NAME         SHUTDOWN WINDOWCOMPAT
DESCRIPTION 'OS/2 Shutdown for DB/2 Command'
DATA         MULTIPLE NONSHARED
PROTMODE
IMPORTS      DOSQPROCSTATUS=DOSCALLS.154

