NAME    Monitor

DESCRIPTION 'Marc Cohen OS/2 Monitor Sample Application'

STUB    'OS2STUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 4096

EXPORTS
    MyWindowProc @1
