Copyright: © 1995 StarDivision, Hamburg


Inhalt
Inhalt der StarChart-Hilfe

Wissenswertes über StarChart

Eine Einführung in das Programm.

StarChart bedienen

Die vollständige Übersicht aller Funktionen.

Software Support Center

Serviceleistungen zum Nulltarif.


Wissenswertes über StarChart

Willkommen zu StarChart, dem leistungsfähigem Werkzeug zur Erstellung von repräsentablen Diagrammen. Mit StarChart veranschaulichen Sie mühelos umfangreiche Zahlentabellen und verleihen Berichten und Präsentationen eine professionelle Note.

Da alle gängigen Diagrammtypen in insgesamt 22 Varianten unterstützt werden - darunter Säulen-, Balken-, Linien- und Kreisdiagramme -, sind die möglichen Anwendungsgebiete unbegrenzt: Darstellung demoskopischer Erhebungen, statistischer Verteilungen, wissenschaftlicher Meßergebnisse, Umsatzzahlen, Erfolgsrechnungen u.v.m.

Wie alle StarApplets ist auch StarChart auf die Zusammenarbeit mit den Hauptanwendungen von StarOffice - StarWriter, StarCalc und StarDraw - bestens vorbereitet. Dank der programmübergreifenden Zusammenarbeit über OLE wandelt StarChart bestehende StarWriter- und StarCalc-Tabellen per Mausklick in Sekunden in komplette Diagramme um und steht Ihnen in vollem Umfang innerhalb dieser Anwendungen zur Verfügung.

Alle Diagramme sind sowohl zwei- als auch dreidimensional vorhanden und voll editierbar. Von der Schriftart und den Farben bis hin zu den Achsen- und Datenbeschriftungen läßt Ihnen StarChart jede Freiheit, Ihr maßgeschneidertes Diagramm zu erstellen.


StarChart bedienen

3D-Ansicht Dialog

Achsen Dialog

Achsen und Gitter Dialog

Aktive Hilfe

Alle schließen

Anpassen Dialog

Ausrichtung Register

Ausschneiden

Autopilot Dialog

Beenden

Beleuchtung Dialog

Benutzereigene Bitmaps Dialog

Datenbeschriftung Dialog

Datenbeschriftung Register

Datenreihe/-punkt Dialog

Diagrammboden Dialog

Diagrammdaten Dialog

Diagrammfläche Dialog

Diagrammtyp Dialog

Diagrammwand Dialog

Dokumentinformationen Dialog

Dokumentmanager Dialog

Drucken Dialog

Drucker einrichten Dialog

Einfügen

Filter Dialog

Fläche Register

Funktionsleiste

Funktionsleiste

Ganzer Bildschirm

Gitter Dialog

Gruppen Dialog

Horizontal

Index

Info über StarChart

Infonamen bearbeiten Dialog

Inhalt

Kopieren Dialog

Kopieren

Legende Dialog

Legende Dialog

Letzte Version

Letzter Befehl

Linie Register

Löschen

Nebeneinander

Neu

Öffnen Dialog

Optionen Dialog

Ordner anlegen Dialog

Ordner Dialog

Paßwort eingeben Dialog

Pfade Dialog

Rückgängig

Schließen

Sortierung Dialog

Spalten Dialog

Speichern unter Dialog

Speichern

Statusleiste

Statusleiste

Symbole anordnen

Symbolleisten bearbeiten Dialog

Tip

Titel Dialog

Titel Dialog

Überlappend

Umbenennen Dialog

Umrandung Register

Vertikal

Wiederholen

Zeichen Register


Software Support Center

Registrierten Anwendern bietet Star Division Support und Service zum Nulltarif. Wir möchten Sie aber bitten, uns keine Fragen zum Betriebssystem zu stellen. Wir setzen voraus, daß Sie sich mit dieser grafischen Oberfläche und deren Bedienung auskennen.

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, geben Sie bitte unbedingt das Betriebssystem mit an, auf dessen grafischer Oberfläche Sie mit StarChart arbeiten.

Bitte richten Sie Ihre Fragen oder Anregungen per Brief, Telefax oder telefonisch an die

Star Division GmbH - Software Support Center -, Sachsenfeld 4, 20097 Hamburg

Telefon: 040 - 2 36 46 700 - Telefax: 040 - 2 36 46 750

Die Hotline ist während folgender Zeiten von kompetenten Mitarbeitern besetzt:

Montag - Donnerstag von 9.00 bis 18.00 Uhr

Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr

Sie können das Software Support Center auch über die Datennetze

CompuServe und Internet erreichen:

Internet: http://www.stardiv.de

CompuServe: go stardiv


Neu

Menüleiste Datei/Neu,Symbol in der Funktionsleiste:

Erstellt ein neues Chartdokument im Arbeitsbereich, das neue Dokument wird automatisch zum aktuellen Dokument.

StarChart kann mehrere Dokumente laden und bearbeiten. Um zwischen den geladenen Dokumenten umzuschalten, wählen Sie in der Menüleiste Fenster und dann den Namenseintrag des zu bearbeitenden Dokuments. Darüber hinaus können Sie die geladenen Dokumente im Arbeitsbereich so anordnen, daß Sie ein Fenster direkt mit der Maus wählen.


Öffnen Dialog

Menüleiste Datei/Öffnen, Symbol in der Funktionsleiste:

Auswahl eines Chartdokuments, das in den Arbeitsbereich von StarChart geladen werden soll.

Dateiname

Zeigt die aktuelle Suchmaske zur Auswahl des aktuellen Dokumenttyps beziehungsweise den Dateinamen des im unteren Listenfeld markierten Dokuments. Geben Sie hier den Dateinamen des gewünschten Dokuments direkt ein, oder wählen Sie den Dateinamen aus dem unteren Listenfeld.

Ordner

Zeigt den aktuellen Verzeichnispfad und im Listenfeld die Verzeichnisse und Unterverzeichnisse des aktuellen Laufwerks. Zur Auswahl eines anderen Verzeichnisses Doppelklicken Sie das gewünschte Verzeichnissymbol.

Dateityp

Zeigt den für die Dateianzeige verwendeten Dateityp. Anhand des aktuellen Dateityps erzeugt StarChart eine Suchmaske für die Dateianzeige im Listenfeld Dateiname.

Zur Auswahl eines anderen Dateityps klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen den Dateityp aus der Auflistung. Neben der Vorgabe StarChart (Dateierweiterung SCD) steht Ihnen noch der Dateityp <Alle> zur Verfügung.

Laufwerke

Zeigt den Laufwerksbuchstaben und die Bezeichnung des aktuellen Laufwerks. Zur Auswahl eines anderen Laufwerks klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen das gewünschte Laufwerk aus der Auflistung.

[Standard]

Setzt die aktuellen Einstellungen der Dialogbox wieder auf den Standardverzeichnispfad für Dokumentdateien. Zur Änderung der Vorgaben für die Pfadeinstellungen von StarChart wählen Sie in der Menüleiste Extras/Optionen und dann Pfade. Nähere Informationen finden Sie unter Pfade Register.

[Manager]

Startet den Dokumentmanager zur Dateiauswahl. Über den Dokumentmanager können Sie Dokumente auch über Einträge im Dokumentinfo suchen und auswählen. Nähere Informationen finden Sie unter Dokumentmanager Dialog.

Nur lesen

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie das markierte Dokument laden und seinen Inhalt überprüfen, aber nicht bearbeiten möchten.

Wenn Sie Änderungen am Dokument durchführen, können Sie das Dokument nicht unter dem aktuellen Namen abspeichern. Wählen Sie zum Speichern in der Menüleiste Datei/Speichern unter. Nähere Informationen finden Sie unter Speichern unter Dialog.

[Netzwerk]

Wird für die Zuordnung eines Netzwerkverzeichnisses zu einem Laufwerksbuchstaben verwendet. Diese Schaltfläche ist nur im Netzwerkbetrieb sichtbar.


Schließen

Menüleiste Datei/Schließen

Schließt das aktuelle Dokument und alle Fenster, die für das aktuelle Dokument geöffnet wurden. Haben Sie seit dem letzten Speichern Änderungen am aktuellen Dokument vorgenommen, erscheint eine Sicherheitsabfrage. Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit [Ja], wenn die Änderungen gespeichert werden sollen.


Speichern

Menüleiste Datei/Speichern, Symbol in der Funktionsleiste:

Speichert den aktuellen Inhalt des Dokuments unter dem aktuellen Dokumentnamen auf dem aktuellen Laufwerk ab. Hierbei wird der Inhalt der letzten Dateiversion überschrieben.

Wenn Sie das aktuelle Dokument noch nicht gespeichert haben, erscheint automatisch die Dialogbox Speichern unter in der Sie eine Bezeichnung für das Chartdokument eingeben können.

Tip: StarChart gibt Ihnen die Möglichkeit, die letzte Dateiversion als sogenannte Backupdatei (Sicherungsdatei) zu erhalten. Nähere Informationen finden Sie unter Speichern Register.


Speichern unter Dialog

Menüleiste Datei/Speichern unter

Auswahl eines neuen Verzeichnisses und/oder eines Dateinamens für das aktuelle Chartdokument.

Dateiname

Zeigt den aktuellen Namen des Chartdokuments. Geben Sie den neuen Dateinamen direkt ein oder wählen Sie einen Dateinamen aus dem Listenfeld, wenn Sie ein vorhandenes Chartdokument mit dem aktuellen Inhalt überschreiben möchten.

Hinweis: Für die Benennung der Dokumentdatei gelten die allgemeinen Regeln zur Festlegung von Dateinamen des jeweiligen Betriebssystems.

Ordner

Zeigt den aktuellen Verzeichnispfad und im Listenfeld die Verzeichnisse und Unterverzeichnisse des aktuellen Laufwerks. Zur Auswahl eines anderen Verzeichnisses doppelklicken Sie das gewünschte Verzeichnissymbol.

Dateityp

Zeigt den für die Dateianzeige verwendeten Dateityp. Wenn Sie die Vorgabe StarChart übernehmen, erzeugt StarChart automatisch die Dateierweiterung SCD.

Laufwerke

Zeigt den Laufwerksbuchstaben und die Bezeichnung des aktuellen Laufwerks. Zur Auswahl eines anderen Laufwerks klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen das gewünschte Laufwerk aus der Auflistung.

[Standard]

Setzt die aktuellen Einstellungen der Dialogbox wieder auf den Standardverzeichnispfad. Zur Änderung der Vorgaben für die Pfadeinstellungen von StarChart wählen Sie in der Menüleiste Extras/Optionen und dann Pfade. Nähere Informationen finden Sie unter Pfade Register.

Paßwort

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie einen Zugriff Dritter auf das Dokument verhindern möchten. Ein mit dem Paßwortschutz gespeichertes Dokument kann nur dann geladen und bearbeitet werden, wenn der Benutzer das richtige Paßwort kennt.

Die Paßworteingabe erfolgt in der Dialogbox Paßwort eingeben. Die Dialogbox erscheint, wenn Sie die Dialogbox Speichern unter mit [OK] verlassen. Nähere Informationen finden Sie unter Paßwort eingeben Dialog.

Hinweis: Um den Paßwortschutz einer geladenen Datei zu entfernen, müssen Sie das Dokument mit Datei/Speichern unter unter einem anderen Namen speichern.

[Netzwerk]

Wird für die Zuordnung eines Netzwerkverzeichnisses zu einem Laufwerksbuchstaben verwendet. Diese Schaltfläche ist nur im Netzwerkbetrieb sichtbar.


Paßwort eingeben Dialog

Erscheint beim Laden einer paßwortgeschützten Datei oder bei der Vergabe eines neuen Paßwortes nach Datei/Speichern unter.

Eingabe eines bereits vergebenen Paßwortes, um eine Datei zu laden. Vergabe eines neuen Paßwortes beim Speichern einer Dokumentdatei.

Paßwort

Geben Sie hier das gewünschte oder benötigte Paßwort ein. Es muß aus mindestens fünf Zeichen bestehen, Buchstaben und Zahlen dürfen beliebig kombiniert werden. StarChart unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Die eingetippten Zeichen werden aus Sicherheitsgründen durch Sternchen „*" dargestellt.

Bei der Festlegung eines neuen Paßwortes erscheint nach der Wahl von [OK] die Dialogbox Paßwort bestätigen. Geben Sie dort das Paßwort erneut ein. Nur wenn beide Paßwörter exakt übereinstimmen, wird die Datei gespeichert.


Letzte Version

Menüleiste Datei/Letzte Version

Ersetzt den aktuellen Inhalt des aktuellen Dokuments durch den Inhalt der letzten Dateiversion auf der Festplatte. Vor der Änderung erscheint eine Sicherheitsabfrage.

Achtung: Die Verwendung dieses Menüpunkts kann zu einem unerwünschten Datenverlust führen, wenn Sie mit Extras/Optionen Register Speichern das automatische Speichern ohne Rückfrage aktiviert haben. Nähere Informationen finden Sie unter Speichern Register.


Dokumentmanager Dialog

Menüleiste Datei/Dokumentmanager

Anzeige des Dokumentinfos und Daten von Dokumentdateien auf der Festplatte. Grundfunktion zur Organisation und Verwaltung von Dokumentdateien auf der Festplatte.

Sparte

Wählen Sie hier die gewünschte Dokumentsparte. Dokumentsparten bieten Ihnen eine einfache Möglichkeit, die in einer Dokumentgruppe festgelegte Anzeige noch weiter einzuschränken. Durch die Vergabe von Spartennamen wie „Umsatz" oder „Bestand" können Sie anhand der Benennung auf den Verwendungszweck der angezeigten Dateien schließen.

Gruppe

Hier wählen Sie die gewünschte Dokumentgruppe. Die Kriterien zur Dateianzeige werden immer einer benannten Dokumentgruppe zugeordnet. Durch die Vergabe von Gruppennamen wie „Beruf" und „Privat" können Sie anhand des Gruppennamens bereits auf den Verwendungszweck der angezeigten Dateien schließen. Eine Dokumentgruppe kann mehrere Dokumentsparten enthalten.

Übersicht

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn nur die Dokumentinformationen der markierten Dokumentdatei angezeigt werden sollen. Im linken Bereich des Listenfeldes werden die Dateinamen aufgelistet, im rechten Bereich werden die Dokumentinformationen des markierten Dokuments angezeigt.

Ist das Markierungsfeld deaktiviert, wird im linken Bereich des Listenfeldes neben dem Dateinamen auch die Dateigröße und die Titelangabe aus dem Dokumentinfo angezeigt. Im rechten Bereich werden neben dem Erstellungsdatum und der Erstellungszeit noch weitere Angaben zur Dokumentdatei angezeigt. Zur Anzeige der zusätzlichen Angaben verschieben Sie die Anzeige mit der waagerechten Schiebeleiste.

Nur lesen

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn Sie die mit dem Dokumentmanager geladenen Dateien im Arbeitsbereich nur betrachten, aber nicht ändern oder erweitern möchten.

Dateien markieren:

•	Eine einzelne Datei markieren Sie durch einfaches Anklicken.

•	Zum Markieren nebeneinander liegender Dateien, ziehen Sie den Mauszeiger mit gedrückter Maustaste über die Dateinamen.

•	Zum Markieren auseinander liegender Dateien, drücken Sie [Strg] und klicken Sie auf die gewünschten Dateinamen.

Spaltenbreite ändern:

1.	Setzen Sie den Mauszeiger zwischen die Spaltenüberschriften.

2.	Ziehen Sie die Spalte mit gedrückter Maustaste auf die gewünschte Größe

[Befehle]

Die hier ausgewählten Befehle wirken sich direkt auf alle markierten Dateien aus.

Löschen

Die markierten Dateien werden von der Festplatte entfernt.

Info

Die Dokumentinformation der markierten Dokumentdatei wird in der Dialogbox Dokumentinformationen angezeigt und kann dort von Ihnen geändert werden. Nähere Informationen finden Sie unter Dokumentinformationen Dialog+.

Kopieren

Die markierten Dateien werden in ein anderes Verzeichnis auf der Festplatte kopiert oder verschoben. Die Auswahl des Zielverzeichnisses erfolgt in der Dialogbox Kopieren. Nähere Informationen finden Sie unter Kopieren Dialog.

Umbenennen

Die markierte Dokumentdatei wird unter einem anderen Namen auf der Festplatte abgespeichert. Die Festlegung des neuen Dateinamens erfolgt in der Dialogbox Umbenennen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Umbenennen Dialog.

Drucken

Die markierten Dokumente werden auf dem jeweiligen Dokumentdrucker ausgegeben.

Hinweis: Die Information über den zuletzt verwendeten Dokumentdrucker ist im Dokument gespeichert. Falls die letzte Druckausgabe auf einem Faxanschluß erfolgte, wird der Ausdruck auch jetzt auf dem Faxanschluß erfolgen.

[Gruppen]

Aktualisierung der Suchpfade, der Filter, der Sortierung und Spaltenanordnung für die aktuelle Dokumentgruppe. Anlegen einer neuen Dokumentgruppe oder Dokumentsparte. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Gruppen durch. Nähere Informationen finden Sie unter Gruppen Dialog.

[Pfade]

Änderungen an den aktuellen Suchpfaden vornehmen. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Pfade durch. Nähere Informationen finden Sie unter Pfade Dialog.

[Filter]

Ändern der aktuellen Auswahlkriterien (Filter) für die Dateianzeige. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Filter durch. Nähere Informationen finden Sie unter Filter Dialog.

[Sortierung]

Ändern der aktuellen Sortierreihenfolge für die Anzeige der Dokumentdateien. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Sortierung durch. Nähere Informationen finden Sie unter Sortierung Dialog.

[Spalten]

Ändern der aktuellen Spaltenanordnung in der Dateiauflistung. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Spalten durch. Nähere Informationen finden Sie unter Spalten Dialog.


Kopieren Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Dokumentmanager

Kopieren oder Verschieben einer oder mehrerer Dokumentdateien in ein anderes Verzeichnis und/oder ein anderes Laufwerk. Erstellen eines neuen Ordners (Verzeichnis) auf dem Laufwerk.

Zielverzeichnis

Verzeichnisse

Wählen Sie hier das Zielverzeichnis für das Kopieren oder Verschieben.

Hinweis: Quell- und Zielverzeichnisse dürfen beim Kopieren oder Verschieben nicht identisch sein!

Laufwerke

Wählen Sie hier das gewünschte Ziellaufwerk für das Kopieren oder Verschieben.

Verschieben

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn die Dateien in das Zielverzeichnis verschoben werden sollen. Die Dateien werden nach dem Kopieren im Quellverzeichnis gelöscht.

[Ordner]

Wenn Sie auf dem aktuellen Laufwerk im aktuellen Verzeichnis ein neues Verzeichnis (Ordner) erstellen möchten, wählen Sie diese Schaltfläche. Die erforderlichen Eingaben erfolgen in der Dialogbox Ordner anlegen. Nähere Informationen finden Sie unter Ordner anlegen Dialog.


Ordner anlegen Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Kopieren

Anlegen eines neuen Ordner auf dem aktuellen Laufwerk im aktuellen Verzeichnis.

Der aktuelle Pfad wird in der Titelleiste der Dialogbox angezeigt.

Zur Auswahl eines anderen Pfads schließen Sie die Dialogbox mit [Abbrechen] und wählen den gewünschten Pfad in der Dialogbox Kopieren.

Name

Geben Sie hier den gewünschten Ordnernamen ein. Für die Benennung des Ordners gelten die Regeln des jeweiligen Betriebssystems.

Achtung: Der so angelegte Ordner kann nur mit den vom Betriebssystem gebotenen Funktionen wieder gelöscht werden.


Umbenennen Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Dokumentmanager

Ändern des aktuellen Dateinamens.

Alter Name

Hier wird der aktuelle Name der Datei in abgeblendeter Schrift angezeigt.

Neuer Name

Geben Sie hier den von Ihnen gewünschten Dateinamen ein. Für die Benennung der Datei gelten die Regeln des jeweiligen Betriebssystems.

Achtung: Eine Änderung an der aktuellen Dateierweiterung kann dazu führen, daß die Datei nicht wie gewohnt eingesetzt werden kann.


Gruppen Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Dokumentmanager mit [Gruppen]

Aktualisierung der Suchpfade, der Filter, der Sortierung und Spaltenanordnung für die aktuelle Gruppe. Anlegen einer neuen Gruppe oder Sparte.

Gruppen

Hier werden die aktuell verfügbaren Dokumentgruppen aufgelistet. Markieren Sie die Gruppe, deren Einstellungen geändert werden sollen.

[Bearbeiten]

Pfade

Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie Änderungen an den aktuellen Suchpfaden vornehmen oder einen neuen Suchpfad definieren möchten. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Pfade durch. Nähere Informationen finden Sie unter Pfade Dialog.

Filter

Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie für die Dateianzeige die aktuellen Auswahlkriterien (Filter) ändern oder neue Kriterien festlegen möchten. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Filter durch. Nähere Informationen finden Sie unter Filter Dialog.

Sortierung

Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie für die Anzeige der Dokumentdateien eine andere Sortierreihenfolge benötigen. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Sortierung durch. Nähere Informationen finden Sie unter Sortierung Dialog.

Spalten

Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie die aktuell verwendete Spaltenanordnung bei der Dateiauflistung ändern oder neu definieren möchten. Die hierfür erforderlichen Einstellungen führen Sie in der Dialogbox Spalten durch. Nähere Informationen finden Sie unter Spalten Dialog.

Wie aktuelle Einstellung

Die Einstellungen der markierten Gruppe werden mit den aktuellen Einstellungen des Suchpfads, der Filtereinstellungen, der Sortierung und der Spaltenanordnung überschrieben.

[Verwalten>>]

Die Dialogbox wird nach unten erweitert und zeigt die Einstellungen zur Verwaltung der Gruppeneinstellungen.

Gruppe

In diesem Bereich wählen Sie die zu ändernde Dokumentgruppe und Sparte. Eine Dokumentgruppe kann mehrerer Dokumentsparten enthalten.

Name

Hier wird der Name der aktuellen Dokumentgruppe angezeigt. Um die aktuelle Bezeichnung zu ändern, überschreiben Sie die Vorgabe und klicken dann auf [Ändern].

Sparte

Wählen Hier wird der Name der aktuellen Dokumentsparte angezeigt. Um eine neue Dokumentsparte zu erzeugen, überschreiben Sie die Vorgabe und klicken dann auf [Ändern].

[Neu]

Erstellt eine neue Dokumentgruppe mit der Bezeichnung UnbenanntX, wobei X für eine fortlaufende Numerierung steht.

[Ändern]

Ändert die aktuelle Gruppenbezeichnung und/oder erzeugt eine neue Dokumentsparte.

[Löschen]

Entfernt die unter Gruppen markierte Dokumentgruppe ohne Nachfrage.

[Verwalten<<]

Bringt die Dialogbox wieder auf die ursprüngliche Größe.


Pfade Dialog

Dialogbox Dokumentmanager oder Dialogbox Gruppen

Verzeichnisse zu den aktuellen Suchpfaden hinzufügen oder entfernen.

Suchpfade

Zeigt die aktuellen Suchpfade.

Verzeichnisse

Zeigt die Verzeichnisse der ersten Verzeichnisebene auf dem aktuellen Laufwerk.

Um die Verzeichnisse der nächsten Ebene sichtbar zu machen, Doppelklicken Sie den Verzeichnisnamen. Die eventuell vorhandene Unterverzeichnisse werden unter dem ausgewählten Verzeichnis nach rechts gerückt angezeigt.

Laufwerke

Zeigt den Laufwerksbuchstaben und die Bezeichnung des aktuellen Laufwerks. Zur Auswahl eines anderen Laufwerks klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen das gewünschte Laufwerk aus der Auflistung. Die Verzeichnisse des Laufwerks werden im Listenfeld Verzeichnisse angezeigt.

Suchpfade hinzufügen:

1.	Wählen Sie das gewünschte Laufwerk und markieren Sie ein Verzeichnis unter Verzeichnisse.

2.	Klicken Sie auf [<<Hinzufügen].

Der Verzeichnisname erscheint im Listenfeld Suchpfade. Die Schaltfläche [<<Hinzufügen] wird abgeblendet dargestellt.

Suchpfade entfernen:

1.	Markieren Sie im Listenfeld Suchpfade das zu entfernende Verzeichnis.

2.	Klicken Sie auf [Entfernen].

Der Verzeichnisname wird aus dem Listenfeld Suchpfade entfernt.

[Alle entf.]

Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie alle Einträge aus dem Listenfeld Suchpfade entfernen möchten.

Unterverzeichnisse einschließen

Wenn Sie möchten, daß bei dem unter Suchpfade markiertem Verzeichnis auch die eventuell vorhandenen Unterverzeichnisse durchsucht werden, aktivieren Sie das Markierungsfeld. Das Markierungsfeld muß für jeden Eintrag unter Suchpfade separat aktiviert werden.

Hinweis: Vermeiden Sie eine globale Suche auf dem gesamten Laufwerk. Dies würde die Suchgeschwindigkeit des Dokumentmanagers nur unnötig verlangsamen.


Filter Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Dokumentmanager oder Dialogbox Gruppen

Festlegen eines Suchmusters für die Suche nach bestimmten Dokumentdateien.

Durch die Kombination verschiedener Kriterien, schränken Sie die Anzahl der gefundenen Dateien zusätzlich ein.

Titel

Geben Sie hier den Dokumenttitel ein, der als Suchkriterium verwendet werden soll.

Thema

Geben Sie hier ein Thema ein, das als Suchkriterium verwendet werden soll.

Autor

Geben Sie hier den Namen des Autors ein. Die Angabe des Autorennamens als Suchkriterium ist nur dann sinnvoll, wenn mehrere Mitarbeiter Zugriff auf einen Datenbestand haben.

Schlüsselworte

Geben Sie hier die durch Komma getrennten Schlüsselworte für den Suchlauf ein.

Dateien

Geben Sie hier die Suchmaske für den Dateinamen der zu suchenden Dateien ein. Die Suchmaske „*.*" erfaßt alle Dateien, „*.SCD" schränkt die Suche auf StarChart Dokumente ein.

Groß-/Kleinschreibung beachten

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn StarChart auch die Verwendung von Groß- und Kleinschreibung beachten soll.

[Zusätze>>]

Erweitert die Dialogbox nach unten. Im Unterschied zu den Suchkriterien im oberen Teil der Dialogbox können Sie hier die verschiedene Kriterien über Bedingungen verknüpfen. Hierdurch ergeben sich Suchkriterien wie: „entweder-oder", „wenn-dann" und „sowohl-als auch".

Feldname

Wählen Sie hier ein vordefiniertes Suchkriterium.

Auswahl	Suchkriterium
(Keins)	Keine Suche nach Feldinhalten. Alle nachfolgenden Definitionen werden ignoriert.
Datei	Der Dateiname
Größe	Die Dateigröße
Titel	Der Dokumenttitel
Thema	Das Thema im Dokumentinfo
Erstellt am	Das Erstellungsdatum der Dokumentdatei
Erstellt um	Die Uhrzeit der Dokumenterstellung
Geändert am	Das Datum der letzten Änderung
Geändert um	Die Uhrzeit der letzten Änderung
Geändert von	Der Name des letzten Benutzers
Gedruckt am	Das Datum des letzten Ausdrucks
Gedruckt um	Die Uhrzeit des letzten Ausdrucks
Gedruckt von	Der Name des Benutzers, der das Dokument ausgedruckt hat.
Beschreibung	Inhalt des Beschreibungsfelds im Dokumentinfo
Schlüsselworte	Worteinträge im Feld Schlüsselworte
Info 0…3	Suche nach Einträgen in den Infofeldern. Die Feldbezeichnungen im Dokument werden nicht berücksichtigt.
Pfad	Pfadangabe
Bedingung

Hier wählen Sie eine vordefinierte Bedingung.

Bedingung	erfüllt wenn
=	Feldinhalt „gleich" Wert
>=	Feldinhalt „größer oder gleich" Wert
<=	Feldinhalt „kleiner oder gleich" Wert
>	Feldinhalt „größer" Wert
<	Feldinhalt „kleiner" Wert
<>	Feldinhalt „ungleich" Wert
Wert

Hier geben Sie den Vergleichswert für die Bedingung ein, der erfüllt sein muß, damit die Datei angezeigt wird.

Verknüpfung

Hier wählen Sie die Verknüpfung mit dem nächsten Auswahlkriterium.

Auswahl	Ergebnis
(Keine)	Kein zusätzliches Kriterium
UND	Die aktuelle und die nächste Bedingung müssen erfüllt sein
ODER	Die aktuelle Bedingung oder die nächste Bedingung muß erfüllt sein.
[Zusätze<<]

Schließt den nach unten erweiterten Teil der Dialogbox.


Sortierung Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Dokumentmanager oder aus Dialogbox Gruppe

Auswahl eines Sortierkriteriums für die beim Suchlauf gefundenen Dokumentdateien.

Sortiert nach

Markieren Sie im Listenfeld das gewünschte Sortierkriterium.

Aufsteigend

Die Dateien werden entsprechend dem Sortierkriterium in der Form a … z bzw. 0 … 9 sortiert angezeigt.

Absteigend

Die Dateien werden entsprechend dem Sortierkriterium in der Form z … a bzw. 9 … 0 sortiert angezeigt.


Spalten Dialog

Aufruf aus der Dialogbox Dokumentmanager oder aus Dialogbox Gruppe

Änderung der Anzeigereihenfolge im Listenfeld der Dialogbox Dokumentmanager.

Hinweis: Die hier festgelegten Einstellungen werden sichtbar, wenn Sie in der Dialogbox Dokumentmanager das Markierungsfeld Übersicht deaktivieren.

Reihenfolge

Zeigt die aktuelle Reihenfolge für die Anzeige. Der oberste Eintrag erscheint im Listenfeld der Dialogbox Dokumentfenster ganz links.

Der markierte Eintrag wird um eine Position nach unten gerückt. Er erscheint im Dokumentmanager weiter rechts.

Der markierte Eintrag wird um eine Position nach oben gerückt. Er erscheint im Dokumentmanager weiter links.


Dokumentinformationen Dialog

Menüleiste Datei/Dokumentinfo oder aus dem Dokumentmanager

Eingabe oder Korrektur der Beschreibungen zum aktuellen Dokument, Eingabe zusätzlicher Angaben in Infofeldern.

Siehe auch

Beschreibung Register

Dokument Register

Benutzer Register


Beschreibung Register

Dialogbox Dokumentinformation

Eingabe beschreibender Angaben zum aktuellen Dokument und Festlegen von Suchbegriffen für den Einsatz mit dem Dokumentmanager.

Titel

Geben Sie hier den Dokumentnamen ein. (maximal 63 Zeichen)

Thema

Geben Sie eine Beschreibung des Dokumentinhalts oder eine Gruppenbezeichnung ein. (maximal 63 Zeichen)

Schlüsselworte

Geben Sie hier, durch Komma getrennt, die Stichworte ein, die Ihnen für eine spätere Suche sinnvoll erscheinen. (maximal 127 Zeichen)

Beschreibung

Geben Sie hier eine ausführliche Beschreibung des Dokuments oder einen Kommentar ein. (maximal 255 Zeichen)

Tip: Der Aufwand für das nachträgliche Erstellen der Dokumentinformation läßt sich reduzieren, wenn Sie die erforderlichen Angaben beim ersten Speichern des Dokuments eintragen. Für eine automatische Erinnerung durch StarChart wählen Sie Extras/Optionen, Register Speichern und aktivieren das Markierungsfeld Dokumentinfo beim Speichern mitspeichern. Diese Einstellung gilt für alle StarChart Sitzungen.


Dokument Register

Dialogbox Dokumentinformation

Die Angaben auf diesem Register werden von StarChart automatisch erfaßt und beim Speichern im Dokumentinfo abgelegt.

Die Angaben können von Ihnen nicht geändert werden.


- Dokumentinformationen Dialog - Benutzer Register
Benutzer Register

Dialogbox Dokumentinformationen

Erweitern der Dokumentinformation um bis zu vier Felder, die auch bei der späteren Bearbeitung mit dem Dokumentmanager ausgewertet werden können.

Info 0 …3

Geben Sie hier die von Ihnen gewünschten Angaben zum aktuellen Dokument oder zur Bearbeitung des Dokuments ein. (maximal 19 Zeichen)

[Infofelder]

Eingabe neuer Bezeichnungen für die Infofelder Info 0 …3. Die Eingaben erfolgen in der Dialogbox Infonamen bearbeiten. Nähere Informationen finden Sie unter Infonamen bearbeiten Dialog.


Infonamen bearbeiten Dialog

Dialogbox Dokumentinformationen, Register Benutzer, [Infofelder]

Eingabe neuer Bezeichnungen für die im Register Benutzer angezeigten Infofelder.

Namen

Klicken Sie in das zu ändernde Textfeld, und geben Sie die gewünschte Bezeichnung ein. (jeweils ca. 15 Zeichen)


Drucken Dialog

Menüleiste Datei/Drucken

Auswahl des Dokumentdruckers, und Festlegen verschiedener Optionen für den Ausdruck.

Drucker

Zeigt den aktuell verwendeten Dokumentdrucker. Zur Auswahl eines anderen Druckers wählen Sie die Schaltfläche [Einrichten].

Druckbereich

StarChart erzeugt nur einseitige Dokumente, deshalb ist das Optionsfeld Alles vorgewählt. Die weiteren Optionsfelder in diesem Bereich sind abgeblendet.

Druckqualität

Wählen Sie hier die für den Ausdruck gewünschte Druckerauflösung.

Exemplare

Wenn das Dokument mehrfach ausgedruckt werden soll, geben Sie hier die Anzahl der gewünschten Kopien ein.

Ausdruck in Datei

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie die Druckausgabe in eine Datei umleiten möchten. Nach dem Druckstart werden Sie zur Eingabe eines Dateinamens für die Druckdatei aufgefordert.

Kopien sortieren

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn die einzelnen Druckseiten in der richtigen Sortierreihenfolge ausgedruckt werden sollen.

[Einrichten]

Auswahl eines anderen Dokumentdruckers, eines anderen Paierformats und einer Papierausrichtung. Die Einstellungen erfolgen in der Dialogbox Drucker einrichten.


Drucker einrichten Dialog

Menüleiste Datei/Druckereinstellung

Einstellungen des aktuellen Dokumentdruckers ändern oder Auswahl eines anderen Dokumentdruckers.

Drucker

Standarddrucker

Der vom Betriebssystem angebotene Standarddrucker wird als Dokumentdrucker für das aktuelle Dokument verwendet.

Spezieller Drucker

Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, wenn Sie nicht den Standarddrucker für die Druckausgabe verwenden möchten. Zur Auswahl eines anderen Druckers klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen den gewünschten Drucker aus der Auflistung.

Format

Hier wählen Sie die Papierausrichtung für den Ausdruck. Die Ausrichtungen Hochformat/Querformat werden von den meisten Druckern unterstützt.

Hochformat

Der Ausdruck erfolgt in der normalen Papierausrichtung von links nach rechts.

Querformat

Der Ausdruck wird um 90° gedreht, der Ausdruck erfolgt von unten nach oben.

Papier

Hier wählen Sie das Papiergröße (Format) und die gewünschte Art der Papierzufuhr.

Format

Zeigt die aktuell verwendete Papiergröße an. Zur Auswahl einer anderen Papiergröße klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen das gewünschte Papierformat aus der Auflistung.

Zufuhr

Zeigt die aktuell verwendete Papierzuführung an. Zur Auswahl einer anderen Papierzuführung klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen die gewünschte Papierzuführung aus der Auflistung.


Beenden

Menüleiste Datei/Beenden

Beendet das Programm StarChart. Enthält die aktuelle Programmsitzung noch ungesicherte Dokumente, erscheint für jedes geänderte aber noch nicht gespeicherte Dokument eine Sicherheitsabfrage.


Rückgängig

Menüleiste Bearbeiten/Rückgängig, Symbol in der Funktionsleiste:

Mit dem Menüpunkt Rückgängig können Sie , mit einigen Ausnahmen, die letzten 20 ausgeführten Aktionen Schritt für Schritt wieder rückgängig machen. Rechts neben dem Menüpunkt steht die Bezeichnung der Aktion, die Sie mit Rückgängig zurücknehmen können.


Wiederholen

Menüleiste Bearbeiten/Wiederholen, Symbol in der Funktionsleiste:

Mit dem Menüpunkt Wiederholen können Sie die rückgängig gemachten Aktionen in der ursprünglichen Reihenfolge wiederholen. Der Menüpunkt Wiederholen hebt die Wirkung des Menüpunkts Rückgängig wieder auf. Rechts neben dem Menüpunkt steht die Bezeichnung der Aktion, die Sie mit Wiederholen ausführen können.


Letzter Befehl

Menüleiste Bearbeiten/Letzter Befehl

Mit dem Menüpunkt Letzter Befehl können Sie die letzte Aktion erneut ausführen.  Rechts neben dem Menüpunkt steht die Bezeichnung der Aktion, die Sie mit Letzter Befehl ausführen können.


Ausschneiden

Menüleiste Bearbeiten/Ausschneiden, Symbol in der Funktionsleiste:

Entfernt das im Arbeitsbereich markierte Objekt aus dem aktuellen Dokument und stellt es in die Zwischenablage. Der ursprüngliche Inhalt der Zwischenablage wird überschrieben. Im Unterschied zum Löschen kann das Objekt aus der Zwischenablage wieder in das Dokument eingefügt werden. Wählen Sie hierzu in der Menüleiste Bearbeiten/Einfügen.

Tip: Die Zwischenablage kann auch dazu verwendet werden, Teile eines Dokuments oder auch den gesamten Inhalt des Dokuments mit anderen Anwendungen auszutauschen.


Kopieren

Menüleiste Bearbeiten/Kopieren, Symbol in der Funktionsleiste:

Erzeugt von dem im Arbeitsbereich markierten Objekt eine Kopie und stellt sie in die Zwischenablage. Der ursprüngliche Inhalt der Zwischenablage wird bei dieser Aktion überschrieben. Um den aktuellen Inhalt der Zwischenablage an einer anderen Position in das aktuelle Dokument einzufügen, wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten/Einfügen.

Tip: Die Zwischenablage kann auch dazu verwendet werden, Teile eines Dokuments oder auch den gesamten Inhalt des Dokuments mit anderen Anwendungen auszutauschen.


Einfügen

Menüleiste Bearbeiten/Einfügen, Symbol in der Funktionsleiste:

Fügt den aktuellen Inhalt der Zwischenablage an der aktuellen Position des Cursor in das aktuelle Dokument ein. Bei dieser Aktion bleibt der Inhalt der Zwischenablage unverändert erhalten.

Tip: Die Zwischenablage kann auch dazu verwendet werden, Teile eines Dokuments oder auch den gesamten Inhalt des Dokuments mit anderen Anwendungen auszutauschen.


Löschen

Menüleiste Bearbeiten/Löschen

Entfernt das im Arbeitsbereich markierte Objekt aus dem aktuellen Dokument. Diese Aktion kann eventuell durch Bearbeiten/Rückgängig zurückgenommen werden.

Tip: Mit Bearbeiten/Ausschneiden erzielen Sie den gleichen Effekt, das Objekt wird aus dem aktuellen Dokument entfernt. Im Unterschied zum Löschen können Sie das Objekt aber aus der Zwischenablage wieder in das Dokument einfügen, sofern der Inhalt der Zwischenablage nicht zwischenzeitlich überschrieben wurde.


Diagrammdaten Dialog

Menüleiste Ansicht/Diagrammdaten, Symbol in der Funktionsleiste:

Eingabe und Veränderungen der Tabellendaten, die von StarChart für die Erstellung des Diagramms verwendet werden. Das Fenster Diagrammdaten kann auch während der Bearbeitung der grafischen Darstellung geöffnet bleiben.

•	Um das Fenster zu schließen, klicken Sie in der Titelleiste des Fensters auf das links angeordnete Symbol.

Zeigt die Zelladresse der aktuell bearbeiteten Tabellenzelle, die aktuelle Tabellenzelle wird im Arbeitsbereich mit einer dünnen Vollinie umrahmt. Die Zelladresse wird aus der Reihennummer und der Spaltennummer gebildet. In diesem Beispiel aus der Reihe eins (R1) und der Spalte eins (S1). Zur Auswahl einer anderen Tabellenzelle klicken Sie mit der Maus einfach auf die gewünschte Zelle im Arbeitsbereich.

Hinweis: Als Vorgabe verwendet StarChart die Einträge der ersten Tabellenspalte für die Bezeichnungen in der Legende und für die Beschriftung der einzelnen Datenreihen. Die Zellinhalte der ersten Tabellenzeile weden für die Beschriftung der X-Achse verwendet.

Verwirft die Änderung am Zellinhalt der aktuell bearbeiteten Tabellenzelle, der ursprüngliche Inhalt erscheint wieder im Rechenfeld.

Weist den aktuellen Inhalt im Rechenfeld der aktuell bearbeiteten Tabellenzelle zu. Der neue Inhalt erscheint im Arbeitsbereich. Wählen Sie dieses Symbol, wenn Sie die Bearbeitung der Tabellenzelle abschließen möchten.

Zeigt den aktuellen Inhalt der aktuell bearbeiteten Tabellenzelle an. Geben Sie hier den neuen Zellinhalt ein.

StarChart erzeugt aus den aktuellen Zellinhalten des Fensters Diagrammdaten ein neues Diagramm und stellt es im Arbeitsbereich dar.

Fügt an der aktuellen Position eine neue Tabellenreihe ein. Die aktuelle Reihe wird um eine Position nach unten geschoben.

Fügt an der aktuellen Position eine neue Tabellenspalte ein. Die aktuelle Spalte wird um eine Position nach rechts geschoben.

Entfernt die aktuelle Tabellenreihe aus dem Arbeitsbereich. Die nachfolgenden Tabellenreihen rücken um eine Position nach oben.

Entfernt die aktuelle Tabellenspalte aus dem Arbeitsbereich. Die nachfolgenden Tabellenspalten werden um eine Position nach links gerückt.


- Funktionsleiste
Funktionsleiste

Menüleiste Ansicht/Funktionsleiste

Blendet unterhalb der Menüleiste die Funktionsleiste ein und aus. Mit den Symbolen auf der Funktionsleiste können Sie verschiedene Aktionen schneller ausführen, als über die Menüleiste. Verschiedene Funktionen sind auch nur über bestimmte Symbole auf der Funktionsleiste erreichbar.

Hinweis: Sie können die Symbole auf der Funktionsleiste verändern, neue Symbole (Funktionen) hinzufügen, vorhandene Symbole entfernen und bei Bedarf benutzerdefinierte Funktionsleisten erstellen. Wählen Sie hierzu in der Menüleiste Extras/Anpassen/Symbole. Nähere Informationen finden Sie unter Symbolleisten Register.


- Statusleiste
Statusleiste

Menüleiste Ansicht/Statusleiste

Blendet am unteren Rand des Programmfensters die Statusleiste ein und aus. In der Statusleiste werden Informationen zum aktuellen Diagrammtyp, dem Bearbeitungszustand des Dokuments sowie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Hinweis: Sie können den Inhalt der Statusleiste verändern und neue Bereiche hinzufügen. Wählen Sie hierzu in der Menüleiste Extras/Anpassen/Statusleiste. Nähere Informationen finden Sie unter Statusleiste Register.


Ganzer Bildschirm

Menüleiste Ansicht/Ganzer Bildschirm

Blendet sämtliche Fensterelemente wie Titelleiste, Menüleiste, Funktionsleiste und Statusleiste aus und vergrößert das aktuelle Dokument auf das volle Bildschirmformat.

Ihnen stehen weiterhin alle Funktionen zur Bearbeitung des Dokuments zur Verfügung. In der Ansicht Ganzer Bildschirm erweisen sich die Kontextmenüs als besonders nützlich, da sie nach wie vor mit der rechten Maustaste eingeblendet werden können.

Mit einem Mausklick auf den Eintrag Ganzer Bildschirm kehren Sie zur gewohnten Fensterdarstellung zurück. Wenn das Fenster Gesamtbild nicht sichtbar ist, drücken Sie einfach die Tastenkombination [Strg][Alt][O].


- Titel Dialog
Titel Dialog

Menüleiste Einfügen/Titel

Festlegen der Hauptbeschriftungen für das aktuelle Diagramm.

Haupttitel

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie eine Überschrift für das aktuelle Diagramm benötigen. Geben Sie die gewünschte Überschrift in das Textfeld neben Haupttitel ein.

Untertitel

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie eine Beschriftung unterhalb der Überschrift benötigen. Geben Sie die Bezeichnung für den Untertitel in das Textfeld neben Untertitel ein.

X-Achse

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie eine allgemeine Beschriftung der X-Achse benötigen. Geben Sie die Beschriftung in das Textfeld neben X-Achse ein.

Y-Achse

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie eine allgemeine Beschriftung der Y-Achse benötigen. Geben Sie die Beschriftung in das Textfeld neben Y-Achse ein.

Z-Achse

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie eine allgemeine Beschriftung der Z-Achse benötigen. Geben Sie die Beschriftung in das Textfeld neben Z-Achse ein. Dieser Bereich ist nur wählbar, wenn Sie eine dreidimensionale Diagrammdarstellung verwenden.


- Legende Dialog
Legende Dialog

Menüleiste Einfügen/Legende

Anzeige und Anordnung einer Legende für das aktuelle Diagramm auswählen.

Die Legende stellt eine Verbindung zwischen den im Diagramm verwendeten Farben und den Datenreihen her, dadurch bleibt die Achsenbeschriftung und die Diagrammdarstellung übersichtlich.

Wenn Sie die Legendenbeschriftung ändern möchten, wählen Sie in der Menüleiste Ansicht/Diagrammdaten. Als Vorgabe verwendet StarChart die Einträge der ersten Tabellenspalte für die Legendenbeschriftung. Nähere Informationen zur Bearbeitung der Tabellendaten finden Sie unter Diagrammdaten.

Anzeigen

Keine

Es wird keine Legende angezeigt.

Links

Die Legende wird links neben dem Diagramm angeordnet. Die Einträge der Legende werden senkrecht untereinander angeordnet.

Oben

Die Legende wird zwischen Diagramm und Untertitel angeordnet. Die Einträge der Legende werden waagerecht nebeneinander angeordnet.

Rechts

Die Legende wird rechts neben dem Diagramm angeordnet. Die Einträge der Legende werden senkrecht untereinander angeordnet.

Unten

Die Legende wird unterhalb des Diagramms angeordnet. Die Einträge der Legende werden waagerecht nebeneinander angeordnet.


Datenbeschriftung Dialog

Menüleiste Einfügen/Datenbeschriftung

Anzeige der Datenwerte ein- und ausschalten.

Datenbeschriftung

Keine

Es werden keine Datenwerte angezeigt. Der Betrachter kann einen Wert nur indirekt durch die Achsenskalierung ablesen.

Wert anzeigen

Die Absolutwerte werden oberhalb der Grafiksäulen angezeigt. Diese Darstellung ist bei Diagrammen sinnvoll, deren Datenreihen sich nur unwesentlich entscheiden, oder wenn dem Absolutwert eine besondere Bedeutung zukommt.

Prozent anzeigen

Oberhalb der Grafiksäulen werden die Prozentwerte der Datenreihen angezeigt. Der Zahlenwert gibt den Prozentanteil bezogen auf den Gesamtwert der Tabellenspalte wieder. Die Summe aller Tabellenzellen in einer Tabellenspalte entspricht 100%.

Beschriftung anzeigen

Oberhalb der Grafiksäulen wird die Benennung der einzelnen Datenreihen angezeigt. Zur Änderung der Benennung wählen Sie in der Menüleiste Ansicht/Diagrammdaten. Nähere Informationen finden Sie unter Diagrammdaten.

Enthält Ihr Diagramm viele Datenreihen, sollten Sie auf eine Beschriftung der einzelnen Datenreihen verzichten und statt dessen eine Legende im Diagramm anordnen. Zur Auswahl und Plazierung einer Legende wählen Sie in der Menüleiste Einfügen/Legende. Nähere Informationen finden Sie unter Legende Dialog.

Beschriftung und Prozent

Oberhalb der Grafiksäulen wird die Benennung und der Prozentwert der Datenreihe angezeigt. Die Wahl dieses Optionsfeldes entspricht einer Kombination von Prozent anzeigen und Beschriftung anzeigen.

Legendensymbol neben Beschriftung anzeigen

Zusätzlich zur gewählten Beschriftung wird das Legendensymbol der Datenreihe angezeigt.


Achsen und Gitter Dialog

Menüleiste Einfügen/Achsen und Gitter

Ein- und Ausschalten von Achsenbeschriftungen und Gitternetzlinien.

X-Achse anzeigen

Achse

Die X-Achse (waagerechte Achse) wird am unteren Diagrammrand angezeigt. Die einzelnen Tabellenspalten werden auf der X-Achse durch eine senkrechte Linie voneinander abgesetzt. Wenn Sie das Markierungsfeld deaktivieren, wird die Anzeige der Achsenbeschriftung ebenfalls unterdrückt.

Hauptgitter

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn Sie zur besseren Orientierung des Benutzers waagerechte Linien von der Hauptskalierung der Y-Achse in das Diagramm einfügen möchten.

Hilfsgitter

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn die Linien des Hauptgitters zu weit auseinander liegen. StarChart fügt zusätzliche waagerechte Linien zur Hauptskalierung der Y-Achse ein.

Beschriftung

Zeigt den Inhalt der ersten Tabellenzeile als Beschriftung in der X-Achse an.

Zur Änderung der Spaltenbeschriftung wählen Sie in der Menüleiste Ansicht/Diagrammdaten. Nähere Informationen finden Sie unter Diagrammdaten.

Y-Achse anzeigen

Achse

Die Y-Achse (senkrechte Achse) wird am linken Diagrammrand angezeigt. Die Skalierung der Y-Achse von StarChart anhand des größten Zellinhalts automatisch erzeugt. Wenn Sie das Markierungsfeld deaktivieren, wird die Anzeige der Achsenbeschriftung ebenfalls unterdrückt.

Hauptgitter

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn Sie zur besseren Orientierung des Benutzers senkrechte Linien von der Hauptskalierung der X-Achse in das Diagramm einfügen möchten.

Hilfsgitter

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn die Linien des Hauptgitters zu weit auseinander liegen. StarChart fügt zusätzliche senkrechte Linien zur Hauptskalierung der X-Achse ein.

Beschriftung

Zur Beschriftung der Y-Achse verwendet StarChart als Vorgabe Zahlenwerte, die sich aus der aktuellen Skalierung der Y-Achse ergeben. Zur Berechnung der Skalierung bzw. des Maximalwertes orientiert sich StarChart am größten Zellinhalt der Tabelle.

Z-Achse anzeigen

Dieser Bereich ist nur bei dreidimensionalen Diagrammtypen wählbar. Um einen dreidimensionalen Effekt bei der Darstellung auf einem zweidimensionalen Medium wie dem Bildschirm zu erzielen, wird das Diagramm nach rechts vorne gekippt und um etwa 30° im Uhrzeigersinn gedreht.

Die Wirkung der ausgewählten Markierungsfelder wird von der Variante des eingesetzten 3D Diagrammtyps bestimmt.

Achse

Die Z-Achse steht in einem Winkel von 90° auf der X-/Y-Achse und verleiht dem Diagramm eine räumliche Wirkung. Wenn Sie das Markierungsfeld deaktivieren, wird die Anzeige der Z-Achsenbeschriftung ebenfalls unterdrückt.

Hauptgitter

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn Sie zur besseren Orientierung des Benutzers senkrechte Linien von der Hauptskalierung der Z-Achse auf der Hintergrundfläche anzeigen möchten.

Hilfsgitter

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn die Linien des Hauptgitters zu weit auseinander liegen. StarChart fügt zusätzliche senkrechte Linien zur Hauptskalierung der Z-Achse ein.

Beschriftung

Die Beschriftung der Z-Achse erscheint rechts neben dem Diagramm. Zur Beschriftung der Y-Achse verwendet StarChart den Zellinhalt der ersten Tabellenspalte.

Zur Änderung der Spaltenbeschriftung wählen Sie in der Menüleiste Ansicht/Diagrammdaten. Nähere Informationen finden Sie unter Diagrammdaten.


Datenreihe/-punkt Dialog

Menüleiste Format/Datenreihe/-punkt

Auswahl einer Umrandungslinie, einer Flächenfüllung und einer Datenbeschriftung für die markierte Datenreihe oder den markierten Datenpunkt.

Hinweis: Zur Auswahl einer Datenreihe klicken Sie auf  auf ein beliebiges Element der Datentreihe. Um die Darstellung eines einzelnen Datenpunktes zu verändern, klicken Sie den Datenpunkt (Balken) erneut an. Bei Liniendiagrammen können Sie die Darstellung des einzelnen Datenpunktes nicht ändern.

Umrandung Register

Fläche Register

Datenbeschriftung Register

Linie Register


- Titel Dialog
Titel Dialog

Menüleiste Format/Titel

Auswahl einer Umrandungslinie, einer Hintergrundfüllung, einer Schriftart und Schriftgröße und Festlegung einer Textausrichtung für den Diagrammtitel.

Umrandung Register

Fläche Register

Zeichen Register

Ausrichtung Register


- Legende Dialog
Legende Dialog

Menüleiste Format/Legende

Auswahl einer Umrandungslinie, einer Hintergrundfüllung, einer Schriftart und Schriftgröße und Positionierung der Legende im Dokument.

Umrandung Register

Fläche Register

Zeichen Register

Siehe auch

Anordnung Register


Anordnung Register

Dialogbox Legende

Anordnung einer Legende für das aktuelle Diagramm auswählen.

Um die Darstellung der Legende im aktuellen Dokument ein- bzw. auszuschalten, wählen Sie in der Menüleiste Ansicht/Legende.

Anordnung

Links

Die Legende wird links neben dem Diagramm angeordnet. Die Einträge der Legende werden senkrecht untereinander angeordnet.

Oben

Die Legende wird zwischen Diagramm und Untertitel angeordnet. Die Einträge der Legende werden waagerecht nebeneinander angeordnet.

Rechts

Die Legende wird rechts neben dem Diagramm angeordnet. Die Einträge der Legende werden senkrecht untereinander angeordnet.

Unten

Die Legende wird unterhalb des Diagramms angeordnet. Die Einträge der Legende werden waagerecht nebeneinander angeordnet.


Achsen Dialog

Menüleiste Format/Achse

Auswahl eines Linientyps und einer Linienfarbe für die Darstellung der X-, Y- und Z-Achse. Festlegung einer Schriftart, Schriftgröße und Schriftfarbe für die Achsenbeschriftung. Festlegung der Schreibrichtung für die Achsenbeschriftung.

Linie Register

Zeichen Register

Ausrichtung Register


Gitter Dialog

Menüleiste Format/Gitter

Auswahl eines Linientyps, einer Linienfarbe und einer Linienbreite für die Darstellung von Gitternetzlinien im Diagramm.

Linie Register


Diagrammwand Dialog

Menüleiste Format/Diagrammwand

Auswahl einer Umrandungslinie und einer Flächenfüllung für die Diagrammwand. Als Vorgabe verwendet StarChart eine graue Flächenfüllung ohne Umrandungslinie. Bei 3D Diagrammen werden zwei Diagrammwände angezeigt.

Umrandung Register

Fläche Register


Diagrammboden Dialog

Menüleiste Format/Diagrammboden

Auswahl einer Umrandungslinie und einer Flächenfüllung für den Diagrammboden. Der Diagrammboden wird nur bei 3D Diagrammen sichtbar.

Umrandung Register

Fläche Register


Diagrammfläche Dialog

Menüleiste Format/Diagrammfläche

Auswahl einer Umrandungslinie und einer Flächenfüllung für den Diagrammhintergrund.

Umrandung Register

Fläche Register


Diagrammtyp Dialog

Menüleiste Format/Diagrammtyp, Symbol in der Funktionsleiste:

Auswahl eines Diagrammtyps für die Darstellung der aktuellen Diagrammdaten.

Dimension

StarChart ermöglicht Ihnen für die meisten Diagrammtypen eine dreidimensionale Darstellung. Sie können sich also ganz auf die Wahl des geeignetsten Diagrammtyps konzentrieren.

2D

Der aktuelle Diagrammtyp wird in einer „flächigen" Darstellung angezeigt.

3D

Der aktuelle Diagrammtyp wird in einer räumlichen Darstellung angezeigt.

Typ

Zeigt die von StarChart unterstützten Diagrammtypen in einer grafischen Voransicht. Der aktuelle Diagrammtyp wird von einer dünnen Rahmenlinie umgeben, unterhalb der Diagrammtypen steht die Bezeichnung des aktuellen Diagrammtyps.

Zur Auswahl eines anderen Diagrammtyps klicken Sie einfach auf eine Voransicht.

Diagrammtyp	Dimension
Liniendiagramm	2D und 3D
Flächendiagramm	2D und 3D
Säulendiagramm	2D und 3D
Balkendiagramm	2D
Kreisdiagramm	2D und 3D
Variante

Zeigt die von StarChart unterstützen Varianten des aktuellen Diagrammtyps in einer grafischen Voransicht. Die aktuelle Variante ist mit einer dünnen Rahmenlinie umgeben, unterhalb der Diagrammvarianten steht die Bezeichnung der aktuellen Variante .

Zur Auswahl einer anderen Variante klicken Sie einfach auf eine Voransicht.

Diagrammtyp	Varianten
Liniendiagramm	Normal, Gestapelt, Prozent, Tief (3D)
Flächendiagramm	Normal, Gestapelt (2D & 3D), Prozent (2D & 3D), Tief (3D)
Säulendiagramme	Normal (2D & 3D), Gestapelt (2D & 3D), Prozent (2D & 3D), Tief (3D)
Balkendiagramme	Normal, Gestapelt, Prozent
Kreisdiagramm	Normal (2D & 3D)


Autopilot Dialog

Menüleiste Format/Autoformat, Symbol in der Funktionsleiste:

Interaktive Auswahl eines Diagrammtyps, einer Variante und der wichtigsten Formatierungen.

Die Autoformatierung Ihres Diagramms erfolgt in insgesamt drei Arbeitsschritten. Mit der Auswahl eines anderen Arbeitsschritts ändert sich die Darstellung in der Dialogbox und die jeweils wichtigsten Einstellungen werden angeboten. Sie können jederzeit zwischen den einzelnen Darstellungen (Arbeitsschritten) wechseln und die Wirkung der aktuellen Einstellungen überprüfen.

Siehe auch

Autopilot Diagramm (1 - 3)

Autopilot Diagramm (2 - 3)

Autopilot Diagramm (3 - 3)


Autopilot Diagramm (1 - 3)

Auswahl der Diagrammart.

Vorschau

Zeigt eine grafische Voransicht der aktuellen Einstellungen.

Wählen Sie einen Diagrammtyp aus

Hier werden die Voransichten der von StarChart unterstützten Diagrammtypen (2D und 3D) aufgelistet. Wird der gewünschte Diagrammtyp nicht angezeigt, verschieben Sie die Anzeige mit der senkrechten Schiebeleiste.

Der aktuelle Diagrammtyp wird mit einem dünnen Rahmenlinie umgeben, unterhalb der Auflistung steht die Beschreibung des aktuellen Diagrammtyps.

Zur Auswahl eines anderen Diagrammtyps klicken Sie einfach auf eine Voransicht.

[Weiter >>]

Mit dieser Schaltfläche schließen Sie den aktuellen Bearbeitungsschritt ab und setzen die Formatierung mit der Auswahl einer Diagrammvariante fort.

[Fertigstellen]

Die von Ihnen mit Autoformat festgelegten Einstellungen werden auf das Diagramm im Arbeitsbereich angewendet.


Autopilot Diagramm (2 - 3)

Auswahl einer Variante für den aktuellen Diagrammtyp, und Festlegung zur Verwendung von Gitternetzlinien.

Vorschau

Zeigt eine grafische Voransicht der aktuellen Einstellungen.

Wählen Sie eine Variante aus:

Hier werden die Voransichten der Varianten des aktuellen Diagrammtyps aufgelistet. Wird die gewünschte Variante nicht angezeigt. Die aktuelle Diagrammvariante wird mit einer dünnen Rahmenlinie umgeben, unterhalb der Auflistung steht die Beschreibung des aktuellen Diagrammtyps.

Zur Auswahl eines anderen Diagrammtyps klicken Sie einfach auf eine Voransicht.

Gitternetzlinien

Mit den Markierungsfeldern in diesem Bereich legen Sie fest, ob Gitternetzlinien für bestimmte Achsen verwendet werden sollen.

X

Im Diagram werden auf der Rückwand und der linken Seitenwand waagerechte Linien erzeugt.

Y

Im Diagramm werden auf der Rückwand senkrechte Linien erzeugt, die auf dem Diagrammboden zur X-Achse verlängert werden.

Z

Im Diagramm werden auf der linken Seitenwand senkrechte Linien erzeugt, die auf dem Diagrammboden parallel zur X-Achse laufen.

Überlappung

Die Säulen bzw. Balken einer Datenreihe werden so angeordnet, daß die vorangehende Säulenfläche zu etwa 50% von der nachfolgenden (rechts stehenden) Säule verdeckt wird.

Hinweis: Diese Option ist nur bei Säulen und Balkendiagrammen verfügbar.

Vorschau

Zeigt eine grafische Voransicht der aktuellen Einstellungen.

[<< Zurück]

Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie zum vorhergehenden Bearbeitungsschritt. Die aktuellen Einstellungen bleiben weiterhin wirksam.

[Weiter >>]

Mit dieser Schaltfläche schließen Sie den aktuellen Bearbeitungsschritt ab und setzen die Formatierung mit dem nächsten Arbeitsschritt fort. Im dritten Bearbeitungsschritt ist die Schaltfläche nicht wählbar.

[Fertigstellen]

Die von Ihnen mit Autopilot festgelegten Einstellungen werden auf das Diagramm im Arbeitsbereich angewendet.


Autopilot Diagramm (3 - 3)

Diagrammtitel festlegen, Auswahl der Datenreihen, Legend einblenden, Achsentitel festlegen.

Vorschau

Zeigt eine grafische Voransicht der aktuellen Einstellungen.

Diagrammtitel

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie eine Diagrammüberschrift benötigen. Den Text geben Sie in das rechts angeordnete Textfeld ein.

Datenreihen in

Hier legen Sie fest, wie der Tabelleninhalt zur Darstellung des Diagramms ausgewertet werden soll. Die Bearbeitung der Zellinhalte (Werte) wählen Sie in der Menüleiste Ansicht/Diagrammdaten. Nähere Informationen finden Sie unter Diagrammdaten.

Zeilen

Die Zellinhalte der Tabellenzeilen werden für die Darstellung der Datenreihen verwendet.

Spalten

Die Zellinhalte der Tabellenspalte werden für die Darstellung der Datenreihen verwendet.

Legende hinzufügen

Ja

Im Diagramm wird eine Legende eingeblendet, die den Zusammenhang zwischen Diagrammfarben und Datenreihen erläutert. Zur Anordnung der Legende wählen Sie in der Menüleiste Format/Legende. Nähere Informationen finden Sie unter Legende Dialog.

Nein

Es erscheint keine Legende im Diagramm.

Achsentitel

Hier können Sie eine zusätzliche Achsenbeschriftung festlegen.

X-Achse

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie im Diagramm eine zusätzliche Beschriftung der X-Achse benötigen. Geben Sie den gewünschten Text in das Textfeld ein.

Y-Achse

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie im Diagramm eine zusätzliche Beschriftung der Y-Achse benötigen. Geben Sie den gewünschten Text in das Textfeld ein.

Z-Achse

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie im Diagramm eine zusätzliche Beschriftung der Z-Achse benötigen. Geben Sie den gewünschten Text in das Textfeld ein.

[<< Zurück]

Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie zum vorhergehenden Bearbeitungsschritt. Die aktuellen Einstellungen bleiben weiterhin wirksam.

[Fertigstellen]

Die von Ihnen mit Autopilot festgelegten Einstellungen werden auf das Diagramm im Arbeitsbereich angewendet.


3D-Ansicht Dialog

Menüleiste Format/3D-Ansicht

Festlegen der Dreh- bzw. Neigungswinkel der X-, Y- und Z-Diagrammachsen.

Achsendrehung

In den Textfeldern sehen Sie die aktuell verwendeten Drehwinkel.

X-Achse

Geben Sie hier den neuen Dreh- bzw. Neigungswinkel für die X-Achse ein, oder stellen Sie die Gradzahl mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein. Größere Winkelwerte führen zu einer stärkeren Neigung des Diagramms. Oder anders ausgedrückt, der Betrachter sieht das Diagramm „von oben".

Y-Achse

Geben Sie hier den neuen Dreh- bzw. Neigungswinkel für die Y-Achse ein, oder stellen Sie die Gradzahl mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein. Größere Winkelwerte drehen das gesamte Diagramm weiter nach links, die Tiefenwirkung des Diagramms nimmt zu. Oder anders ausgedrückt, die Z-Achse des Diagramms wird optisch verlängert.

Z-Achse

Geben Sie hier den neuen Dreh- bzw. Neigungswinkel für die Z-Achse ein, oder stellen Sie die Gradzahl mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein. Werte größer Null kippen das gesamte Diagramm gegen den Uhrzeigersinn.


Beleuchtung Dialog

Menüleiste Format/Beleuchtung

Der räumliche Effekt bei der Darstellung von 3D-Diagrammen kann von Ihnen durch die Festlegung eines neuen Beleuchtungsstandorts beeinflußt werden.

In der Dialogbox entspricht der Würfel dem Diagramm, die Punkte auf dem Raumgitter entsprechen den von Ihnen wählbaren Beleuchtungsstandorten, der aktuelle Standort wird mit einem gelben Kreis markiert.

Zur Auswahl eines anderen Beleuchtungsstandorts, klicken Sie auf einen Punkt des Raumgitters.


Anpassen Dialog

Menüleiste Extras/Anpassen

Über die Einstellungen der Dialogbox Anpassen können Sie den Aufbau der Menüleiste, der Statusleiste und der Symbolleisten an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen, Funktionsaufrufe einer Taste bzw. Tastenkombination zuordnen, oder die Ausführung von StarBASIC Makros mit bestimmten Ereignissen verknüpfen.

Siehe auch

Menü Register

Tastatur Register

Statusleiste Register

Symbolleisten Register

Ereignisse Register


Menü Register

Dialogbox Anpassen

Hinzufügen und Entfernen von Einträgen in der Menüleiste und von Menüpunkten in den Menüs. Die Bezeichnungen können frei gewählt werden, jedem Menüpunkt kann eine vorgegebene Funktion zugeordnet werden.

Menü

Hier werden die aktuellen Menübezeichnungen aus der Menüleiste, die in einem Menü zusammengefaßten Menüpunkte und die den Menüpunkten zugeordneten Funktionen aufgelistet.

Die Auflistung beginnt mit dem Namen des ersten (links stehenden) Menüs der Menüleiste. Darauf folgen die um ein Zeichen nach rechts eingerückten Menüpunkte des Menüs. Untermenüpunkte werden direkt unter dem Menüpunkt aufgelistet und sind ebenfalls um ein Zeichen nach rechts eingerückt.

Das Tildezeichen ˜ steht vor dem Buchstaben, der für die Schnellauswahl mit [Alt][Buchstabe] verwendet werden soll. Die einem Menüpunkt zugeordnete Funktion steht rechts neben dem Namen zwischen eckigen Klammern.

Text

Hier wird der im Listenfeld markierte Menüname angezeigt, oder die im Bereich Funktionen markierte Funktion. Sie können die angezeigte Funktionsbezeichnung überschreiben, indem Sie die Vorgabe im Textfeld markieren und die gewünschte Bezeichnung eingeben.

Funktionen

Auswahl einer Funktion, die einem Menü hinzugefügt werden soll.

Bereich

Damit Sie immer die Übersicht behalten, sind die Funktionen zu Bereichen zusammengefaßt. Hier wählen Sie zuerst den gewünschten Funktionsbereich.

Bereich	Funktionen
Applikation	Steuerung des Programms.
Dokumente	Erzeugen, Öffnen, Verwalten, Speichern, Drucken von Dokumenten.
Extras	Konfiguration und Anpassung von Objekt- und Funktions- und Statusleiste und zum Aufruf der Dialogbox Anpassen.
Ansicht	Anordnung und Verwaltung von Dokumentfenstern und Dokumentsymbolen.
BASIC	Aufzeichen von StarBASIC Makros.
Bearbeiten	Zurücknehmen und Wiederholen von Bearbeitungsschritten
Funktion

Markieren Sie hier die gewünschte Funktion des aktuellen Bereichs.

[Neu]

Fügt die im Bereich Funktionen markierte Funktion an der im Listenfeld Menü markierten Position als neuen Menüpunkt ein.

Neuen Menüpunkt hinzufügen:

1.	Markieren Sie im Listenfeld Menü die Position des neuen Menüpunkts

2.	Wählen Sie im Bereich Funktionen die gewünschte Funktion

3.	Ändern Sie die Bezeichnung im Textfeld Text ab, oder übernehmen Sie die Vorgabe

4.	Klicken Sie die Schaltfläche [Neu] an.

[Ändern]

Ersetzt die im Listenfeld Menü markierte Funktion durch die im Bereich Funktionen markierte Funktion. Falls erforderlich, kann im Textfeld Text eine neue Bezeichnung für das Menü oder den Menüpunkt eingegeben werden.

Vorhandenen Menüpunkt ändern:

1.	Markieren Sie im Bereich Funktionen die neue Funktion

2.	Markieren Sie im Listenfeld Menü den zu ändernden Menüpunkt

3.	Ändern Sie die Bezeichnung im Textfeld Text ab, oder übernehmen Sie die Vorgabe

4.	Klicken Sie die Schaltfläche [Ändern] an.

Menübezeichnung ändern:

1.	Markieren Sie im Bereich Funktionen die im Menü verwendete Funktion.

2.	Markieren Sie im Listenfeld Menü den zu ändernden Menüpunkt.

3.	Ändern Sie die Bezeichnung im Textfeld Text ab.

4.	Klicken Sie die Schaltfläche [Ändern] an.

[Löschen]

Entfernt den im Listenfeld Menü markierten Eintrag. Menünamen können nur dann entfernt werden, wenn die Menüpunkte der nächsten Ebene gelöscht worden sind.

Schaltfläche	Aktion
	Verschiebt den im Listenfeld Menü markierten Menüpunkt um eine Menüebene nach oben.
	Verschiebt den im Listenfeld Menü markierten Menüpunkt um eine Menüebene nach unten.
	Verschiebt den im Listenfeld Menü markierten Menüpunkt um eine Position im Menü nach oben.
	Verschiebt den im Listenfeld Menü markierten Menüpunkt um eine Position im Menü nach unten.


Tastatur Register

Dialogbox Anpassen

Programmfunktionen bestimmten Tasten oder Tastenkombinationen zuordnen, bestehende Zuordnung prüfen und ändern.

Tastatur

Hier wird die aktuelle Zuordnung aufgelistet. In der linken Spalte erscheint die Taste oder die Tastenkombination, die rechte Spalte zeigt die zugewiesene Funktion.

Funktionen

StarChart bietet eine Vielzahl vordefinierter Funktionen, die Sie einem Tastendruck oder einer Tastenkombination zuweisen können.

Bereich

Damit Sie immer die Übersicht behalten, sind die Funktionen zu Bereichen zusammengefaßt. Wählen Sie hier zuerst den gewünschten Funktionsbereich.

Bereich	Funktionen
Applikation	Steuerung des Programms.
Dokumente	Erzeugen, Öffnen, Verwalten, Speichern, Drucken von Dokumenten.
Extras	Konfiguration und Anpassung von Objekt- und Funktions- und Statusleiste und zum Aufruf der Dialogbox Anpassen.
Ansicht	Anordnung und Verwaltung von Dokumentfenstern und Dokumentsymbolen.
BASIC	Aufzeichen von StarBASIC Makros.
Bearbeiten	Zurücknehmen und Wiederholen von Bearbeitungsschritten
Funktion

Markieren Sie hier die gewünschte Funktion des aktuellen Bereichs.

Tasten

Zeigt die der Funktion zugeordenete Taste oder Tastenkombination. Für häufig benötigte Funktionen, wie beispielsweise das Speichern des aktuellen Dokuments, sind Zuordnungen vordefiniert.

[Ändern]

Der im Listenfeld Tastatur markierten Taste oder Tastenkombination wird die im Bereich Funktionen markierte Funktion zugeordnet.

[Löschen]

Die im Listenfeld Tastatur markierte Zuordnung wird entfernt.


Statusleiste Register

Dialogbox Anpassen

Die Statusleiste am unteren Rand des Programmfensters enthält verschiedene Bereiche, die Sie hier Aktivieren, oder Deaktivieren können.

Die Anzeige der Statusleiste im Programmfenster können Sie über Ansicht/Statusleiste ein- und ausschalten. Steht vor dem Menüpunkt Statusleiste ein Haken, wird die Statusleiste angezeigt.

Statusleiste

In diesem Listenfeld werden die verschiedenen Bereiche der Statusleiste aufgelistet. Die aktiven Bereiche sind durch ein Kreuz vor dem Bereichsnamen gekennzeichnet.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren klicken Sie in das Markierungsfeld vor dem Bereichsnamen.

Tip: Sie können die Breite der Bereiche auf der Statusleiste mit der Maus ändern. Setzen Sie den Mauszeiger auf eine Begrenzung in der Statusleiste, er wird als waagerechter Doppelpfeil angezeigt. Ziehen Sie die Begrenzung mit gedrückter Maustaste auf die gewünschte Größe.


Symbolleisten Register

Dialogbox Anpassen

Ein- und Ausschalten von Symbolleisten, Anzeige in den Symbolleisten verändern. Erstellen benutzerdefinierter Symbolleisten.

Zuordnung

Hier werden die verschiedenen Symbolleisten aufgelistet. Als Vorgabe verwendet StarChart die Symbolleistentypen: Funktionsleiste und Makro Aufzeichnung. Existieren für einen Symbolleistentyp mehrere Symbolleisten, sind diese zur besseren Unterscheidung nach rechts eingerückt.

Symbolleiste aktivieren:

Klicken Sie im Listenfeld in das leere Markierungsfeld einer Symbolleiste, das Markierungsfeld wird angekreuzt.

Symbolleiste deaktivieren:

Klicken Sie im Listenfeld in das angekreuzte Markierungsfeld einer Symbolleiste, das Kreuz wird aus dem Markierungsfeld entfernt.

Tip: Im Menü Anzeige können Sie die Anzeige der vordefinierten Funktionsleisten und Objektleisten global ein- und ausschalten.

Sichtbarkeit

Diese Einstellung kann in StarChart nicht verändert werden.

Optionen

Hier legen Sie fest, wie die Symbole in der Symbolleiste angezeigt werden. Die Einstellungen gelten für alle Symbolleisten.

Inhalt

Mit Symbol zeigen die Schaltflächen in den Symbolleisten nur die zugeordneten Bitmaps.

Mit Text enthalten die Schaltflächen in der Symbolleiste nur die Funktionsbeschreibung als Text.

Mit Symbol+Text wird in den Schaltflächen der Symbolleisten die Funktionsbeschreibung unter den Bitmaps dargestellt.

Grosse Schaltflächen

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn Sie mit einer hohen Bildschirmauflösung arbeiten und die Symbole in der Symbolleiste zu klein dargestellt werden.

[Neu]

Erzeugt im Listenfeld eine neue Symbolleiste unter dem Namen Selbstdefiniert Nr. X. Wobei X für die fortlaufende Numerierung der benutzerdefinierten Symbolleisten steht. Die neu angelegte Symbolleiste ist noch leer. Zur Auswahl der benötigten Symbole wählen Sie [Bearbeiten].

Symbolleiste umbenennen:

1.	Drücken Sie die [Alt] und klicken Sie den Namen einer Symbolleiste an

2.	Geben Sie die neue Bezeichnung der Symbolleiste ein

3.	Klicken Sie außerhalb des geänderten Namens in das Listenfeld

[Löschen]

Mit dieser Schaltfläche können Sie eine benutzerdefinierte Symbolleiste entfernen.

[Bearbeiten]

Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie einer Symbolleiste neue Symbole hinzufügen oder vorhandene Symbole entfernen möchten. Die Bearbeitung der Symbolleisten erfolgt in der Dialogbox Symbolleisten bearbeiten. Nähere Informationen finden Sie unter Symbolleisten bearbeiten Dialog.

[Vorgabe]

Markieren Sie eine Symbolleiste im Listenfeld und wählen Sie [Vorgabe], wenn Sie die von Ihnen durchgeführten Änderungen an einer Standardsymbolleiste zurücknehmen möchten. StarChart verwendet dann wieder die vordefinierte Zusammenstellung der Symbolleiste.


Ereignisse Register

Dialogbox Anpassen

Zuordnen von Makros zu bestimmten Ereignissen. Das zugeordnete Makro wird immer dann ausgeführt, wenn das ausgewählte Ereignis eintritt.

Ereignis

Hier werden verschiedene Ereignisse bei der Bearbeitung eines Dokuments und bei der Ausführung von StarChart aufgelistet. Das zugeordnete Makro wird zwischen eckigen Klammern rechts neben dem Ereignis angezeigt.

Gültigkeit

Hier legen Sie fest, wo die Verknüpfung zwischen dem Ereignis und der Makroausführung gespeichert werden soll.

Global

Wählen Sie dieses Optionsfeld, wenn das zugeordnete Makro unabhängig vom aktuell bearbeiteten Dokument ausgeführt werden soll.

Dokument

Wählen Sie dieses Optionsfeld, wenn das zugeordnete Makro nur bei der Bearbeitung eines bestimmten Dokuments ausgeführt werden soll.

Macros

Hier wählen Sie die Makrobibliothek und das auszuführende Makro, das beim Eintreten eines bestimmten Ereignisses automatisch ausgeführt werden soll.

Basic

Hier werden die aktuell verfügbaren Makrobibliotheken aufgelistet. Zur Auswahl einer im Dokument gespeicherten Bibliothek, markieren Sie den Dokumentnamen.

Makro

Hier werden die in der unter Basic ausgewählten Makrobibliothek verfügbaren Makros aufgelistet.

[Zuordnen]

Wählen Sie im Bereich Makros die Makrobibliothek und das gewünschte Makro, markieren Sie im Listenfeld das Ereignis, mit [Zuordnen] wird dem Ereignis das markierte Makro zugeordnet.

[Löschen]

Mit [Löschen] wird die im Listenfeld markierte Zuordnung von Ereignis und Makro aufgehoben.


Symbolleisten bearbeiten Dialog

Dialogbox Anpassen, [Bearbeiten]

Hinzufügen oder Ändern von Symbolen zu einer Symbolleiste.

Symbole

Hier werden die Symbole des ausgewählten Bereichs angezeigt.

Symbol einer Symbolleiste hinzufügen:

Ziehen Sie das benötigte Symbol mit gedrückter Maustaste aus dem Bereich Symbole in die gewünschte Symbolleiste. Das Symbol wird automatisch auf die erste freie Position in der Symbolleiste gesetzt.

Symbol aus einer Symbolleiste entfernen:

Ziehen Sie das Symbol mit gedrückter Maustaste aus der Symbolleiste in das Dokumentfenster.

Funktion

Bereich

Damit Sie immer die Übersicht behalten, sind die Funktionen zu Bereichen zusammengefaßt. Wählen Sie hier zuerst den gewünschten Funktionsbereich.

Bereich	Funktionen
Applikation	Steuerung des Programms.
Dokumente	Erzeugen, Öffnen, Verwalten, Speichern, Drucken von Dokumenten.
Extras	Konfiguration und Anpassung von Objekt- und Funktions- und Statusleiste und zum Aufruf der Dialogbox Anpassen.
Ansicht	Anordnung und Verwaltung von Dokumentfenstern und Dokumentsymbolen.
BASIC	Aufzeichen von StarBASIC Makros.
Bearbeiten	Zurücknehmen und Wiederholen von Bearbeitungsschritten
Funktion

Markieren Sie hier die gewünschte Funktion des aktuellen Bereichs.

[Symbol]

Auswahl einer anderen Bitmapgrafik für das unter Symbole markierte Symbol. Auswahl der Bitmapgrafik erfolgt in der Dialogbox Benutzereigene Bitmaps. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Benutzereigene Bitmaps Dialog.

[Vorgabe]

Ordnet dem unter Symbole markierten Symbol die ursprüngliche Bitmapgrafik zu.

Symbolleisten bearbeiten beenden:

Klicken Sie in der Titelleiste des Fensters auf das ganz links stehende Symbol.


Benutzereigene Bitmaps Dialog

Dialogbox Symbolleisten bearbeiten, [Symbol]

Auswahl einer anderen Bitmapgrafik für ein Symbol auf einer Funktions- oder Objektleiste.

Symbole

Wählen Sie hier die Bitmapgrafik, die Sie dem Symbol zuweisen möchten.

Funktion

Hier finden Sie eine kurze Textbeschreibung über die Funktion des Symbols dem Sie eine andere Bitmapgrafik zuweisen möchten.


Optionen Dialog

Menüleiste Extras/Optionen

Eingabe globaler Einstellungen für das Speichern von Dokumenten, Festlegung häufig benötigter Verzeichnispfade, Einstellungen für die Rechtschreibkontrolle, Fang- und Rastereinstellungen sowie Einstellungen für die Bildschirmanzeige.

Siehe auch

Benutzer Register

Speichern Register

Pfade Register

Farben Register


- Optionen Dialog - Benutzer Register
Benutzer Register

Dialogbox Optionen

Eingabe der Benutzerdaten, Festlegung der von StarChart als Vorgabe verwendeten Maßeinheit und Abstand für Standardtabulatoren.

Anschrift

Klicken Sie in die Felder dieses Bereichs und geben Sie Ihre persönlichen Daten ein. Die Angaben in den Feldern Vor-/Nachname und Kürzel werden als Vorgabe in der Dokumentinformation verwendet.

Extras

Maßeinheit

Wählen Sie hier die gewünschte Maßeinheit zur Festlegung der Seitenränder, der Papiergröße, der Absatzeinzüge etc.. Unabhängig von dieser global wirksamen Einstellung werden Schriftgrößen immer in der Maßeinheit Point angezeigt.

Tip: Wenn Sie bei der Maßeingabe die gewünschte Maßeinheit mit eingeben z.B. pt für Point, übernimmt StarChart die Umrechnung auf die Standardmaßeinheit.

Maßeinheit (Kurzform)	Umrechnung
Zentimeter (cm)	2,54 Zentimeter = 1 Zoll
Zoll (")	1 Zoll = 2,54 Zentimeter
Pica(pi)	1 Pica = 12 Point
Point (pt)	1 Point = 0,351 mm
Abstand der Tabulatoren

Stellen Sie das Maß der von StarChart verwendeten Standardtabulatoren ein. Mit der Vorgabe von 0,5 cm werden ausgehend vom linken Seitenrand mehrere Tabstops mit einem Abstand von jeweils 0,5 cm eingerichtet.

Optionen Dialog


Speichern Register

Dialogbox Optionen

Hier können Sie verschiedene Vorgaben für das Speichern von Dokumenten festlegen.

Speichern

Dokumentinfo beim Speichern mitspeichern

Bei jedem Speichervorgang wird das Dokumentinfo aktualisiert und gespeichert.

Sicherungskopie immer erstellen

Beim Speichern wird die Dateierweiterung der  letzten Version der Dokumentdatei von SDS auf BAK geändert. Sollte die Dokumentdatei verloren gehen, können Sie immer noch auf die letzte Version zurückgreifen.

Automatisch speichern alle

Wenn Sie dieses Markierungsfeld aktivieren, speichert StarChart in einem von Ihnen festgelegten Zeitintervall das aktuell bearbeitete Dokument automatisch ab. Durch das automatische Speichern können Sie den Datenverlust bei einem Stromausfall auf den Zeitraum des Speicherintervalls begrenzen.

Minuten

Geben Sie hier das Zeitintervall für das automatische Speichern des Dokuments in Minuten ein.

Mit Rückfrage

Wenn dieses Markierungsfeld aktiviert ist, erscheint vor dem automatischen Speichern des Dokuments die Sicherheitsabfrage „Sollen Änderungen in Dokumentname gespeichert werden?" und Sie können entscheiden, ob Sie das aktuelle Dokument speichern möchten.

Grafiken im plattformunabhängigen Format speichern

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn Sie das Dokument und die darin eingebundenen Grafiken auf einem Rechner mit einem anderen Betriebssystem (Unix, Mac, OS/2) bearbeiten und ausdrucken möchten.

Arbeitssitzung immer speichern

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn nicht nur das aktuelle Dokument, sondern alle geladenen Dokumente gespeichert werden sollen.

Rückgängig

Anzahl der Rückgängig-Schritte

Zeigt an, wieviele Aktionen mit Bearbeiten/Rückgängig maximal zurückgenommen werden können. Geben Sie den neuen Wert direkt ein, oder stellen Sie in mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Optionen Dialog


Pfade Register

Dialogbox Optionen

Festlegen der Verzeichnispfade, die StarChart für das Speichern und Laden von Dateien verwendet.

Standard

Typ	Erläuterung
Untergeordnete Ini-Datei	Verzeichnispfad und Dateiname der untergeordneten INI-Datei.
Konfiguration	Der Verzeichnispfad in dem StarChart die mit Extras/Optionen durchgeführten Konfigurationsänderungen abspeichert.
Arbeitsverzeichnis	Der Verzeichnispfad für Dokumentdateien (*.SDD), die Sie mit Datei/Öffnen oder Datei/Speichern laden und speichern.
Grafiken	Der Verzeichnispfad für Grafiken, die Sie mit Einfügen/Grafik in das aktuelle Dokument einfügen.
Symbole	Der Verzeichnispfad zu den Grafikdateien der Symbole auf den Objekt- oder Funktionsleisten.
BASIC	Der Verzeichnispfad zu den StarBasic Makros und Programmen.
Datenbankanfragen	Der Verzeichnispfad zu Datenbankdateien.
Paletten	Der Verzeichnispfad zu benutzerdefinierten Farbpaletten.
Sicherungskopien	Der Verzeichnispfad in dem StarChart beim Speichern Sicherungskopien der Dokumentdateien mit der Dateierweiterung (*.BAK) anlegt. Informationen zum Anlegen von Sicherungskopien finden Sie unter Speichern Register.
Module	Der Verzeichnispfad in dem StarChart nach Programmodulen sucht.
Dokumentvorlagen	Dieser Eintrag wird von StarChart nicht ausgewertet.
AutoText	Textbausteine werden von StarChart derzeit nicht unterstützt.
Wörterbücher	Wörterbücher werden von StarChart derzeit nicht unterstützt.
Pfad

Hier wird der aktuell verwendete Verzeichnispfad angezeigt.

[Bearbeiten]

Ruft die Dialogbox Ordner auf, in der Sie ein anderes Laufwerk und/oder einen anderen Verzeichnispfad festlegen.

Optionen Dialog


Farben Register

Dialogbox Optionen

Ändern der aktuellen Farbpalette und Erstellen eigener Farbpaletten.

Farbtabelle

Die verschiedenen Felder zeigen die Farbdefinitionen der aktuellen Farbpalette. Zur Auswahl einer Farbe klicken Sie auf das Farbfeld.

Name

Hier wird die Bezeichnung der aktuellen Farbe angezeigt. Klicken Sie das Feld an, und geben Sie die neue Bezeichnung ein.

Farbe

Hier können Sie eine Farbdefinition der aktuellen Farbpalette über die Bezeichnung der Farbe auswählen.

Farbmodell

Wählen Sie im einzeiligen Listenfeld das gewünschte Farbmodell. Die Wahl des Farbmodells verändert die Anzahl und Beschriftung der Felder zur Farbdefinition. StarWriter rechnet die aktuellen Werte auf das verwendete Farbmodell um.

RGB

Mit diesem Farbmodell definieren Sie eine Farbe über die Prozentangabe der Grundfarben Rot, Gelb und Blau. Der zulässige Wertebereich liegt zwischen 0 und 100%.

Hinweis: Dieses Farbmodell wird hauptsächlich zur Farbfestlegung auf dem Bildschirm verwendet.

CMYK

Mit diesem Farbmodell definieren Sie eine Farbe über die Prozentangabe der Grundfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (engl. Cyan, Magenta, Yellow, Black). Der zulässige Wertebereich liegt zwischen 0 und 100%.

Hinweis: Dieses Farbmodell wird hauptsächlich zur Farbfestlegung für die Druckausgabe verwendet.

Vorschau

Die obere Fläche zeigt die ursprüngliche Farbdefinition. Das untere Feld zeigt die Wirkung der aktuellen Einstellungen unter Farbmodell.

[Hinzufügen]

Fügt eine neue oder geänderte Farbdefinition der aktuellen Farbpalette hinzu. Wird die neben Name angezeigte Bezeichnung bereits verwendet, erhalten Sie einen kurzen Hinweis. In der dann eingeblendeten Dialogbox Name geben Sie eine neue Bezeichnung ein.

[Ändern]

Ersetzt die ursprüngliche Farbdefinition durch die aktuelle Farbdefinition.

[Bearbeiten]

Mit dieser Schaltfläche können Sie die vom Betriebssystem angebotenen Farben verändern und neue Farben hinzufügen. Es erscheint die Standarddialogbox Farbe zur Definition von Benutzerfarben.

[Löschen]

Entfernt die markierte Farbdefinition aus der Farbpalette. Vor dem Löschvorgang erscheint eine Sicherheitsabfrage.

Optionen Dialog


Überlappend

Menüleiste Fenster/Überlappend

Alle Dokumentfenster werden verkleinert und kaskadenartig übereinander im Arbeitsbereich angeordnet. Die weiter hinten angeordneten Fenster werden teilweise verdeckt, nur die Fensterelemente des vordersten Fensters sind vollständig sichtbar.


Nebeneinander

Menüleiste Fenster/Nebeneinander

Alle Dokumentfenster werden verkleinert und kachelartig im Arbeitsbereich angeordnet. In dieser Darstellungsform sind die Fensterelemente aller Dokumente sichtbar.


Horizontal

Menüleiste Fenster/Horizontal

Die Fensterhöhe aller Dokumentfenster wird so weit verringert, daß alle Dokumentfenster im Arbeitsbereich untereinander angeordnet werden können.


Vertikal

Menüleiste Fenster/Vertikal

Die Fensterbreite aller Dokumentfenster wird so weit verringert, daß alle Dokumentfenster im Arbeitsbereich nebeneinander angeordnet werden können.


Symbole anordnen

Menüleiste Fenster/Symbole anordnen

Die zum Symbol verkleinerten Dokumentfenster werden im Arbeitsbereich zuerst nebeneinander und dann übereinander angeordnet.


Alle schließen

Menüleiste Fenster/Alle schließen

Alle Dokumentfenster werden geschlossen. Haben Sie an einem Dokument Änderungen durchgeführt, diese aber noch nicht gesichert, erscheint eine Sicherheitsabfrage.


Inhalt

Menüleiste Hilfe/Inhalt

Startet das StarChart Hilfesystem und zeigt die Inhaltsübersicht zu den verfügbaren Hilfethemen.


Index

Menüleiste Hilfe/Index

Startet das StarChart Hilfesystem und zeigt einen ausführlichen Index zu allen im StarChart Hilfesystem enthaltenen Themen und Begriffen an.


Tip

Menüleiste Hilfe/Tip

Schaltet die Tip-Hilfe ein- oder aus. Steht vor dem Menüpunkt ein Häkchen, ist die Tip-Hilfe aktiv.

Steht der Mauszeiger auf einem Symbol, erscheint bei aktiver Tip-Hilfe nach wenigen Augenblicken ein kurzer Hinweis zur Verwendung des Symbols.

Tip: Gleichzeitig mit dem Tip erscheint in der Statusleiste eine etwas ausführlichere Information zur Verwendung bzw. Aufgabe des Symbols. Wenn Sie diese Information lieber an der Position des Tips lesen möchten, drücken Sie die rechte Maustaste.


Aktive Hilfe

Menüleiste Hilfe/Aktive Hilfe

Schaltet die aktive Hilfe ein- oder aus. Steht vor dem Menüpunkt ein Häkchen, ist die Aktive-Hilfe aktiv.

•	Steht der Mauszeiger auf einem Symbol, erscheint bei aktiver Aktive-Hilfe nach wenigen Augenblicken eine ausführlichere Textinformation zur Verwendung des Symbols.

•	Steht der Mauszeiger auf einem Menüpunkt in einem Menü der Menüleiste oder in einer Dialogbox erhalten Sie ebenfalls einen Hilfstext.

Tip: Wenn Sie die ausführlichere Information der Aktiv-Hilfe nur gelegentlich benötigen, setzen Sie den Mauszeiger auf ein Symbol oder eine Dialogbox und drücken die rechte Maustaste.


Info über StarChart

Menüleiste Hilfe/Info über StarChart

Zeigt Informationen über das von Ihnen eingesetzte Programm der StarDivision, wie beispielsweise die Versionsnummer und Copyright an.


Umrandung Register

Dialogbox Datenpunkt, Dialogbox Datenreihe, Dialogbox Titel, Dialogbox Legende, Dialogbox Diagrammwand, Dialogbox Diagrammboden, Dialogbox Diagrammfläche

Auswahl eines vordefinierten Linientyps, Änderung der aktuellen Linienfarbe und Liniendicke.

•	Die Auswahlen wirken sich bei Balkendiagrammen auf die Umrandungslinie aus.

•	Bei Diagrammtiteln, und der Legende legen Sie das Aussehen der Rahmenlinie fest.

•	Bei Diagrammwänden, Diagrammboden und der Diagrammfläche verändern Sie das Aussehen der äußeren Begrenzungslinie.

Linie

Farbe

Zeigt die aktuelle Linienfarbe. Zur Auswahl einer anderen Linienfarbe klicken Sie auf das einzeilige Listenfeld und wählen die gewünschte Linienfarbe aus der Auflistung.

Stil

Zeigt den aktuellen Linienstil. Zur Auswahl eines anderen Linienstils klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen einen Linienstil aus der Auflistung.

Stil	Wirkung
Durchgängig	erzeugt eine dünne Vollinie.
.......	erzeugt eine gepunktete Linie
__  __	erzeugt eine gestrichelte Linie
.. _ _ _ ..	erzeugt ein Linienmuster aus Punkten und kurzen Linienstücken
Breite

Zeigt die aktuelle Linienbreite an. Geben Sie die neue Linienbreite direkt ein, oder stellen Sie das gewünschte Maß mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

unsichtbar

Die aktuelle Liniendefinition bleibt erhalten, wird aber im Diagramm aber nicht angezeigt.

Vorschau

Hier sehen Sie die Wirkung der aktuellen Einstellungen, bevor sie wirksam werden.


Fläche Register

Dialogbox Datenpunkt, Dialogbox Datenreihe (Balken), Dialogbox Titel, Dialogbox Legende, Dialogbox Diagrammwand, Dialogbox Diagrammboden, Dialogbox Diagrammfläche

Auswahl einer vordefinierten Füllfarbe, eines Farbverlaufs, einer Schraffur oder eines Bitmapmusters für den markierten Datenpunkt bzw. Datenreihe, oder andere Diagrammelemente wie Diagrammtitel, Legende, Diagrammwände und Diagrammfläche.

Neben der Flächenfüllung können dem zu bearbeitenden Objekt einen Schatten hinzufügen.

Tabelle: standard

Farbe

Die Fläche wird mit einer Farbe aus der aktuellen Farbtabelle gefüllt. Die Auswahl erfolgt im Listenfeld.

Farbverlauf

Die Fläche wird mit einem Farbverlauf aus der aktuellen Farbverlaufstabelle gefüllt. Die Auswahl erfolgt im Listenfeld.

Schraffur

Die Fläche wird mit einer Schraffur aus der aktuellen Schraffurtabelle gefüllt. Die Auswahl erfolgt im Listenfeld.

Bitmap

Die Fläche wird mit einem Bitmapmuster aus der aktuellen Bitmaptabelle gefüllt. Die Auswahl erfolgt im Listenfeld.

unsichtbar

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn die aktuelle Flächenfüllung nicht angezeigt werden soll.

Schatten

Verschiedenen Bereichen des Diagramms kann unabhängig von der gewählten Flächenfüllung ein Schatten zugeordnet werden. Der Schatten entspricht einer einfarbigen Kopie der markierten Fläche, ist aber kein selbständiges Zeichnungselement.

Hinweis: In den Dialogboxen Datenpunkt und Datenreihe wird der Bereich Schatten nicht angezeigt.

Entfernung

Geben Sie hier die Entfernung von der markierten Fläche zur Schattenfläche ein, oder stellen Sie den Abstand mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

Position

Wählen Sie hier eine Position für den Schatten, die aktuelle Schattenposition wird durch einen roten Punkt angezeigt.

anzeigen

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn der Schatten im Arbeitsbereich angezeigt werden soll.

Vorschau

Hier wird die Wirkung der aktuellen Einstellungen angezeigt, bevor sie auf die markierte Datenreihe angewandt werden.


Datenbeschriftung Register

Dialogbox Datenpunkt, Dialogbox Datenreihe (Balken), Dialogbox datenreihe (Linie)

Anzeige der Datenwerte ein- und ausschalten.

Datenbeschriftung

Keine

Es werden keine Datenwerte angezeigt. Der Betrachter kann einen Wert nur indirekt durch die Achsenskalierung ablesen.

Wert anzeigen

Die Absolutwerte werden oberhalb der Datenpunkte angezeigt. Diese Darstellung ist bei Diagrammen sinnvoll, deren Datenreihen sich nur unwesentlich entscheiden, oder wenn dem Absolutwert eine besondere Bedeutung zukommt.

Prozent anzeigen

Oberhalb der Grafiksäulen werden die Prozentwerte der Datenreihen angezeigt. Der Zahlenwert gibt den Prozentanteil bezogen auf den Gesamtwert der Tabellenspalte wieder. Die Summe aller Tabellenzellen in einer Tabellenspalte entspricht 100%.

Beschriftung anzeigen

Oberhalb der Grafiksäulen wird die Benennung der einzelnen Datenreihen angezeigt. Zur Änderung der Benennung wählen Sie in der Menüleiste Ansicht/Diagrammdaten. Nähere Informationen finden Sie unter Diagrammdaten.

Enthält Ihr Diagramm viele Datenreihen, sollten Sie auf eine Beschriftung der einzelnen Datenreihen verzichten und statt dessen eine Legende im Diagramm anordnen. Zur Auswahl und Plazierung einer Legende wählen Sie in der Menüleiste Einfügen/Legende. Nähere Informationen finden Sie unter Legende Dialog.

Beschriftung und Prozent

Oberhalb der Grafiksäulen wird die Benennung und der Prozentwert der Datenreihe angezeigt. Die Wahl dieses Optionsfeldes entspricht einer Kombination von Prozent anzeigen und Beschriftung anzeigen.

Legendensymbol neben Beschriftung anzeigen

Zusätzlich zur gewählten Beschriftung wird das Legendensymbol der Datenreihe angezeigt.


Zeichen Register

Dialogbox Titel, Dialogbox Legende, Dialogbox Achsen

Festlegen einer Schriftart, eines Schriftstils (wie „kursiv" oder „fett"), einer Schriftgröße und von Schriftauszeichnungen.

Schriftart

Geben Sie den Namen der gewünschten Schriftart ein, oder wählen Sie eine Schriftart aus der Auflistung. In der Auflistung sind die auf Ihrem Rechner installierten Schriftarten, sowie die über den aktuellen Druckertreiber verfügbaren Schriftarten enthalten.

Schriftstil

Geben Sie den Namen des gewünschten Schriftstils ein, oder wählen Sie den Schriftstil aus der Auflistung. Die Anzahl der wählbaren Schriftstile wird von der aktuellen Schriftart bestimmt.

Schriftgröße

Geben Sie die gewünschte Schriftgröße ein, oder wählen Sie die Schriftgröße aus der Auflistung. Die aufgelisteten Schriftgrößen werden von der aktuellen Schriftart und dem verwendeten Drucker bestimmt.

Auszeichnungen

Die verschiedenen Auszeichnungen können einzeln oder kombiniert eingesetzt werden.

Auswahl	Wirkung
Kontur	Es wird nur die Kontur der Schriftzeichen dargestellt. Diese Auszeichnung ist nicht bei allen Schriftarten wirksam.
Schatten	Die Schriftzeichen werden mit einem Schatten hinterlegt.
Unterstreichung	Unterhalb der Schriftzeichen wird eine Vollinie angezeigt.
Durchstreichen	Die Schriftzeichen werden durchgestrichen dargestellt.
Farbe

Klicken Sie in das Feld, und wählen Sie eine Farbe aus der aktuellen Farbpalette. Bei Schwarzweißdruckern wird die Farbinformation bei der Druckausgabe in eine Graustufenrasterung umgesetzt, hierdurch kann die Lesbarkeit der Schriftzeichen herabgesetzt werden.

Vorschau

Hier sehen Sie die Wirkung der aktuellen Einstellungen, anhand eines Beispieltextes.


Ausrichtung Register

Dialogbox Titel, Dialogbox Achsen

Festlegung der Schriftausrichtung.

Schreibrichtung

Automatisch

Aktivieren Sie das Markierungsfeld, wenn Sie StarChart die Wahl der Schreibrichtung überlassen möchten.

Wenn Sie eine bestimmte Schreibrichtung fest vorgeben möchten, klicken Sie einfach auf die Fläche mit der gewünschten Schreibrichtung.


Linie Register

Dialogbox Datenreihe/-punkt, Dialogbox Achsen, Dialogbox Gitter

Auswahl eines vordefinierten Linientyps, Änderung der aktuellen Linienfarbe und Liniendicke.

Linie

Farbe

Zeigt die aktuell verwendete Linienfarbe an. Zur Auswahl einer anderen Linienfarbe klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen die gewünschte Linienfarbe aus der Auflistung.

Stil

Zeigt den aktuellen Linienstil an. Zur Auswahl eines anderen Linienstils klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen den gewünschten Linienstil aus der Auflistung.

Stil	Wirkung
Durchgängig	erzeugt eine dünne Vollinie.
.......	erzeugt eine gepunktete Linie
__  __	erzeugt eine gestrichelte Linie
.. _ _ _ ..	erzeugt ein Linienmuster aus Punkten und kurzen Linienstücken
Breite

Geben Sie hier das Maß der Linienbreite direkt ein, oder stellen Sie das gewünschte Maß mit den Pfeilschaltflächen neben dem Textfeld ein.

unsichtbar

Die aktuelle Liniendefinition bleibt erhalten, wird aber im Diagramm aber nicht angezeigt.

Vorschau

Hier sehen Sie die Wirkung der aktuellen Einstellungen, bevor sie wirksam werden.


Ordner Dialog

Auswahl eines Laufwerks und eines Ordners (Verzeichnis).

Ordner

Zeigt den aktuell verwendeten Verzeichnispfad. Zur Auswahl eines anderen Verzeichnisses doppelklicken Sie auf ein Verzeichnissymbol im Listenfeld.

Laufwerke

Zeigt den Kennbuchstaben und den Namen des aktuellen Laufwerks. Zur Auswahl eines anderen Laufwerks klicken Sie auf den abwärts gerichteten Pfeil neben dem einzeiligen Listenfeld und wählen das gewünschte Laufwerk aus der Auflistung.

[Netzwerk]

Stellt eine Verbindung zu einem Netwerklaufwerk her. Diese Schaltfläche ist nur im Netzwerkbetrieb sichtbar.


Common Register - Funktionsleiste
Funktionsleiste

Die in der Funktionsleiste angeordneten Symbole ermöglichen Ihnen einen schnellen Aufruf bestimmter StarChart Funktionen. Die Symboldarstellung und Symbolanordnung in der Funktionsleiste bleibt während der Bearbeitung eines Dokuments stets gleich. Mit Extras/Anpassen/Symbolleisten können Sie Anzahl, Anordnung und Darstellung der Symbole in der Funktionsleiste ändern. Nähere Informationen finden Sie unter Symbolleisten Register.

Standardmäßig ist die Funktionsleiste direkt unter der Menüleiste angeordnet. Sie läßt sich aber mit Drag & Drop auf einer beliebigen Bildschirmposition plazieren.

Funktionsleiste auf dem Bildschirm plazieren:

1.	Setzen Sie die Maus auf einen freien Bereich in der Funktionsleiste

2.	Drücken sie die Maustaste, und halten sie sie gedrückt.

3.	Ziehen Sie die Funktionsleiste mit gedrückter Maustaste an den rechten, linken, unteren Fensterrand oder auf eine beliebige Position auf dem Bildschirm.

Hinweis: Diese Anordnung der Funktionsleiste wird von StarChart so lange als Vorgabe verwendet, bis Sie die Funktionsleiste wieder auf ihrer alten Position unter der Menüleiste anordnen.

Funktionsleiste unter der Menüleiste anordnen:

1.	Setzen Sie die Maus in die Titelleiste der frei plazierten Funktionsleiste.

2.	Drücken Sie die Maustaste und halten Sie sie gedrückt.

3.	Ziehen Sie die Funktionsleiste, mit gedrückter Maustaste unter die Menüleiste.

Tip: Sie erhalten zu jedem Symbol eine kurze Funktionsbeschreibung, wenn Sie den Mauszeiger auf ein Symbol in der Funktionsleiste setzen (die Maustaste muß nicht gedrückt werden). Den Tip können Sie mit Hilfe/Tip ein- und ausschalten.

Siehe auch

Drucken Symbol

Titel Symbol

Legende Symbol

Achsentitel Symbol

Achsenbeschriftung Symbol

Gitter horizontal Symbol

Gitter vertikal Symbol

Daten in Reihen Symbol

Daten in Spalten Symbol

Hilfe Symbol


Drucken Symbol

Funktionsleiste

Startet die Druckausgabe des aktuellen Dokuments auf dem Dokumentdrucker. Eine Änderung der Druckoptionen ist nicht möglich.


Titel Symbol

Funktionsleiste

Schaltet die Anzeige des Diagrammtitels ein oder aus.


Legende Symbol

Funktionsleiste

Schaltet die Anzeige der Legende ein oder aus.


Achsentitel Symbol

Funktionsleiste

Schaltet die Anzeige der Achsentitel ein oder aus.


Achsenbeschriftung Symbol

Funktionsleiste

Schaltet die Anzeige der Achsenbeschriftung ein oder aus.


Gitter horizontal Symbol

Funktionsleiste

Schaltet die Anzage des horizontalen Diagrammgitters ein oder aus.


Gitter vertikal Symbol

Funktionsleiste

Schaltet die Anzeige des vertikalen Diagrammgitters ein oder aus.


Daten in Reihen Symbol

Funktionsleiste

Daten in Datenspalten darstellen.


Daten in Spalten Symbol

Funktionsleiste

Daten in Datenreihen darstellen.


Hilfe Symbol

Funktionsleiste

Aktiviert die kontextsensitive Hilfe, neben dem Mauszeiger wird ein Fragezeichen angezeigt. Klicken Sie mit der Maus auf ein Fensterelement, wird das StarChart Hilfesystem gestartet und zeigt einen Hilfstext zu dem angeklickten Fensterelement.


Common Register - Statusleiste
Statusleiste

Die Statusleiste ist am unteren Fensterrand des Programmfensters angeordnet und erfüllt mehrere Funktionen. Zum einen zeigt sie Informationen zum aktuellen Diagramm wie den aktuellen Diagrammtyp, den Bearbeitungszustand des Dokuments, das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit.

Steht der Mauszeiger auf einem Symbol in der Funktionsleiste oder auf einem Menüpunkt, zeigt die Statusleiste eine Erläuterung zu dem Symbol oder Menüpunkt.

In der Statusleiste werden auch Angaben zu den markierten Objekten (Diagrammtitel, Datenreihe etc.) angezeigt.

Statusleiste bearbeiten:

Sollen bestimmte Bereiche aus der Statusleiste entfernt oder neue Bereich hinzugefügt werden, wählen Sie Extras/Anpassen/Statusleiste. Nähere Informationen finden Sie unter Statusleiste Register.

Bereiche der Statusleiste:

Zeigt das im Arbeitsbereich markierte Diagrammelement an.

Zeigt den aktuellen Diagrammtyp an.

Zeigt den Bearbeitungszustand des aktuellen Dokuments an. Wurden nach dem Öffnen des Dokuments oder nach dem letzten Speichern Änderungen am Dokument vorgenommen, zeigt das Feld ein Sternchen „*".

Zeigt das aktuelle Systemdatum und die aktuelle Systemzeit an.