafik oder eines Bereichs zu Graustufen.

Den Schwellenwert für die Konvertierung legen Sie mit Extras/Optionen/Farben fest.


Effektleiste Abreißleiste

Die Symbole in der Abreißleiste bieten Ihnen in etwa die gleiche Funktionen, die Sie in der Menüleiste unter Effekte finden.

Siehe auch

Schärfe Symbol

Mosaik Symbol

Altern Symbol

Relief Symbol

Solarisation Symbol

Poster Symbol

Kacheln Symbol


Schärfe Symbol

Abreißleiste Effekteleiste

Veränderung der Randschärfe im gesamten Rasterbild oder für den markierten Bereich.

Den Vorgabewert für die Schärfe können Sie mit Extras/Optionen/Effekte ändern.


Mosaik Symbol

Effekteleiste:

Zusammenfassen kleiner Gruppen von Bildpunkten zu quadratischen oder rechteckigen Flächen mit gleicher Farbe.

Die Pixelzahl einer Gruppe können Sie mit Extras/Optionen/Effekte neu festlegen.


Altern Symbol

Abreißleiste Effekteleiste

Optisches Altern des Rasterbildes um 10 Prozent.

Mit Extras/Optionen/Effekte können Sie den Vorgabewert ändern.


Relief Symbol

Abreißleiste Effekteleiste

Umwandeln einer Rastergrafik in ein quasi dreidimensionales Reliefbild.


Solarisation Symbol

Abreißleiste Effekteleiste

Farbumkehr in Abhängigkeit von der Lichtintensität.

Zur Änderung des Schwellenwertes wählen Sie Extras/Optionen/Effekte.


Poster Symbol

Abreißleiste Effekteleiste

Reduzierung der Farben für das gesamte Bild oder den markierten Bereich.


Kacheln Symbol

Abreißleiste Effekteleiste

Zusammenfassen kleiner Gruppen von Bildpunkten zu quadratischen oder rechteckigen Flächen mit gleicher Farbe.

Mit Extras/Optionen/Effekte legen Sie fest, wieviele Pixel in X- und Y-Richtung pro Kachel verwendet werden.


Schiebeleisten

Am rechten und unteren Rand des Arbeitsbereichs/Dokumentfensters sind Schiebeleisten angeordnet, mit deren Hilfe Sie die nicht sichtbaren Grafikbereiche in den Arbeitsbereich verschieben. Die Elemente der Schiebeleisten werden ausschließlich mit der Maus bedient.

Elemente der vertikalen Schiebeleiste:

Bewegt den Inhalt des Arbeitsbereichs um einige Zentimeter nach unten.

Zeigt die relative Position des angezeigten Bereichs. Um die Anzeige schneller durch den Arbeitsbereich zu bewegen, setzen Sie die Maus auf das Schiebefeld, und ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste auf die gewünschte Position in der Schiebeleiste.

Bewegt die Anzeige im Arbeitsbereich um einige Zentimeter nach oben.

Waagerechtes Teilen des Dokumentfensters. Jedes Teilfenster kann einen unterschiedlichen Bereich der Grafik anzeigen.

Fenster teilen:

1.	Setzen Sie den Mauszeiger auf das Teilensymbol am unteren Ende der senkrechten Schiebeleiste.

2.	Ziehen Sie die waagerechte Teillinie mit gedrückter Maustaste ins Dokumentfenster.

Teilung entfernen:

1.	Setzen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster auf die Teilungslinie.

2.	Ziehen Sie die Teilungslinie mit gedrückter Maustaste auf den unteren Fensterrand.

Elemente ver horizontalen Schiebeleiste:

Bewegt die Anzeige im Arbeitsbereich um einige Zentimeter nach rechts.

Zeigt die relative Position des angezeigten Bereichs. Um die Anzeige hohen Vergrößerungsstufen schnell zu verschieben, setzen Sie die Maus auf das Schiebefeld und ziehen es mit gedrückter Maustaste auf die gewünschte Position.

Bewegt die Anzeige im Arbeitsbereich um einige Zentimeter nach links.

Senkrechtes Teilen des Dokumentfensters. Jedes Teilfenster kann einen unterschiedlichen Bereich der Grafik anzeigen.

Fenster teilen:

1.	Setzen Sie den Mauszeiger auf das Teilensymbol am rechten Ende der waagerechten Schiebeleiste.

2.	Ziehen Sie die senkrechte Teillinie mit gedrückter Maustaste ins Dokumentfenster.

Teilung entfernen:

1.	Setzen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster auf die Teilungslinie.

2.	Ziehen Sie die Teilungslinie mit gedrückter Maustaste auf den rechten Fensterrand.