NAME            PrfReset WINDOWCOMPAT
STUB            'OS2STUB.EXE'
CODE            PRELOAD MOVEABLE
DATA            LOADONCALL MOVEABLE MULTIPLE READWRITE
HEAPSIZE        4096
STACKSIZE       4096
