NAME    pmcopy	WINDOWAPI

DESCRIPTION 'PM Disk Copy'

STUB    'OS2STUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE

HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 8192

EXPORTS ClientWndProc ReadDlgProc WriteDlgProc FmtDlgProc AboutDlgProc QuitDlgProc

