;-------------------------------------
; XTime.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           XTime  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'eXecute a command at a certain TIME (C) Aaron Walton, 1990'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
