Das Modul Listen

Mit dem Programm-Modul Listen können Sie sich schnell eine Übersicht über eine Vielzahl verschiedener Daten verschaffen. Die Daten werden in tabellarischer Form aufgelistet und können beliebig sortiert und zusammengestellt werden. Die Ausgabe kann wahlweise auf dem Bildschirm oder auf dem Drucker erfolgen.

Das Hauptmenü beinhaltet die folgenden Menüpunkte :

Liste	In diesem Menü finden Sie Funktionen zum Erstellen, Verändern, Löschen und zum Drucken von Listen

Bearbeiten	Hier finden Sie Funktionen zum Ändern der Sortierung, zum Einfügen einer Liste in die Zwischenablage und zum Abspeichern einer Liste in einer Datei.

Fenster	Hier finden Sie Befehle zur Anordnung der einzelnen Fenster.

Hilfe	Das Hilfemenü ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das integrierte Hilfesystem. In einem separaten Fenster können Sie Informationen über nahezu alle Aspekte von NWP-Börse abrufen.

Beenden	Mit diesem Menüpunkt beenden Sie das Listen-Modul.

Über die Schalterleiste lassen sich folgende Funktionen direkt abrufen:

startet die Hilfe zum Listen-Modul

öffnet den Liste anzeigen-Dialog

öffnet den Sortierung ändern-Dialog

öffnet den Drucken-Dialog

ruft das Chart-Modul auf und zeigt einen Chart des markierten Titels

ruft das Stammdaten-Modul auf und zeigt den Stammsatz des markierten Titels

ruft den Kurseditor auf und zeigt die Kursreihen des markierten Titels

beendet das Listen-Modul


Das Menü Liste

In diesem Menü finden Sie Funktionen zum Erstellen, Verändern, Löschen und zum Drucken von Listen. Außerdem können Sie hier Ihren Drucker konfigurieren und die Schriftart und Größe für den Ausdruck einer Liste festlegen.

Die folgenden Menüpunkte sind im Menü Liste verfügbar:

Anzeigen

Schließen

Neu

Verändern

Löschen

Drucken

Drucker einrichten

Druckfont einrichten

Beenden


Liste/Anzeigen

Dieser Befehl öffnet den Liste anzeigen-Dialog.

Wählen Sie zunächst auf der linken Seite den Katalog aus, für den eine Liste erstellt werden soll. Die Katalogauswahl erfolgt z.B. durch einen Mausklick auf den Katalognamen. Wählen Sie dann analog hierzu auf der rechten Seite die gewünschte Liste aus und klicken Sie auf OK oder drücken Sie die [image] -Taste. Alternativ können Sie auch auf den Listennamen in der Auswahlliste doppelklicken. Die Berechnungen werden durchgeführt und die Liste wird angezeigt. Während die Berechnungen laufen, wird ein Balken eingeblendet, der den prozentualen Fortschritt bei diesen Berechnungen anzeigt.


Liste/Schließen

Mit diesem Menüpunkt schließen Sie das aktive Listenfenster.

Hinweis: Ist kein Listenfenster geöffnet, so kann dieser Menüpunkt nicht angewählt werden.


Liste/Neu

Dieser Menüpunkt öffnet den Listenkonfiguration-Dialog. Mit Hilfe dieses Dialoges können Sie beliebig Listenspalten kombinieren und unter einer von Ihnen vergebenen Bezeichnung abspeichern.

Geben Sie zunächst eine Bezeichnung für die Liste ein. Wählen Sie dann die erste gewünschte Listenspalte aus, indem Sie entweder auf den jeweiligen Eintrag doppelklicken, oder ihn mit der Maus markieren und dann auf den {bmc lstbmp\hinzu.bmp -Button klicken. Sie können beliebig viele Spalten auswählen. Auf der rechten Seite werden alle ausgewählten Spalten in der Reihenfolge angezeigt, in der sie ausgewählt wurden. Sind zusätzliche Parameter einstellbar, so wird automatisch ein entsprechender Dialog geöffnet.

Hinweis: Um bei einer größeren Zahl von Listen den Überblick nicht zu verlieren, sollten Sie auf eine sinnvolle Namensgebung achten. So ist gewährleistet, daß Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Liste an Ihrer Bezeichnung erkennen können und Ihre Zeit nicht mit Suchen und Ausprobieren verschwenden müssen.


Der Listenkonfiguration-Dialog

In der obersten Zeile des Dialoges können Sie die Bezeichnung für die Liste eingeben oder ändern. Darunter, in der linken Hälfte der Maske, sehen Sie die verfügbaren Spalten, während rechts die bereits ausgewählten Spalten erscheinen.

Sie können eine Listenspalte auswählen, indem Sie entweder auf den jeweiligen Eintrag doppelklicken, oder ihn markieren und anschließend den [image] -Button betätigen.

Um einen Eintrag zu entfernen, markieren Sie die nicht benötigte Spalte und betätigen Sie den [image] -Button oder klicken Sie auf den [image] -Button.

Um die Reihenfolge der eingetragenen Spalten zu ändern, markieren Sie die Spalte, die weiter vorn oder weiter hinten erscheinen soll und klicken Sie auf den [image] oder [image] Button, je nachdem in welche Richtung der Eintrag verschoben werden soll.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Anzeige einer oder mehrerer Spalten abzuschalten. Markieren Sie hierzu die nicht erwünschte Spalte und klicken Sie mit der Maus auf das sichtbar-Feld.

Um die Parameter für eine Spalte zu verändern, markieren Sie die jeweilige Spalte und klicken Sie auf den [image] -Button. Alternativ können Sie auch auf den gewünschten Eintrag doppelklicken.

Mit dem Eintrag 1.Spalte Fix können Sie festlegen, daß diese Spalte immer angezeigt wird, auch wenn Sie, um weitere Spalten angezeigt zu bekommen, z.B. mit den Cursor-Tasten in einer Liste horizontal scrollen.

Um festzulegen, nach welcher Spalte sortiert werden soll, markieren Sie die gewünschte Spalte und klicken Sie auf  den [image] -Button. Legen Sie dann fest, ob die Sortierung aufsteigend oder absteigend erfolgen soll.


Liste/Verändern

Dieser Menüpunkt zeigt Ihnen zunächst eine Auflistung aller verfügbaren Listen, aus der Sie diejenige Liste auswählen, an der Sie eine Veränderung vornehmen möchten. Anschließend wird für diese Liste derListenkonfiguration-Dialog geöffnet. Ändern Sie die Liste entsprechend Ihren Vorstellungen ab und klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.

Hinweis: Wenn nicht mindestens eine Liste gespeichert ist, kann dieser Menüpunkt nicht angewählt werden.


Liste/Löschen

Dieser Befehl zeigt Ihnen in alphabetischer Reihenfolge alle verfügbaren Listen. Wählen Sie die nicht mehr benötigte Liste aus und klicken Sie auf OK, um sie zu löschen.

Hinweis: Wenn nicht mindestens eine Liste gespeichert ist, kann dieser Menüpunkt nicht angewählt werden.


Liste/Drucken

Mit diesem Befehl haben Sie die Möglichkeit, die Liste im aktiven Fenster auszudrucken. Zunächst wird der Drucken-Dialog geöffnet.

Klicken Sie auf OK, um die Liste sofort auszudrucken, oder auf [image],um - falls erforderlich - zuvor die Einstellung der Seitenränder zu modifizieren. Ändern Sie in diesem Fall die Ränder entsprechend Ihren Wünschen ab und klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern und die Liste auszudrucken.

Hinweis: Falls Sie eine andere als die Liste im derzeit aktiven Fenster drucken möchten, so müssen Sie zuerst das Fenster mit der Liste Ihrer Wahl aktivieren. Klicken Sie hierzu einfach mit der Maus in das gewünschte Fenster.

Hinweis: Wenn nicht mindestens 1 Listenfenster geöffnet ist, kann dieser Menüpunkt nicht angewählt werden.


Drucken/Ränder

In dieser Maske können Sie die Seitenränder gemäß Ihren Vorstellungen abändern. Klicken Sie anschließend auf OK, um die Änderungen zu speichern und den Ausdruck zu starten.


Liste/Drucker einrichten

Mit diesem Menüpunkt öffnen Sie den von Windows zur Konfiguration des Druckers zur Verfügung gestellten Dialog.

Beispiel:


Liste/Druckfont einrichten

Mit diesem Menüpunkt öffnen Sie den von Windows zur Auswahl der Schriftart und Schriftgröße zur Verfügung gestellten Dialog. Die gewählte Schriftart und Schriftgröße wird dann bei Ausdrucken verwendet.

Beispiel:


Liste/Beenden

Mit diesem Menüpunkt beenden Sie das Listen-Modul.


Das Menü Bearbeiten

In diesem Menü finden Sie die erforderlichen Funktionen, um die Sortierung einer Liste zu ändern, eine Liste in die Zwischenablage zu kopieren und um eine Liste in einer Datei zu speichern.

Die folgenden Menüpunkte sind im Menü Bearbeiten verfügbar:

Sortierung ändern

In die Zwischenablage kopieren

Ausgabe in Datei


Bearbeiten/Sortierung ändern

Mit diesem Menüpunkt öffnen Sie den Sortierung ändern-Dialog.

Der Name der gewählten Liste, sowie die Spalte, nach der sortiert wird, sind im oberen Teil der Maske angegeben. Markieren Sie die Listenspalte nach der jetzt sortiert werden soll, indem Sie mit der Maus auf den entsprechenden Eintrag klicken. Legen Sie anschließend fest, ob aufsteigend oder absteigend sortiert werden soll. Klicken Sie hierzu auf das aufsteigend-Feld. Um die Änderung zu speichern, klicken Sie auf den OK-Button.


Bearbeiten/in die Zwischenablage kopieren

Mit dieser Funktion fügen Sie eine Kopie der Liste im aktiven Listenfenster in die Zwischenablage ein. Von hier aus können Sie die Liste in andere Windows-Programme - z.B. Excel - einfügen. Wählen Sie dazu im jeweiligen Windows-Programm den Menüpunkt Bearbeiten/Einfügen.

Hinweis: 	Die Listenspalten werden jeweils mit dem Tabulatorzeichen getrennt. Somit wird in Excel automatisch für jede NWP-Börse-Listenspalte eine neue Excel-Spalte angelegt. Bei Übernahme in Textverarbeitungsprogramme sollten Sie die Tabulatoren so definieren, daß eine lesbare Liste entsteht.

NWP-Börse verwendet bei der Listenausgabe als Dezimaltrennzeichen die Einstellung, die Sie in Windows festgelegt haben. Sollte Ihre Software also zum Importieren der Kurse einen Dezimalpunkt benötigen, wählen sie aus der Windows-Systemsteuerung die Ländereinstellungen/Zahlenformat und geben den . als Dezimaltrennzeichen ein.

Hinweis: Ist kein Listenfenster geöffnet, so kann dieser Menüpunkt nicht angewählt werden.


Bearbeiten/Ausgabe in Datei

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Liste im aktiven Listenfenster als Datei abspeichern. Hierbei wird der vom Windows-Zeichensatz abweichende DOS-Zeichensatz benutzt, da die Dateiablage wohl nur zur Weiterverarbeitung der Daten in alten DOS-Anwendungen sinnvoll ist. Für die Windows-Applikationen ist die Übernahme über die Zwischenablage sinnvoller.

Hinweis: Ist kein Listenfenster geöffnet, so kann dieser Menüpunkt nicht angewählt werden.


Das Menü Fenster

Die folgenden Menüpunkte sind im Menü Fenster verfügbar:

Überlappend

Nebeneinander

Untereinander

Alle schließen

Symbole anordnen

Fensterliste (Auflistung aller im Listen-Modul geöffneten Fenster)


Fenster/Überlappend

Dieser Befehl ordnet die geöffneten Fenster so an, daß die Titelleiste der einzelnen Fenster sichtbar ist. Um ein Fenster nach vorn zu holen, müssen Sie nur mit der Maus in die entsprechende Titelleiste klicken.


Fenster/Nebeneinander

Dieser Befehl ordnet die geöffneten Fenster nebeneinander an, so daß jedes von ihnen sichtbar ist.


Fenster/Untereinander

Dieser Befehl ordnet die geöffneten Fenster untereinander an, so daß jedes von ihnen sichtbar ist.


Fenster/Alle schließen

Dieser Befehl schließt alle geöffneten Fenster ohne Abfrage.


Fenster/Symbole anordnen

Dieser Befehl ordnet alle Symbole nebeneinander an.


Das Menü Hilfe

Das Hilfe-Menü ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das integrierte Hilfesystem. In einem separaten Fenster können Sie Informationen über nahezu alle Aspekte von NWP-Börse abrufen.

(Zusätzlich erscheinen natürlich auch während der Arbeit kleinere Hinweise zu Menüs und Dialogfenstern in der Statuszeile von NWP-Börse.)

Die folgenden Befehle finden Sie im Hilfe-Menü:

Inhalt	hier erhalten Sie eine allgemeine Beschreibung des Programmoduls

Suchen	Sucht in der Hilfe nach verwandten Themen

Hilfe benutzen	Dieser Befehl gibt Ihnen Informationen zum Umgang mit dem Hilfesystem

Info	hier erhalten Sie Produktinformationen, Versionsnummern usw.


Hilfe/Inhalt

Über den Menüpunkt Inhalt erhalten Sie eine Themenauflistung, die den Funktionsumfang des jeweiligen NWP-Börse-Moduls wiedergibt.

Rufen Sie weitere Informationen zu einem der hervorgehobenen Begriffe ab, indem Sie auf das entsprechende Wort klicken. Sie können auch mit der Tab-Taste einen Begriff auswählen und dann mit der Enter-Taste die zugehörige Hilfe anfordern.

Wenn Sie sich in der Bedienung des Windows-Hilfesystems noch nicht auskennen, können Sie mit dem Befehl Hilfe/Hilfe benutzen eine Anleitung erhalten.


Hilfe/Suchen

Sucht in der Hilfe nach verwandten Themen, über die Sie weiterführende Informationen erhalten möchten.

Wählen Sie zunächst den Befehl Suchen (Menü Hilfe), geben Sie ein Stichwort ein, oder wählen Sie eines aus der Liste, und wählen Sie anschließend die Schaltfläche Themen auflisten, um die verwandten  Hilfethemen aufzulisten. Um das gewünschte Thema anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche Gehe zu.


Hilfe/Hilfe benutzen

Dieser Befehl gibt Ihnen Informationen zum Umgang mit dem Hilfesystem von NWP-Börse (oder mit jedem beliebigen anderen Windows-Hilfesystem).


Hilfe/Info

Auf diesen Befehl hin erscheint ein Fenster, in dem Informationen über Versionsnummern und Urheberrechte angezeigt werden. Das Fenster schließen Sie mit Alt+F4, mit der Esc-Taste oder einem Klick auf OK.


Die Listenspalten

Die folgenden Listenspalten stehen zur Verfügung:

Wertpapiername

Kurzname

WPK

Währung

Branche

Börsenplatz

Land

HV-Datum

Gewinn

Dividende

Cashflow

Kurs

letztes K-Datum

Abstand

KGV

KCV

Dividenden Rendite

Volatilität

OS-Art

Stückzahl

Wertpapierart Basis

BezugsPreis

Bezugsverhältnis

OS-Laufzeit

Rest-LZ

Hebel

Hebel eff.

Aufgeld

jährl. Aufgeld

Innerer Wert

Innerer W.%

Breakeven-Kurs

Abst. vom Breakeven

Abstand Breakeven %

Volatilität implizit

Black-Scholes

Abstand v. BS

Zinssatz

GD (XXX)

Abst. vom GD (XXX)

Abst. % vom GD (XXX)

Momentum (XXX)

TBI (XXX)

RSI (XXX)

TO (XXX)

OBOS (XXX)

Stochastik (XXX)


Wertpapiername

In dieser Spalte werden die Namen der einzelnen Titel aufgeführt.


Kurzname

In dieser Spalte werden die Kurznamen der einzelnen Titel aufgeführt.


WPK

In dieser Spalte werden die Wertpapierkennummern der einzelnen Titel aufgeführt.


Währung

In dieser Spalte wird die Währung aufgelistet, in der die einzelnen Titel notiert sind.


Branche

In dieser Spalte wird die Branche genannt, in der das jeweilige Unternehmen überwiegend tätig ist.


Börsenplatz

In dieser Spalte wird der Börsenplatz genannt, an dem der Titel gehandelt wird.


Land

In dieser Spalte wird das Land aufgeführt, dem der Titel zuzuordnen ist.


HV-Datum

In dieser Spalte wird das Datum genannt, an dem die Hauptversammlung des jeweiligen Unternehmens stattfindet.


Gewinn

In dieser Spalte wird der geschätzte Gewinn pro Aktie der jeweiligen Gesellschaft angegeben.


Dividende

In dieser Spalte wird die geschätzte Dividende pro Aktie der jeweiligen Gesellschaft angegeben.


Cashflow

In dieser Spalte wird der geschätzte Cashflow pro Aktie der jeweiligen Gesellschaft angegeben.


Kurs

Bei Auswahl dieser Spalte wird zunächst ein Dialog geöffnet, in dem Sie die gewünschte Kursart festlegen müssen. Zur Auswahl stehen Schlußkurs; Umsatz; Hochkurs; Tiefkurs und Eröffnungskurs. Als nächstes legen Sie fest, welchen Wert Sie sehen möchten. Zur Auswahl stehen :

1. Wert vor X Tagen	2. Wert am (Datum)	3. letzter Wert

Beispiel:

In dieser Spalte würde dann der jeweils letzte gespeicherte Schlußkurs ausgegeben.


letztes K-Datum

In dieser Spalte wird angegeben, zu welchem Datum der letzte Kurseintrag des jeweiligen Titels vorliegt.


Abstand

Bei Auswahl dieser Spalte wird zunächst ein Dialog geöffnet, in dem Sie die gewünschte Kursart festlegen. Zur Auswahl stehen Schlußkurs; Umsatz; Hochkurs; Tiefkurs und Eröffnungskurs. Als nächstes legen Sie fest, welchen Wert Sie sehen möchten. Zur Auswahl stehen :

1. Wert vor X Tagen	2. Wert am (Datum)	3. letzter Wert

Außerdem können Sie wählen, ob der Abstand absolut oder prozentual angegeben werden soll.

Beispiel:

In dieser Spalte würde dann ausgegeben, um wieviel Prozent höher oder niedriger der letzte gespeicherte Schlußkurs gegenüber dem vorhergehenden Schlußkurs ist.


KGV

In dieser Spalte wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis des jeweiligen Titels ausgegeben.


KCV

In dieser Spalte wird das Kurs-Cashflow-Verhältnis des jeweiligen Titels ausgegeben.


Dividenden-Rendite

In dieser Spalte wird die Dividenden-Rendite des jeweiligen Titels ausgegeben. Bei Anwahl dieser Listenspalte wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie festlegen müssen, ob die Brutto- oder Bar-Dividende zur Berechnung verwendet werden soll.


OS-Art

In dieser Spalte wird angegeben, ob es sich um einen Call- oder Put-Optionsschein handelt.


Stückzahl

In dieser Spalte sehen Sie, wie hoch das Emissionsvolumen des jeweiligen Optionsscheins war.


Wertpapierart Basis

In dieser Spalte sehen Sie, ob der Basiswert des jeweiligen Optionsscheins z.B. eine Aktie, eine Devise oder ein Index ist.


BezugsPreis

In dieser Spalte wird der Bezugspreis des jeweiligen Optionsscheins aufgeführt.


Bezugsverhältnis

In dieser Spalte wird das Bezugsverhältnis aufgeführt.


OS-Laufzeit

In dieser Spalte ist der Verfallstag des jeweiligen Optionsscheins angegeben.


Rest-LZ

In dieser Spalte sehen Sie die errechnete Restlaufzeit, d.h. die Zeitspanne bis zum Verfallstag des jeweiligen Optionsscheins.


Hebel

In dieser Spalte wird der errechnete Hebel des Optionsscheins angegeben.


Hebel effektiv

In dieser Spalte wird der errechnete effektive Hebel des Optionsscheins angegeben.


Aufgeld

In dieser Spalte wird das errechnete Aufgeld des Optionsscheins angegeben.


jährl. Aufgeld

In dieser Spalte wird das errechnete jährliche Aufgeld des Optionsscheins angegeben.


Innerer Wert

In dieser Spalte wird der errechnete innere Wert des Optionsscheins angegeben.


Innerer W.%

In dieser Spalte wird der errechnete innere Wert des Optionsscheins angegeben. Die Angabe erfolgt in Prozent.


Breakeven-Kurs

In dieser Spalte wird der errechnete Breakeven-Kurs des Optionsscheins ausgegeben.

Hinweis: Der Breakeven-Kurs ist derjenige Basiswert-Kurs, ab dem der Optionsschein eine dynamischere Wertentwicklung als das Basisinstrument aufweist.


Abst. vom Breakeven

In dieser Spalte wird der Abstand des letzten gespeicherten Kurses vom errechneten Breakeven-Kurs des Optionsscheins ausgegeben.

Hinweis: Der Breakeven-Kurs ist derjenige Basiswert-Kurs, ab dem der Optionsschein eine dynamischere Wertentwicklung als das Basisinstrument aufweist.


Abstand Breakeven %

In dieser Spalte wird der Abstand des letzten gespeicherten Kurses vom errechneten Breakeven-Kurs des Optionsscheins ausgegeben. Die Angabe erfolgt in Prozent.

Hinweis: Der Breakeven-Kurs ist derjenige Basiswert-Kurs, ab dem der Optionsschein eine dynamischere Wertentwicklung als das Basisinstrument aufweist.


Volatilität implizit
Volatilität Basis

In dieser Spalte wird die 250-Tage-Volatilität des Basisinstruments angegeben, d.h. die erwartete Schwankungsbreite innerhalb von 250 Tagen.


Volatilität

In dieser Spalte wird die Volatilität des Titels angegeben, d.h. die erwartete Schwankungsbreite in einem bestimmten Zeitraum. Bei Anwahl dieser Listenspalte wird zunächst ein Dialog geöffnet, in dem Sie den Zeitraum festlegen müssen, der bei der Berechnung der Volatilität zugrunde gelegt werden soll.


Black-Scholes

In dieser Spalte wird der nach dem Black-Scholes-Modell berechnete Wert des Optionsscheins angezeigt. Bei Anwahl dieser Listenspalte wird zunächst ein Dialog geöffnet, in dem Sie den sicheren Zins festlegen müssen.


Abstand v. BS

In dieser Spalte wird der Abstand des letzten Kurses vom nach dem Black-Scholes-Modell berechneten Wert des Optionsscheins angezeigt. Bei Anwahl dieser Listenspalte wird zunächst ein Dialog geöffnet, in dem Sie den sicheren Zins festlegen müssen.


Zinssatz

In dieser Spalte wird der Nominalzins der jeweiligen Anleihe angezeigt.


GD (XXX)

In dieser Spalte wird der aktuelle Wert des eingestellten Gleitenden Durchschnitts angezeigt.

In dem hier gezeigten Dialog tragen Sie die gewünschten Indikator-Parameter ein.


Abst. vom GD (XXX)

In dieser Spalte wird der errechnete Abstand des letzten Kurses vom eingestellten Gleitenden Durchschnitt ausgegeben.

In dem hier gezeigten Dialog tragen Sie die gewünschten Indikator-Parameter ein.


Abst. % vom GD (XXX)

In dieser Spalte wird der errechnete Abstand des letzten Kurses vom eingestellten Gleitenden Durchschnitt ausgegeben. Die Angabe erfolgt in Prozent.

In dem hier gezeigten Dialog tragen Sie die gewünschten Indikator-Parameter ein.


Momentum (XXX)

In dieser Spalte wird der aktuelle Wert des eingestellten Momentums angezeigt.

In dem hier gezeigten Dialog tragen Sie die gewünschten Indikator-Parameter ein.


TBI (XXX)

In dieser Spalte wird der aktuelle Wert des eingestellten TBI angezeigt.

In dem hier gezeigten Dialog tragen Sie die gewünschten Indikator-Parameter ein.


RSI (XXX)

In dieser Spalte wird der aktuelle Wert des eingestellten RSI angezeigt.

In dem hier gezeigten Dialog tragen Sie die gewünschten Indikator-Parameter ein.


TO (XXX)

In dieser Spalte wird der aktuelle Wert des eingestellten Trendoszillators angezeigt.

In dem hier gezeigten Dialog tragen Sie die gewünschten Indikator-Parameter ein.


OBOS (XXX)

In dieser Spalte wird der aktuelle Wert des eingestellten OBOS-Oszillators angezeigt.

In dem hier gezeigten Dialog tragen Sie die gewünschten Indikator-Parameter ein.


Stochastik (XXX)

In dieser Spalte werden die aktuellen Werte des eingestellten Stochastik-Indikators angezeigt.

In dem hier gezeigten Dialog tragen Sie die gewünschten Indikator-Parameter ein.