Copyright: Hilfe für Calamus
Citation: ©1995 EDV-Beratung Norbert Simon


Das Verlaufsmodul

Um eien Farbverlauf erzeugen zu können, müssen Sie vorher einen leeren Rastergrafik-Rahmen erzeugen. Sie können Farbverläufe in verschiedenen Ausführungen erzeugen. Jeder Verlaufstyp ist in weiten Grenzen einstellbar. Wählen Sie entweder aus der Liste, oder klicken Sie die Elemente im Bild an, zu denen Sie Information wünschen.
 Lineare Farbverläufe
 Runde Farbverläufe
Das Verlaufsmodul besitzt lediglich eine Befehlsgruppe.

Normalerweise wird das Verlaufsmodul beim Start von Calamus geladen. Sollt es in der Kopfzeile nicht eingefügt sein, prüfen Sie bitte mit dem Befehl Externe Modulse aus dem Menü Datei, ob es möglicherweise noch geladen werden muß. Damit das Modul beim nächsten Start von Calamus sofort verfügbar ist, müssen Sie die Systemeinstellungen von Calamus speichern.


Lineare Farbverläufe

Lineare Farbverläufe werden mit einem Dialog eingestellt, der Ihnen verschiedene Optionen bietet:

 Die Farben

 Der Verlaufstyp

 Der Verlaufswinkel

 Größe und Auflösung

 Die Vorschau


Runde Farbverläufe

Runde Farbverläufe werden mit einem Dialog eingestellt, der Ihnen verschiedene Optionen bietet:

 Die Farben

 Der Verlaufstyp

 Die Richtungsumkehr

 Größe und Auflösung

 Die Vorschau


Sie können drei Farben für den linearen Verlauf einstellen. Farbe 1, die zur Farbe 2 verläuft, und Farbe 3, der der Farbe 2 fließt.

Die Farben entsprechen den Farblisten der anderen geladenen Module mit Farbauswahl.


TriStep verwendet alle drei Farben für den Verlauf. Bidirketional blendet die Farbe 1 zur Farbe 2 und wieder zurück.

Ist weder TriStep noch Bidirektional gewählt, wird Farbe 1 in die Farbe 2 überblendet.

Mit Invers kehren Sie die Farbreihenfolge um.


Sie können entweder einen Winkel direkt in das vorgesehene Feld eingeben, oder mit der Maus den Pfeil im Vorschaufenster bewegen, um die Richtung des Farbverlaufs frei festzulegen.


Die Größenangabe legt die verwendete Fläche für den Verlauf fest. Die Größe des Rastergrafikrahmens wied damit nicht beeinflußt. Das Ergebnis wird im Rastergrafikrahmen zentriert. Inst die gewünschte Größe nicht im Rahmen darstellbar, wird der Verlauf entsprechend dem Rahmen am Rand zugeschnitten.

Mit der Auflösung nehmen Sie Einfluß auf die Abstufungen des Verlaufs. In gewissem Umfang kann das auch die Verlaufsgröße (s.o.) beeinflussen.


Mit dem Voransicht-Schalter wird der Verlauf im Musterfenster an die aktuellen Einstellungen angepaßt.


Hier finden Sie einen Copyright-Vermerk des Moduls.


Sie können zwei Farben für den Verlauf, und eine für den Hintergrund wählen. Farbe 1 ist das Zentrum, Farbe 2 die Mitte und Farbe 3 die Hintergrundfarbe. Die Farben entsprechen den Definitionen aus anderen Modulen.


Es gibt drei Varianten, wie der runde Verlauf den gewählten Rastergrafikrahmen ausfüllt. Am einfachsten können Sie mit der Voransicht die verschiedenen Ergebnisse begutachten.


Mit dem Schalter Richtungsumkehr vertauschen Sie die Hintergrundfarbe mit der Farbe in der Mitte.


Das Verlaufsmodul besitzt lediglich eine Befehlsgruppe.


Dieser Schalter hat z.Z. keine Funktion.