NAME test WINDOWCOMPAT
DESCRIPTION 'IOPL-Test'
STACKSIZE 0x10000

PROTMODE

SEGMENTS
  R2SEG CLASS 'CODE' IOPL

EXPORTS
  _16_TEST 2
