;##############################################################################
; $Id: rmt.def,v 1.6 1994/09/01 23:54:47 ak Exp $
;##############################################################################
; $Log: rmt.def,v $
;Revision 1.6  1994/09/01  23:54:47  ak
;Don't export _DLL_InitTerm. Seems to be included anyway.
;
;Revision 1.5  1994/02/16 15:29:04  edvkai
;Dummy checkin for CVS 1.3 crlf.
;
;Revision 1.4  1993/12/05 13:48:12  ak
;*** empty log message ***
;
;Revision 1.3  1993/11/25  18:53:38  edvkai
;Removed DLL import by number.
;Changed return codes to avoid ambiguities.
;Changed lseek into seek, parameter changes.
;
;Revision 1.1.1.1  1993/02/08  21:31:52  AK
;TAR device interface DLLs.
;
;Revision 1.1  1993/02/08  21:31:50  AK
;Initial revision
;
;##############################################################################
LIBRARY 'RMT_????' INITINSTANCE
DESCRIPTION 'GTAK ???? Access Module'
CODE LOADONCALL
DATA LOADONCALL NONSHARED MULTIPLE
EXPORTS
	rmt_open
	rmt_close
	rmt_read
	rmt_write
	rmt_seek
	rmt_ioctl
	rmt_block
	rmt_error
	rmt_status
