
 ^hGeneral options 1^n

 ^m╒══════════════════════╤══════════════════════════════╡^t General options 1 ^m╞╕
 │ ^nSwap method          ^m│ ^hXMS/EMS/Disk                                      ^m│
 │ ^nSwap when shelling   ^m│ ^hOn                                                ^m│
 │ ^nWarning days         ^m│ ^h30                                                ^m│
 │ ^nScrollBack buffer kb ^m│ ^h32                                                ^m│
 │ ^nTime format          ^m│ ^h24-hour                                           ^m│
 │^r Country code         ^m│ ^h45   Danmark                                      ^m│
 │ ^nPause time / char    ^m│ ^h30   .                                            ^m│
 │ ^nMinimum diskspace    ^m│ ^h250000                                            ^m│
 │ ^nTag char             ^m│ ^h■                                                 ^m│
 │ ^nEdit background      ^m│ ^h░                                                 ^m│
 │ ^nOnline warn minutes  ^m│ ^h15                                                ^m│
 │ ^nInformation time     ^m│ ^h15                                                ^m│
 │ ^nMax log size kb      ^m│ ^h64                                                ^m│
 │ ^nInactivity seconds   ^m│ ^h1800                                              ^m│
 │ ^nAudio control        ^m│ ^h00:00 ^n- ^h00:00                                     ^m│
 │ ^nAuto password        ^m│ ^h8                                                 ^m│
 │ ^nSeparators           ^m│ ^nThousand ^h.  ^nDecimal ^h,  ^nDate ^h-  ^nTime ^h.  ^nLines ^h─    ^m│
 │ ^nFilefinder drives    ^m│                                                   ^m│
 │ ^nScan drives          ^m│                                                   ^m│
 │ ^nRelease buffer       ^m│ ^hYes                                               ^m│
 │ ^nMenu background      ^m│ ^h▒                                                 ^m│
 ╘══════════════════════╧═══════════════════════════════════════════════════╛^n

 ^hSwap method^n

  ^m┌─┤^t Select swap method ^m├┐
  │^r XMS/EMS/Disk          ^m│
  │ ^nEMS/XMS/Disk          ^m│
  │ ^nXMS/Disk              ^m│
  │ ^nEMS/Disk              ^m│
  │ ^nDisk                  ^m│
  │ ^nNone                  ^m│
  └───────────────────────┘^n

  Auslagerungsmethode wählen, wenn ein externes Programm aufgerufen wird.
  Denken Sie daran, daß XMS schneller als EMS ist.
  
 ^hSwap when shelling^n

  Swapt den Speicher wenn eine Dos-Shell aufgerufen wird. Sollten Sie nicht
  genügen Speicher haben, müß diese Option aktiviert werden. Ist diese
  dagegen deaktiviert, geht das Auslagern der Daten zwar schneller, jedoch
  haben Sie in Ihrer Dos-Shell nicht alzuviel Speicher frei.

 ^hWarning days^n

  Wenn Sie im Telefonbuch W drücken werden alle Einträge, die Sie innerhalb
  von X Tagen nicht benutzt haben markiert.

 ^hScrollBack buffer kb^n

  Gibt den Scrollback Puffer ^hAlt-B^n in Bytes sein soll. Der wählbare
  Bereich ist von 16-128k, setzen Sie diesen aber nicht zu groß wenn Sie
  auch ein großes Telefonbuch haben. Terminate verkleinert diesen Puffer,
  falls es Speicher für andere Funktionen benötigt.

 ^hTime format^n

  Wählen Sie zwischen dem 12 und 24 Stunden Zeitformat.

 ^hCountry code^n

  Geben Sie hier Ihren Landesspezifischen Code ein. Es werden daraufhin das
  Wählverfahren und die Telefonumwandlung für das Point System installiert.
  Derzeitig unterstütz Terminate über 100 Länder.

 ^hPause time / char^n

  Die Pause Option ^hAlt-F3^n sendet das definierte Zeichen alle x Sekunden.
  Das hier definierte Zeichen wird alle x Sekunden gesendet.
  
 ^hMinimum diskspace^n

  Terminate überprüft alle 60 Sekunden ob die Festplattenkapazität, auf der
  sich TERMINATE.EXE befindet,kleiner als die hier angegebene Größe ist.
  Wenn ja, so wird Terminate verlassen. Diese Option wird mit der Eingabe
  von "0" ausgeschaltet.

 ^hTag char^n

  Geben Sie hier das global definierte Zeichen für "markiert" ein (Menüs,
  etc.)

 ^hEdit background^n

  Welches Zeichen als Hintergrund beim editieren von Dateien verwendet wird.

 ^hOnline warn minutes^n

  Geben Sie hier an, nach wievielen Minuten Sie gewarnt werden wollen, das
  Sie schon x Minuten on-line sind. 0 schaltet die Option aus.

 ^hInformation time^n

  Wie lange (in 1/10 Sekunden) einige Fenster am Bildschirm sichtbar bleiben
  sollen. Erhöhen Sie diesen Wert, falls Ihnen Terminate zu "schnell" ist.

 ^hMax log size kb^n

  Überschreitet die Logdatei diese Größe, so wird sie auf die hälfte
  reduziert. Sie müssen sich also nicht um das löschen der Logdatei kümmern
  wenn Sie Angst haben, das diese zu groß wird. 0 schaltet die Option aus.

 ^hInactivity seconds^n

  Gibt an, nach wievielen Sekunden Terminate nach DOS zurückkehrt, wenn
  keine Eingabe erfolgt.

 ^hAudio control^n

  In welchem Zeitraum Sounds erlaubt sind. 00:00 - 00:00 beduetet, daß
  jederzeit Sounds zu hören sind.

 ^hAuto password^n

  Wenn Sie ein Passwortfeld bearbeiten, und das Feld leer bleibt, so wird
  ein Zufallspasswort mit der Länge x erzeugt. Diese Passwort besteht nur
  aus den Zeichen a-z und 0-9. Wird diese Option nicht gewünscht, tragen Sie
  hier ein 0 ein.

 ^hSeparators^n

  Trennzeichen für Nummern, Zeit- und Datumanzeigen :

               Denmark    USA
  ^hThousand : ^n        .      ,
  ^hDecimal  : ^n        ,      .
  ^hDate     : ^n        -      /
  ^hTime     : ^n        .      :

  Linien werden an vielen Plätzen gebraucht und bestehen normalerweise aus
  dem Graphikzeichen "─", was z.B. so aussieht: ───────── 
  Möchten Sie das jedoch ändern, dann können Sie es...

 ^hFilefinder drives^n / ^hScan drives^n

  ^m╒╡^t Drives ^m╞╕
  │  ^hC:   ^n■  ^m│
  │  ^hD:   ^n■  ^m│
  │^r  E:      ^m│
  │  ^nF:   ■  ^m│
  ╘══════════╛^n

  Sollten Sie den internen Dateimanager oder Dateisucher benutzen, können
  Sie das testen von einige Laufwerke ausschalten (z.B.: CD-ROM, Netzwerk).

 ^hRelease buffer^n

  Wenn Sie den Scrollback-Puffer beim Aufruf externer Programme freigeben
  wollen wird die Auslagerung des Speichers entsprechend beschleunigt, da
  dann ja weniger Bytes in den Speicher oder auf Platte verschoben werden
  müssen. Der Puffer wird dennoch gespeichert, wenn Sie im Toggles-Menü
  Autosave Scrollback eingeschaltet haben - wenn Sie den Scrollback-Puffer
  nie verwenden, schalten Sie Auto Save aus.

 ^hMenu background^n

  Definiert das Zeichen das füllen des Hintergrundes in den Konfigurations
  Menüs und dem Hostmodus verwendet wird.

 ^hGeneral options 2^n

  ^m╒══════════════════════╤═════════════════════════╡^t General options 2 ^m╞╕
  │ ^nStatus start offline ^m│ ^hAlt-Z for Help                               ^m│
  │^r Status start online  ^m│ ^hSystem name                                  ^m│
  │ ^nStatus end offline   ^m│ ^hTime 11:59:59                                ^m│
  │ ^nStatus end online    ^m│ ^hkr       3,75                                ^m│
  ╘══════════════════════╧══════════════════════════════════════════════╛^n

  Diese Menü kontrolliert, wann und was in der Statuszeile angezeigt wird.
  Sie können dies manuell mit ^bAlt-F1^n (Start) und ^bAlt-F2^n (Ende)
  ändern.

  Status start offline : wird "No Carrier" erkannt, wird dies am Anfang der
                         Statuszeile angezeigt.
  Status start online  : wird der "Carrier" erkannt, wird dies am Anfang der
                         Statuszeile angezeigt.

  Status end offline   : wird "No Carrier" erkannt, wird dies am Ende der
                         Statuszeile angezeigt.  
  Status end online    : wird der "Carrier" erkannt, wird dies am Ende der
                         Statuszeile angezeigt.

 ^hExternal support^n

  ^m╒═════════════════════════════════════════════════╡^t External support ^m╞╕
  │                                                                     ^m│
  │  ^nF^b1    ^hHelp  @HELP                                                  ^m│
  │  ^nF^b2    ^hMemo  MEM /D |More !W                                        ^m│
  │  ^nF^b3    ^hFrmt  FORMAT A:                                              ^m│
  │  ^nF^b4    ^hVira  C:\U\SCAN C: !M !E                                     ^m│
  │  ^nF^b5    ^hGSet  GSETUP !M                                              ^m│
  │  ^nF^b6    ^hEcho  ECHO %COMSPEC% %FD% %RA% %DIRCMD% %PATH% !W            ^m│
  │ ^r F7  ^n  ^hVPic  VPIC !F !M                                             ^m│
  │  ^nF^b8    ^hPack  SHEZ !M                                                ^m│
  │  ^nF^b9    ^hPrnt  DIR >PRN                                               ^m│
  │  ^nF1^b0   ^hNCD   NCD !M                                                 ^m│
  │  ^nF11                                                                ^m│
  │  ^nF12                                                                ^m│
  │                                                                     │
  │  ^n!P=COM1-8   !C=COM0-7   !0=DownPath   !E=No COMMAND.COM            ^m│
  │  ^n!M=Swap !W=Wait  !B=Baud !L=LinkRate  !I=Irq !A=Address            ^m│
  │  ^n!F=FileName !CD=Change path !25,!30,!43,!50=Screen size            ^m│
  │                                                                     │
  ╘═════════════════════════════════════════════════════════════════════╛^n

  Definiert die Utilities die über CTRL oder Shift F1-F12 vom Terminalmodus
  oder den Dateimanager aufgerufen werden können. Das erste Wort gibt an,
  was in der Statuszeile beim Druck von Ctrl und Shift angezeigt wird. Der
  Parameter wird mit einem korrektem Ergebnis ausgetauscht oder die Option
  wird aktiviert.

  ^h!P^n

  Gibt derzeitigen COM Port aus.
  
  ^h!C^n

  Gibt derzeitigen COM Port-1 aus. COM1=0  COM2=0

  ^h!0^n

  Gibt derzeitigen Downloadpfad aus.
  
  ^h!E^n

  Ruft Programm direkt auf, ohne COMMAND.COM zu benutzen.

  ^h!M^n

  Lagert Speicher aus, falls das Programm diesen benötigt.

  ^h!W^n

  Wartet auf Eingabe von Enter bevor zu Terminate zurückgekehrt wird.

  ^h!B^n

  Gibt die derzeitige Baudrate aus.

  ^h!L^n

  Gibt die derzeitige Linkrate aus (14400).

  ^h!F^n

  Gibt Namen unter dem Cursor im Dateimanager aus.

  ^h!CD^n

  Wechselt zu dem Pfad, in dem sich das Programm befindet, bevor es
  ausgeführt wird.

  ^h!25,!30,!43,!50^n

  Ändert Bildschirmgröße auf 25 Linien, 30 Linien, 43 Linien oder 50 Linien.
  Nur auf einigen Rechnern möglich.

