LIBRARY       PALETTE     INITINSTANCE

DESCRIPTION   'Palette extension for GPI calls on VGA compatible cards.'
PROTMODE
DATA          NONSHARED
STACKSIZE     4096
HEAPSIZE      3072

SEGMENTS      PALETTE      IOPL

EXPORTS       REMAPALLPALETTE 3

              SETPAL_EGA   2
              SETPAL_VGA   3
              GPISETPALETTE
              GPICOLORINIT
