Copyright: Hilfe zum Calamus-Linienmodul                        ©1995 EDV-Beratung Norbert Simon
Citation: ©EDV-Beratung Norbert Simon


Das Linien-Modul

Linien sind das einfachte, aber möglicherweise wesentlichste grafische Element in einem Dokument. Sie trennen Tabelle, Spalten, Zeilen oder Fußnoten vom Text und strukturieren so das Layout.
Mit dem Linien-Modul gibt Ihnen verschiedene Linientypen an die Hand, die Sie noch mit einigen Einstellungen in den drei Befehlsgruppen ihren Bedürftnissen anpassen können.
 Der Linientyp
 Der Linienschatten
 Die Linienform

Das Linien-Modul behandelt die Elemente eines Linien-Rahmens dynamisch. Das bedeutet, daß ein angewählter Linien-Rahmen immer den aktuellen Einstellungen entspricht, die Sie auswählen. Wenn Sie also nachträglich den Inhalt eines oder auch mehrerer Linien-Rahmens ändern wollen, wählen Sie Ihn einfach an, und geben ihm die neuen Einstellungen mit den entsprechenden Befehlen des Linien-Moduls.


Der Linientyp

In der Befehlsgruppe Linientyp finden Sie 18 verschiedene Linientypen. Die Abbildungen entsprechen der Lage jedes Typs im Rahmen, den Sie für eine Linie anlegen.
Die Pfeilspitze liegt in automatisch in der Ecke des Rahmens, die als zweite beim Aufziehen eines Rahmens auf der Dokumentseite plaziert wird. Das können Sie mit den Befehlen des Linien-Moduls nachträglich jederzeit ändern.

Die letzten sechs Pfeiltypen sehen sich zwar sehr ähnlich, sie unterscheiden sich aber dennoch in einem entscheidenen Merkmal: Je nach verwendetem Typ liegt die Linie am oberen/linken Rand, in der Mitte oder unten/rechts im Linienrahmen.


Linienschatten festlegen

In dieser Befehlsgruppe des Linien-Moduls können Sie zwei Einstellungen vornehmen:
 Die Farbe des Linienchattens
 Die Richtung und Tiefe des Linienschattens


Mit der für Calamus typischen Farbliste können Sie eine Farbe für den Linienschatten auswählen. Sollten Sie damit noch nicht vertraut sein, schlagen Sie im Handbuch unter Standardelemente nach.


Legen Sie mit den neuen Richtungselementen fest, in welche Richtung der Schatten fallen soll. Mit den  Koordinaten-Feldern legen Sie die Tiefe des Schattens fest. Zusätzliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch im Kapitel Standardelemente.


Die Linienform

In dieser Befehlsgruppe des Linienmoduls können Sie nachfolgende Funktionen einstellen:
 Die Linienfarbe
 Die Linienbreite
 Den Linienstil
 Die Linienenden


Mit der für Calamus typischen Farbliste können Sie eine Farbe für die Linie auswählen. Sollten Sie damit noch nicht vertraut sein, schlagen Sie im Handbuch unter Standardelemente nach.


Sie können Strichstärken bis zu 999,99 Punkt wählen. Die Maßeinheit für die Strichstärke wird im Seitenmodul eingestellt. Alternativ zur freien Wahl der Strichstärke können Sie auch die vorgegebenen Strichstärken in dieser Befehlsgruppe wählen.

Die Haarlinie (eingerahmt) entspricht dabei immer genau einer Pixelbreite des jeweiligen Ausgabegeräts. Bei einer Auflösung von 2540 dpi ist diese Linie nahezu unsichtbar.


Es stehen acht verschiedenen Linienarten zur Verfügung, die Sie einfach durch anklicken mit der Maus auswählen können. Die aktuell ausgewählte Art ist eingerahmt.


Sie können zwischen einem eckigen, einem runden und einen Pfeilspitzen-Ende der Linie wählen. Die ersten drei Symbole der Liste sind für den Linienanfang, die drei letzten Symbole für das Linienende gedacht.