
          ^t-=>  T E R M I N A T E    C O N F I G U R A T I O N  <=-^n

 Terminate einzurichten, ist das Einfachste auf der Welt. Alle Optionen und
 Features sind bereits so eingestellt, daß sie die bestmögliche Leistung
 bieten - Sie sollten eigentlich nur noch ein paar Kleinigkeiten an Ihre
 persönlichen Bedürfnisse anpassen wollen. Denken Sie daran: Wenn Sie etwas
 nicht verstehen, lassen Sie die Einstellung wie sie ist und ändern Sie
 nichts!

 Wenn Sie irgendeinen Fehler machen und Ihre Maschine hängt, aufgrund einer
 falschen Device-Angabe oder etwas ähnlichem, können Sie Terminate mit dem
 Kommandozeilenschalter ^b/CONFIG^n aufrufen. So wird nur die Konfiguration
 aufgerufen und dann Terminate sofort verlassen, ohne daß auch nur die
 serielle Schnittstelle angesprochen wird.

                  ^bRead below for all commandline switches.^n

                     ^m╒══╡^t Change configuration ^m╞╕
                     │ ^nScreen and colors        ^m│
                     │^r Communications setup     ^m│
                     │ ^nGeneral options          ^m│
                     │ ^nToggles                  ^m│
                     │ ^nModem and dialing        ^m│
                     │ ^nFilenames and paths      ^m│
                     │ ^nProtocol options         ^m│
                     │ ^nEmulation/keyboard setup ^m│
                     │ ^nHost settings            ^m│
                     │ ^nLogin strings/scripts    ^m│
                     │ ^nUsers/IEMSI/Security     ^m│
                     │ ^nPoint system             ^m│
                     │ ^nCost management          ^m│
                     │ ^nRegistration info        ^m│
                     │ ^nWrite setup to disk      ^m│
                     ╘══════════════════════════╛^n


 ^bScreen and colors^n

  Hier können Sie alle mit dem Bildschirm zusammenhängenden Optionen
  einstellen: Farben, Fenster, Video-Modus, Codeseite, usw.

 ^bCommunications setup^n

  Eines der wichtigsten Menüs. Die Einstellung der seriellen Schnittstelle
  sollte eigentlich immer das erste sein, was Sie bei einem Terminalprogramm
  machen werden, so daß die Datenübertragung vollständig funktioniert und
  keine Fehler auftreten.

 ^bGeneral options^n

  Terminate genauso einstellen, wie Sie es möchten, externe Programme
  definieren, die mit den Strg-, Umsch- und Funktionstasten aufgerufen
  werden können.

 ^bToggles^n

  Schalter, die ein oder ausgestellt werden können.

 ^bModem and dialing^n

  Nach der Einstellung des Geräts sollten Sie nun Ihr Modem so
  konfigurieren, daß es Ihnen die bestmögliche Leistung bietet. Viele
  weitverbreitete Modems erscheinen bereits in der Modemliste, die ständig
  erweitert wird.

 ^bFilenames and paths^n

  Definieren Sie das Download/Upload Verzeichnis, den externen Editor /
  Lister, usw. sowie die Standarddateien, die beim Start von Terminate
  geladen werden sollen.

 ^bProtocol options^n

  Richten Sie interne und externe Protokolle ein. Protokolle werden zur
  Übertragung von Dateien zwischen Ihrem Rechner und anderen Systemen
  verwendet. Das meistverwendete Protokoll ist Zmodem. Es ist sowohl sehr
  effizient und imstande, einen Download automatisch zu starten, kann es
  auch eine unvollständige Dateiübertragung später nachholen. Wenn die
  Verbindung unterbrochen wurde, kann es wieder an einer Stelle anfangen, an
  der die Übertragung unterbrochen wurde, ohne daß die ganze Datei nochmals
  übertragen werden müßte.

 ^bEmulation setup^n

  Wie Terminate auf ankommende Zeichen reagieren soll. ANSI ist eine der
  meistverbreiteten Emulationen in der Welt, weil sie einfach ist. Wenn Sie
  ANSI gewählt haben und Terminate die Sequenz ESC2J (ESC=#27) empfängt,
  wird der Bildschirm gelöscht. Terminate wird standardmäßig zuerst AVATAR
  mit ANSI Fallback verwenden, das bedeutet, daß es gleichzeigig sowohl
  AVATAR als auch ANSI Befehle verstehen wird. Das sollte auch Ihre
  Grundeinstellung bleiben.

 ^bHost settings^n

  Host Modus bedeeutet, daß Sie Terminate so einstellen können, daß
  eingehende Anrufe empfangen werden können und bestimmte Anwender Zugang zu
  Ihrem Computer haben können.

 ^bLogin strings/scripts^n

  Statt komplizierter Skripts, die kompiliert werden müssen, bietet
  Terminate eine Menge eingebauter Mini-Skrips, mit denen Sie in so gut wie
  jeder normalen Mailbox einloggen können sollten. Spätere Versionen von
  Terminate werden zusätzlich eine komplette und ausgefeilte Skript-Sprache
  besitzen (momentan im Beta Test). Sie können Zeichenfolgen definieren, auf
  die Terminate antworten soll, wie z.B. 'WHAT IS YOUR NAME','PASSWORD',
  usw.

 ^bUsers/IEMSI/Security^n

  Definieren Sie bis zu zehn verschiedene Anwender. Jeder dieser Anwender
  kann für den Anruf bei einem bestimnmten System eingerichtet werden, als
  Einstellungen für einen Anwender, der den Host Modus anruft oder zur
  Verwendung mit dem Point System.

 ^bPoint system^n

  Alle Einstellungen für das Fido Point System, das das Senden und Empfangen
  von Mail und Dateien ermöglicht.

 ^bCost management^n

  Erlaubt die sehr exakte Berechnung der Kosten, die beim Anruf in
  verschiedenen Mailboxen entstehen.

 ^bRegistration info^n

  Wenn dies die PROFESSIONAL Version von Terminate ist, überprüfen Sie, daß
  alle Ihre persönlichen Angaben richtig eingebunden sind.
  Diese Menü-Option wird Ihnen auch zeigen, wie Sie Ihre Software schnell
  zum PROFESSIONAL Standard upgraden können...

 ^bWrite setup to disk^n

  Wenn die Autosave-Konfiguration unter Toggles auf ON geschaltet ist, wird
  die Konfiguration beim Verlassen des Konfigurationsmenüs immer
  abgespeichert, so daß Sie Ihre Einstellungen auch dann nicht verlieren
  werden, wenn Ihr Rechner sich irgendwo beim Aufruf eines externen
  Programms aufhängt.

 ^hCommand line switches^n

  ^h/CONFIG^n

   Konfiguriert die Konfigurationsdatei .CFG und verläßt das Programm dann
   wieder, ohne ein Gerät zu initialisieren.

  ^h/F^n

   Ruft nur den Datei-Manager auf und beendet das Programm dann wieder.

  ^h/HOST^n

   Startet Terminate normal und geht dann in den Host-Modus über. Dies
   könnten Sie in einer AUTOEXEC.BAT einbinden, wenn Sie den Hostmodus immer
   wieder neu starten möchten, wenn dieser versehentlich von einem externen
   Programm neu gestartet wird, während Sie sich im Host-Modus befinden.
   Wenn Terminate mit einem Mailer wie Portal of Power aufgerufen wird,
   sollten Sie außerdem den Schalter ^h/LOGIN^n verwenden, mit dem sich ein
   Anwender einloggen kann, den Hostmodus danach wieder verläßt und
   Terminate beendet. Die Kommandozeile für einen Mailer ist:
   ^hTERMINAT /HOST /LOGIN^n

  ^h/POINT^n

   Startet Terminate direkt im Point System, verläßt das Programm beim Druck
   auf die ESC-Taste.

  ^h/C:filename.ext^n

   Verwendung einer alternativen Konfigurationsdatei. Sie können hierbei
   auch Umgebungsvariablen einsetzen, die dann bei der Öffnung der Datei
   ersetzt werden. (Netzwerk: /C:TERMINA%NET%.CFG)

  ^h/NOCARD^n

   Nicht nach Soundkarten suchen oder diese initialisieren. (Eventuell kann
   Ihre Maschine sich aufhängen, wenn dieser Parameter nicht gesetzt ist und
   Sie keine Soundkarte haben. Dies kann auch angegeben werden, wenn Sie
   Terminate beispielsweise von Windows aus aufrufen, weil Windows sonst
   etwas melden würde wie "Gerät wird bereits benutzt".)

  ^h/SKIP^n

   Überspringen des Systeminformationstests, PS/2 Test. Diese Überprüfung
   dauert nur Mikrosekunden und sollte nur dann ausgeschaltet werden, wenn
   Sie beim Start von Terminate Probleme mit Systemabstürzen haben.

  ^h/DISK^n

   Zwingen Sie die Overlay-Datei dazu, auf der Festplatte zu bleiben. Wenn
   Sie eine schnelle Festplatte haben, kann es sein, daß  Sie die Overlays
   nicht im Speicher brauchen, aber es würde natürlich die Geschwindigkeit
   der Menüs erhöhen.

  ^h/BUF:xxx^n

   Wenn Sie die Overlays nicht in den Speicher laden lassen, können Sie den
   Overlay-Puffer vergrößern, der allerdings normalen Hauptspeicher belegen
   wird. Der Wert xxx steht für die Anzahl der Kilobytes, die zum normalen
   Puffer hinzugefügt werden sollen. Der Puffer kann nie niedriger als die
   kleinste Overlay-Datei sein.

  ^h/NOXMS^n

   Terminate wird immer zuerst versuchen, XMS zu verwenden, da dieser
   schneller als EMS ist. Wenn Sie aber aus irgendeinem Grund nicht wollen,
   daß Terminate XMS ausprobiert oder Sie Terminate grundsätzlich zur
   Verwendung von EMS zwingen möchten, können Sie diesen Schalter setzen.
   Terminate will always try XMS first because it is faster than EMS.
   But if you, for some reason, never want Terminate to try XMS or want to
   force Terminate into using EMS memory, you can use this switch.

  ^h/DIAL:xxx^n

   Nach Programmstart soll sofort diese Nummer aus dem Telefonbuch bis zur
   Verbindung angewählt werden.

  ^h/BOSS[:x]^n

   Anruf bei Ihrem Fido-Boss und Austausch von Mail- und Dateipaketen. x
   steht für welcher Boss angerufen werden soll. Wenn Sie /BOSS oder /BOSS:0
   angeben, wird Terminate alle Bosse anrufen, bei denen Autodial aktiviert
   ist.

  ^h/CALL:node/name^n

   Durchsucht die Nodeliste nach der Nodenummer oder der Suchzeichenfolge
   und ruft die erste gefundene Nummer an.

  ^h/FIX^n

   Durchsucht und aktualisiert die BIOS-Daten mit den Informationen zur
   seriellen Schnittstellen. Speichert den normalen Wert der COM-Anschlüsse
   im unteren Speicherbereich und die Bios Equipment Flag, so daß es
   aussieht, als ob Sie 4 COM-ports hätten. Terminate braucht das zwar
   nicht, aber vielleiucht brauchen es externe Utilities.

  ^h/SCRLEN:xxx /SCRCOL:xxx^n

   Wenn Sie einen eigenen Videomodus verwenden oder einen Videomodus, den
   Terminate nicht detektieren kann, werden Sie evtl. Probleme mit der
   Bildschirmgröße haben. Diese Parameter ermöglichen es Ihnen, die
   Bildschirmgröße manuell zu erzwingen. Bitte geben Sie keine Werte an, die
   größer als Ihre maximale Auflösung sind, da dies unvorhersehbare
   Ergebnisse haben könnte.

  ^h/DEVICE:x^n

   Erzwingt beim Start ein bestimmtes Gerät.

  ^h/PORT:x^n

   Forciert beim Aufruf einen bestimmten COM-Anschluß.

  ^h/BAUD:x^n

   Forciert eine Baudrate beim Start.

  ^h/TASK:x^n

   Wenn Terminate aus irgendwelchen Gründen die Multitasking-Umgebung nicht
   erkennen sollte, können Sie Terminate dazu zwingen zu glauben, daß ein
   bestimmter Multitasker eingesetzt wird, so daß Zeitscheiben entsprechend
   der Routinen dieses Multitaskers abgegeben werden.

    1 = OS/2
    2 = Windows
    3 = DESQview
    4 = TaskView
    5 = TopView
    6 = DoubleDos
    7 = Virtual

  ^h/MODE:x^n

   Erzwingt einen Videomodus 0=Mono,1=CGA,2=EGA,3=MCGA,4=VGA
   Wenn Sie /MODE verwenden, wird Terminate den Videoadapter nicht testen,
   sondern annehmen, daß Sie recht haben.

  ^h/UPG^n

   Wird eine UPGRADE.CFG mit Standardwerten erzeugen. Diese Datei wird für
   die Aktualisierung von älteren Versionen benötigt, kann aber auch zu
   Testzwecken verwendet werden - Terminate wird dann aufgerufen mit
   TERMINAT /C:UPGRADE.CFG

  ^h/NOIMPORT^n

   Kein automatischer Import von Konfigurationen aus anderen Programmen. IN
   INSTALL.DOC finden Sie Informationen zum Import.

 ^hErrorlevels^n

  ^hFatal errors^n       255

   Kein Speicher mehr, Runtime-Fehler, schwerwiegender Fehler beim Lesen von
   Datenträger.

  ^hOverlay errors^n     254

   Problem beim Laden oder Verwenden von Overlays.

  ^hPassword error^n     253

   Wenn das Start-Paßwort nicht stimmt.

  ^hLock error^n         252

   Wenn das Programm von einem Pfad aufgerufen wurde, von dem aus es nicht
   erlaubt ist.

  ^hOut of diskspace^n   251

   Wenn weniger als der mindestens nötige Plattenspeicher übrig war.

  ^hInactivity^n         250

   Wenn Terminate zu lange inaktiv war.

  ^hSemaphore exit^n     249

   Eine Semaphore-Datei wurde erstellt oder deren Datum wurde geändert, die
   den Ausstieg von Terminate erzwingt.

  ^hHostmode shutdown^n  248

   Druck von Alt-X oder Verwendung des befehls /LOGIN /EXIT

  ^hNo errors^n            0

   Normaler Programmanschluß, keinerlei Fehler

