FBHF┐')                         Willkommen beim
I
                  Installations-/Setupprogramm für
            
            
                  //3E▀▀▀▀▀▀▀//31\//00    //3E▀▀▀▀▀▀//31\//00    //3E▀▀▀▀▀▀//31\//00
                  //3E▀▀▀//31\//00 //3E▀▀▀//31\//00  //3E▀▀▀//31\//00 //3E▀▀▀//31\//00  //3E▀▀▀//31\//00 //3E▀▀▀//31\//00
                  //3E▀▀▀//31\//00 //3E▀▀▀//31\//00  //3E▀▀▀//31\//00       //3E▀▀▀//31\//00
                  //3E▀▀▀//31\//00 //3E▀▀▀//31\//00  //3E▀▀▀//31\//00 //3E▀▀▀//31\//00  //3E▀▀▀//31\//00 //3E▀▀▀//31\//00
                  //3E▀▀▀▀▀▀▀//31\//00    //3E▀▀▀▀▀▀//31\//00    //3E▀▀▀▀▀▀//31\//00
|
                //3ED O S - C O M M A N D - C E N T E R//00
               
                            //39PROFESSIONAL//
5
                   V3.03 (c) 1993-95 Daniel Pantke 
'
?  
  //CFWichtige Hinweise //3F▄//
   //3F▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀//
═
DCC-PRO erfordert //34mindestens//00 ein System mit 286er Prozessor und 1 Megabyte freiem Erweiterungsspeicher. Empfohlen wird ein  //3C386er mit mindestens 33 MHz//00 Taktfrequenz, sowie 4 Megabyte RAM. E
//CF   Wichtig - Wichtig - Wichtig - Wichtig - Wichtig - Wichtig // ┤
Sollte es nach der Installation zu Problemen mit DCC Professional kommen, lesen Sie bitte die Datei //39FAQ.TXT//00. Hier werden die Lösungen zu den häufigsten Problemen erklärt. E
//CF   Wichtig - Wichtig - Wichtig - Wichtig - Wichtig - Wichtig // $
Sollte Ihr System die obigen Voraussetzungen nicht erfüllen, benutzen Sie bitte den DCC 3.0. DCC 3.0 bietet zwar nicht die gesamte Funktionspalette des DCC Professional, ist dafür aber kleiner und schneller. Es erfordert einen 286er Prozessor, sowie ca. 430 Kilobyte freien Arbeitsspeicher. p
Bitte beachten Sie auch, daß für die Packer UC II und RAR, die Anpassungen von Hand vorgenommen werden müssen. 
UC II - UC2.INI ;
Voreingestellt sind auch hier die Pfadangaben C:\ARCHIV\. φ
Im Beispielmenü DCC.MNU sind einige Funktionen enthalten, die auch spezielle Anpassungen erfordern. Ein Beispiel ist hier die [Virensuche]. Sie müssen hier in der DCC.MNU den Pfad zum Virenscanner SCAN.EXE (falls vorhanden) hinzufügen. 'N  Willkommen bei dem DCC-Hilfesystem ▄
   ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▓
 ■ Was Sie gerade lesen, ist ein sog.
   "Hilfefenster".
 ■ Einige Hilfefenster haben hervorgehobene
   Begriffe (Schlüsselworte), die zu einem
   weiteren Hilfefenster führen.
»
 ┌─────┐ Sie können die Pfeiltasten benutzen,
 │Pfeil│ um von einem Schlüsselwort zum
 └─────┘ nächsten zu springen, und dann dieses
         mit der Eingabetaste auswählen.
w
 ┌─[≡)─┐ Mit der Maus klicken Sie einfach auf
 │Mouse│ das Schlüsselwort, über das Sie etwas
 └─────┘ wissen möchten.
Ñ
Wenn Sie während des Programmes Hilfe benötigen, so drücken Sie einfach F1-Hilfe. Daraufhin erhalten Sie die gewünschte Hilfe zum gerade aktiven Bildschirmelement. A
Die Hilfe für das Setup-Programm ist folgendermaßen gegliedert: v
 ■ Überschrift
 ■ Hilfetext
 ■ zugehörige Eintragung in der Konfigurations-
   Datei DCCPRO.INI (mit Standardwerten)
'&   Pfad zu LHarc ▄
    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
╗
Tragen Sie hier das Verzeichnis ein, in dem sich das Programm LHA.EXE befindet. Ist hier ein falsches Verzeichnis eingestellt, so kommt es zu Problemen bei der Bearbeitung von Archiven. 
Eintragung in der ARCHIV.INI: )
[LHARC] - DELETE..ADD  =  C:\ARCHIV\... '&   Pfad zu PKZip ▄
    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
╩
Tragen Sie hier das Verzeichnis ein, in dem sich die Programme PKZIP.EXE/PKUNZIP.EXE befinden. Ist hier ein falsches Verzeichnis eingestellt, so kommt es zu Problemen bei der Bearbeitung von Archiven. 
Eintragung in der ARCHIV.INI: )
[PKZIP] - DELETE..ADD  =  C:\ARCHIV\... '"   Pfad zu ARJ ▄
    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
╗
Tragen Sie hier das Verzeichnis ein, in dem sich das Programm ARJ.EXE befindet. Ist hier ein falsches Verzeichnis eingestellt, so kommt es zu Problemen bei der Bearbeitung von Archiven. 
Eintragung in der ARCHIV.INI: '
[ARJ] - DELETE..ADD  =  C:\ARCHIV\... '"   Pfad zu SQZ ▄
    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
╗
Tragen Sie hier das Verzeichnis ein, in dem sich das Programm SQZ.EXE befindet. Ist hier ein falsches Verzeichnis eingestellt, so kommt es zu Problemen bei der Bearbeitung von Archiven. 
Eintragung in der ARCHIV.INI: *
[SQEEZE] - DELETE..ADD  =  C:\ARCHIV\... 'n|T
₧╙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A                                