Copyright: Hilfe zum Calamus-Rasterflächenmodul          ©1995 EDV-Beratung Norbert Simon
Citation: ©EDV-Beratung Norbert Simon


Das Rasterflächen-Modul

Das Rasterflächen-Modul stellt Ihnen diverse Gestaltungselemente zur Verfügung, mit denen Sie z.B. Textabschnitte hervorheben oder abgrenzen können, oder Sie benutzen Sie bewußt als Gestaltungsmittel in Ihren Dokumenten.

Im Rasterflächenmodul stehen Ihnen vier Befehlsgruppen zur Verfügung:

Die Rasterflächenform

Die Rasterflächenschatten

Die Rasterflachenfarbe und Füllmuster

Die Rasterflächenumrandung

Das Rasterflächen-Modul behandelt die Elemente eines Rasterflächen-Rahmens dynamisch. Das bedeutet, daß ein angewählter Rasterflächen-Rahmen immer den aktuellen Einstellungen entspricht, die Sie auswählen. Wenn Sie also nachträglich den Inhalt eines oder mehrerer Rasterflächen-Rahmens ändern wollen, wählen Sie Ihn einfach an, und geben ihm die neuen Einstellungen mit den entsprechenden Befehlen des Rasterflächen-Moduls.


Die Rasterflächenform

Insgesamt stehen fünfzehn verschiedene Rasterflächenformen zur Verfügung. Wählen Sie eine davon, um Sie entweder eine Vorwahl für den nächsten Rasterflächen-Rahmen der erzeugt werden soll zu machen, oder um einem angewählten Rasterflächenrahmen mit dieser Form zu füllen.


Schatteneinstellung für Rasterflächen

In dieser Befehlsgruppe des Rasterflächen-Moduls können Sie zwei Einstellungen vornehmen:
 Die Farbe des Rasterflächenschattens
 Die Richtung und Tiefe des Rasterflächenschattens


Mit der für Calamus typischen Farbliste können Sie eine Farbe für den Rasterflächenschatten auswählen. Sollten Sie damit noch nicht vertraut sein, schlagen Sie im Handbuch unter Standardelemente nach.


Legen Sie mit den neuen Richtungselementen fest, in welche Richtung der Schatten fallen soll. Mit den  Koordinaten-Feldern legen Sie die Tiefe des Schattens fest. Zusätzliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch im Kapitel Standardelemente.


Farben und Füllmuster für Rasterflächen

Diese Befehlsgruppe des Rasterflächenmoduls stellt Ihnen zwei verschiedene Funktionen zur Verfügung:
Die Farbeinstellung der Rasterfläche
Den Eckenradius der Rasterfläche


Mit der für Calamus typischen Farbliste können Sie eine Farbe für den Rasterflächenschatten auswählen. Sollten Sie damit noch nicht vertraut sein, schlagen Sie im Handbuch unter Standardelemente nach.


Allen Rasterflächen mit gerundeten oder abgeflachten Ecken können Sie einen Radius geben, mit dem die Rasterfläche individuell verändert werden kann. Diese Funktion können Sie gleichzeitig auf mehrere Rasterflächen-Rahmen anwenden.


Rasterflächen-Umrandung

In dieser Befehlsgruppe des Rasterflächenmoduls können Sie insgesamt drei Funktionen nutzen, die die Umrandung einer Rasterfläche beeinflussen:
Die Farbe der Umrandung
Die Strichstärke der Umrandung
Die Umrandungsart


Mit der für Calamus typischen Farbliste können Sie eine Farbe für die Umrandung von Rasterflächen auswählen. Sollten Sie damit noch nicht vertraut sein, schlagen Sie im Handbuch unter Standardelemente nach.


Sie können Strichstärken bis zu 999,99 Punkt wählen. Die Maßeinheit für die Strichstärke wird im Seitenmodul eingestellt. Alternativ zur freien Wahl der Strichstärke können Sie auch die vorgegebenen Strichstärken in dieser Befehlsgruppe wählen.

Die Haarlinie (eingerahmt) entspricht dabei immer genau einer Pixelbreite des jeweiligen Ausgabegeräts. Bei einer Auflösung von 2540 dpi ist diese Linie nahezu unsichtbar.


Es stehen acht verschiedenen Umrandungsarten zur Verfügung, die Sie einfach durch anklicken mit der Maus auswählen können. Die aktuell ausgewählte Art ist eingerahmt.