5000000
0 0 VSCALE.DAT 12
0 0 FIGHWIN.CFG 22
0 0 JOYSTICK.INI 22
0 0 SETUP.ID 474
0 0 DRV2.COM 1460
0 0 COMTSR.EXE 9548
0 0 DIAL.EXE 15278
0 0 NOISE.EXE 11536
0 0 NOISE2.EXE 10792
0 0 SB.EXE 16768
0 0 SP.EXE 27184
0 0 FM.EXE 20402
0 0 FM32.EXE 46222
0 0 IPXDRVR.EXE 48448
0 0 NBTSR.EXE 47616
0 0 G.EXE 726337
0 0 DOS4GW.EXE 254566
0 0 SETUP.EXE 111508
0 0 TRN\Z.TRN 64046 a
