NAME           ps   WINDOWCOMPAT

DESCRIPTION    'Shows current system state. (c) 1993 by Ralf Seidel'
PROTMODE
HEAPSIZE       0x8000
STACKSIZE      0x8000

IMPORTS DOSQPROCSTATUS=DOSCALLS.154
