NAME        SNAPSHOT WINDOWCOMPAT
DESCRIPTION 'SNAPSHOT - System Resource Monitor (text mode, single poll)'
STUB        'OS2STUB.EXE'
HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   65536
IMPORTS
   DOSQPROCSTATUS=DOSCALL1.154
