Das Modulkonzept von chartHeft 3.0
Das Modul-Konzept

Wenn Sie bereits mit anderen Windows-Programmen gearbeitet haben, werden Sie häufig auf sogenannte MDI-Anwendungen gestoßen sein. Diese MDI-Anwendungen öffnen für das Programm ein Hauptfenster, alle anderen Programmteile werden innerhalb dieses Hauptfensters geöffnet.

Dies ist z.B. für eine Textverarbeitung sicher sinnvoll, da diese eine begrenzte Anzahl von Menüpunkten hat; alle Menüpunkte sind für die jeweiligen Unterfenster (mit den Dokumenten) sinnvoll anwendbar, denn die Unterfenster sind ja alle vom Typ ´Textdatei´.

Für eine Börsensoftware aber, die verschiedene Programmteile, also Unterfenster mit unterschiedlichen Aufgaben benötigt, ist dieses MDI-Konzept ungeeignet, wie die bisherigen Windows-Lösungen in diesem Bereich bereits zeigen.

NWP-Börse besteht daher aus mehreren Programmen, die miteinander verknüpft sind und untereinander Daten austauschen. Sie laden also immer nur den Programmteil, den Sie gerade benötigen.

Sie können sich das so vorstellen, wie eine Firma mit mehreren Abteilungen. Während eine Börsensoftware nach der alten MDI-Bedienphilosophie alle ´Abteilungen´ gleichzeitig darstellt, und dementsprechend unübersichtlich ist, haben wir in NWP-Börse bereits das modernere Konzept der verteilten Anwendungen realisiert. Um im Bild der Firma zu bleiben, betreten Sie immer nur die Abteilung, in der Sie gerade zu tun haben.

Für Sie bedeutet das die leichte Erweiterungsmöglichkeit, z.B. die Nachrüstung von NWP-Börse mit einem Depotmodul und für uns ist die Entwicklung und das Testen von verschiedenen Modulen durch die verschiedenen Programmierteams erheblich einfacher.

Sie starten die einzelnen Programmteile aus dem Hauptmodul:

Dazu wählen Sie entweder aus dem Menüpunkt Module den gewünschten Programmteil oder klicken auf den jeweiligen Start-Button.

Allgemeine Begriffsdeninitionen finden sie unter :Begriffe

Folgende Programmteile sind so verfügbar:

Dieser Programmteil dient zur Darstellung der Kursverläufe, Indikatoren, Tickermeldungen und Strukturdaten.

Hier finden Sie das Filter-Modul, einen der mächtigsten Programmteile von NWP-Börse, mit dem Sie die Wertpapiere herausfiltern, die Ihren Vorstellung für Kauf- und Verkaufskandidaten entsprechen.

Mit diesem Modul gelangen Sie in den Listengenerator. Hier finden Sie vorgefertigte Standardlisten, können aber weitere Listen mit Einstellungen Ihrer Wahl darstellen.

Hier finden Sie Programmfunktionen zur Verwaltung des Katalogsystems. NWP-Börse unterteilt die Wertpapiere in Kataloge, z.B. Optionsscheine, Auslandsaktien usw. Sie haben hier die Möglichkeit, Titel nach Ihren Vorstellungen in Kataloge aufzuteilen, außerdem finden Sie hier auch die wichtigen Funktionen zur Datensicherung.

In diesem Modul finden Sie alle Funktionen zum Verwalten der Wertpapierstammdaten, also Aufnehmen, Ändern und Löschen von Aktien, Optionsscheinen usw. Wenn Sie unseren Datenservice per Diskette oder Modem nutzen, werden Sie das Stammdatenmodul i.d.R. nur benötigen, um sich Stammsätze anzeigen zu lassen, die Datenpflege erfolgt automatisch.

Hier ist alles zu finden, was Sie für die tägliche Kursaktualisierung und zur Kurspflege benötigen.

Hiermit beenden Sie alle Module von NWP-Börse. Sollte sich ein Modul nicht schließen lassen, so erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

Um von einem Programmteil zum anderen Programmteil zu wechseln, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Da jeder Programmteil von NWP-Börse ein eigenständiges Programm ist, können Sie alle von Windows gewohnten Varianten auswählen:

Fensterliste <STRG+ESC>

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <STRG> und <ESC> erhalten Sie die Fensterliste (Taskmanager). Hier können Sie das gewünschte Modul auswählen. Sie können die Fensterliste auch durch Doppelklicken in den Windows-Desktop erhalten.

Umschalten mit <ALT+TAB>

Noch einfacher ist die Umschaltung, wenn Sie die <ALT>-Taste gedrückt halten, und mit der <TAB>-Taste das gewünschte Programm einblenden. Wenn Sie das gewünschte Modul sehen, lassen Sie die Tasten los, der ausgewählte Programmteil erscheint dann im Vordergrund.

In dieser Funktion zeigt Ihnen Windows allerdings nur die bereits geöffneten Programmteile an. Wenn Sie ein Modul wählen wollen, das Sie noch nicht gestartet haben, wählen Sie erst das NWP-Börse-Hauptmodul und starten Sie dann den gewünschten Programmteil.

Programmstart aus der Programmgruppe

Sie können die Programmteile auch aus der NWP-Börse-Programmgruppe starten, doppelklicken Sie dazu einfach auf das jeweilige Icon. Sollte das NWP-Börse-Hauptmodul noch nicht gestartet sein, wird dieses automatisch mitgestartet.

Umschalten durch Anklicken

Wenn der gewünschte Programmteil bereits gestartet ist, genügt es, das zugehörige Fenster anzuklicken, um den Programmteil (z.B. Filter) als aktives Fenster zu erhalten.

Wir empfehlen Ihnen, die höchste Grafikauflösung in Windows zu wählen, die Ihre Kombination Grafikkarte/Monitor gut lesbar darstellen kann. Mittlerweile kann man 1024*768 Punkte durchaus als ´normale´ Windows-Auflösung betrachten. Mit einer hohen Auflösung ist es am einfachsten, die verschiedenen Programme auf dem Desktop zu plazieren. Das bedeutet: Bei einer hohen Auflösung haben Sie die benötigten Fenster nebeneinander und brauchen nur in das jeweilige Fenster klicken.

Sonstige Möglichkeiten zum Modulwechsel

Jedes Windows-Fenster verfügt oben links über das Systemmenüfeld. Auch hier finden Sie einen Menüpunkt zum Wechseln.

Darüber hinaus gibt es einige Windows-Hilfsprogramme, die sogenannte ´Programmstarter´ zur Verfügung stellen. Auch in diese können Sie die einzelnen Programmteile eintragen.

Ausführliche Informationen zum Wechseln von Anwendungen finden Sie in Ihrem Windows-Handbuch.