
 ^hGeneral options 1^n

 ^m╒══════════════════════╤══════════════════════════════╡^t General options 1 ^m╞╕
 │ ^nSwap method          ^m│ ^hXMS/EMS/Disk                                      ^m│
 │ ^nSwap when shelling   ^m│ ^hOn                                                ^m│
 │ ^nWarning days         ^m│ ^h30                                                ^m│
 │ ^nScrollBack buffer kb ^m│ ^h32                                                ^m│
 │ ^nTime format          ^m│ ^h24-hour                                           ^m│
 │^r Country code         ^m│ ^h45   Danmark                                      ^m│
 │ ^nPause time / char    ^m│ ^h30   .                                            ^m│
 │ ^nMinimum diskspace    ^m│ ^h250000                                            ^m│
 │ ^nTag char             ^m│ ^h■                                                 ^m│
 │ ^nEdit background      ^m│ ^h░                                                 ^m│
 │ ^nOnline warn minutes  ^m│ ^h15                                                ^m│
 │ ^nInformation time     ^m│ ^h15                                                ^m│
 │ ^nMax log size kb      ^m│ ^h64                                                ^m│
 │ ^nInactivity seconds   ^m│ ^h1800                                              ^m│
 │ ^nAudio control        ^m│ ^h00:00 ^n- ^h00:00                                     ^m│
 │ ^nAuto password        ^m│ ^h8                                                 ^m│
 │ ^nSeparators           ^m│ ^nThousand ^h.  ^nDecimal ^h,  ^nDate ^h-  ^nTime ^h.  ^nLines ^h─    ^m│
 │ ^nFilefinder drives    ^m│                                                   ^m│
 │ ^nScan drives          ^m│                                                   ^m│
 │ ^nRelease buffer       ^m│ ^hYes                                               ^m│
 │ ^nMenu background      ^m│ ^h▒                                                 ^m│
 ╘══════════════════════╧═══════════════════════════════════════════════════╛^n

 ^hSwap method^n

  ^m┌─┤^t Select swap method ^m├┐
  │^r XMS/EMS/Disk          ^m│
  │ ^nEMS/XMS/Disk          ^m│
  │ ^nXMS/Disk              ^m│
  │ ^nEMS/Disk              ^m│
  │ ^nDisk                  ^m│
  │ ^nNone                  ^m│
  └───────────────────────┘^n

  Wähle die bevorzugte Methode zur Auslagerung des Speichers, wenn Du
  ein externes Programm aufrufst oder in eine Dos-Shell gehst.
  Berücksichtige dabei, daß XMS schneller als EMS Speicher ist.

 ^hSwap when shelling^n

  Swapping Methode bei DOS-Shells. Wenn Du Speicherprobleme hast, wirst
  Du diese Funktion aktivieren muessen. Bei Abschalten dieser Funktion
  springt Terminate zwar schneller in eine Dos-Shell; jedoch hast Du
  dann nicht soviel freien Arbeitsspeicher übrig.

 ^hWarning days^n

  Wenn diese Funktion aktiviert ist und Du dann W im Wählverzeichnis
  drückst, blinken alle Einträge, die Du in x Tagen nicht angerufen
  hast.

 ^hScrollBack buffer kb^n

  Festlegung der Größe des Scrollback Puffers ^hAlt-B^n in Byte. Die
  Größe kann zwischen 16-128k variieren. Du solltest aus Speichergründen
  keinen zu großen Puffer wählen wenn Du auch umfangreiche
  Telefonverzeichnisse verwendest. Wenn Terminate unbedingt Speicher
  braucht, wird dieser Puffer verringert, um Ressourcen an andere
  Funktionan abzugeben.

 ^hTime format^n

  Wähle 12 oder 24 Stunden Zeitanzeige.

 ^hCountry code^n

  Selektiert Deine Länder-Codeseite, installiert die internationale
  Telefonvorwahl und die Telefonkonvertierung für das Pointsystem.
  Momentan unterstützt Terminate fast 100 verschiedene Länder in der
  Anzeige der Zeitzonen und der Verwendung internationaler Vorwahlen.

 ^hPause time / char^n

  Die Pause-Option ^hAlt-F3^n schickt eine vordefiniertes Zeichen alle x
  Sekunden an die Mailbox, wenn eine Verbindung besteht.

 ^hMinimum diskspace^n

  Terminate wird alle 60 Sekunden überprüfen, ob der Plattenspeicher des
  Laufwerks, in dem sich TERMINAT.EXE befindet, nicht zu weit absinkt.
  Wenn weniger Festplattenplatz übrig bleibt als der eingetragene Wert,
  wird das Programm sich enden. Wenn Du nicht willst, daß Terminate je
  aufgrund mangelnden Festplattenplatzes beendet wird, gib an dieser
  Stelle "0" ein.

 ^hTag char^n

  Welches Zeichen soll global als Markierungszeichen verwendet werden
  (z.B. in Menus, etc.)?

 ^hEdit background^n

  Welches Zeichen soll als Hintergrundzeichen in freien Feldern
  verwendet werden?

 ^hOnline warn minutes^n

  Nach wievielen Minuten Dich Terminate warnen soll, daß Du bereits zuviel
  Zeit in der Mailbox verbracht hast. 0 schaltet diese Warnungen aus.

 ^hInformation time^n

  Wie lange sollen diverse Informationsfenster auf dem Bildschirm
  bleiben? (in 1/10 Sekunden) Sollte Dir Terminate zu schnell sein,
  kannst Du diesen Wert erhöhen.

 ^hMax log size kb^n

  Sobald die Größe des Logfiles x KB übersteigt, wird es automatisch auf die
  Hälfte der aktuellen Größe gekürzt. Damit mußt Du dich niemals mehr um
  das Löschen von Logfiles kümmern, falls diese zu groß werden. 0
  schaltet diese automatische Anpassung aus.

 ^hInactivity seconds^n

  Wie viele Sekunden soll im Terminal-Modus ohne Aktivität des Benutzers
  gewartet werden bevor Terminate automatisch zu Dos zurückkehrt. 0
  schaltet diese Funktion aus.

 ^hAudio control^n

  In welcher Zeitspanne sollen die Terminate Kontrolltöne erlaubt werden.
  00:00 - 00:00 bedeutet, daß die Kontrolltöne immer erlaubt sind.

 ^hAuto password^n

  Sobald Du ein Passwort editierst, dessen Eintrag noch leer ist, wird
  ein Zufallspasswort mit der Länge x erstellt. Dieses Passwort wird nur
  aus Zeichen "a...z" und "0...9" bestehen. Wenn Du diese
  Zufallspasswörter nicht verwenden willst, kannst Du diese Funktion mit
  0 auch wieder aus-s schalten.

 ^hSeparators^n

  Trennzeichen für Zahlen, Zeit und Datum sind entsprechend der Code-
  Seite für das jeweilige Land unterschiedlich:

               Denmark    USA
  ^hThousand : ^n        .      ,
  ^hDecimal  : ^n        ,      .
  ^hDate     : ^n        -      /
  ^hTime     : ^n        .      :

  Zeilen werden oft verwendet und normalerweise durch das Grafische
  Zeichen "-" dargestellt, was dann so aussieht: "──────────". Falls Du
  diese Zeichen aus irgendeinem Grund ändern moechtest - kein Problem...

 ^hFilefinder drives^n / ^hScan drives^n

  ^m╒╡^t Drives ^m╞╕
  │  ^hC:   ^n■  ^m│
  │  ^hD:   ^n■  ^m│
  │^r  E:      ^m│
  │  ^nF:   ■  ^m│
  ╘══════════╛^n

  Beim verwenden es internen Filesuchers oder des Dateimanagers kannst
  Du bestimmte Laufwerksbuchstaben ausschliessen (z.B. CDROM oder
  Netz-Laufwerke).

 ^hRelease buffer^n

  Wenn Du den Rückholpuffer nach dem Aufruf eines externen Programms
  löschen läßt, geht das Swappen schneller, da weniger Byte im Speicher
  oder auf die Festplatte geswappt werden müssen. Der Puffer wird
  trotzdem gespeichert, wenn in den TOGGLES Einstellungen Autosave
  Scrollback aktiv ist. Wenn Du den Rückholpuffer alsoo nice brauchst,
  schalte einfach Auto Save aus.

 ^hMenu background^n

  Definiert das Zeichen, das als Hintergrundzeichen in den Konfigura-
  tionsmenus und im Hostmode verwendet werden wird.

 ^hGeneral options 2^n

  ^m╒══════════════════════╤═════════════════════════╡^t General options 2 ^m╞╕
  │ ^nStatus start offline ^m│ ^hAlt-Z for Help                               ^m│
  │^r Status start online  ^m│ ^hSystem name                                  ^m│
  │ ^nStatus end offline   ^m│ ^hTime 11:59:59                                ^m│
  │ ^nStatus end online    ^m│ ^hkr       3,75                                ^m│
  ╘══════════════════════╧══════════════════════════════════════════════╛^n

  Dieses Menu definiert die Anzeigen innerhalb der Statuszeile. Diese
  Anzeigen koennen manuell mit ^bAlt-F1^n (Start) und ^bAlt-F2^n (Ende)
  verändert werden.

  Status start offline : Wenn keine Verbindung besteht, wird diese
                         Anzeige auf der linken Seite der Statusanzeige
                         gezeigt.
  Status start online  : Wenn eine Verbindung besteht, wird diese
                         Anzeige auf der linken Seite der Statusanzeige
                         gezeigt.

  Status end offline   : Wenn keine Verbindung besteht, wird diese
                         Anzeige auf der rechten Seite der Statusanzeige
                         gezeigt.
  Status end online    : Wenn eine Verbindung besteht, wird diese
                         Anzeige auf der rechten Seite der Statusanzeige
                         gezeigt.

 ^hExternal support^n

  ^m╒═════════════════════════════════════════════════╡^t External support ^m╞╕
  │                                                                     ^m│
  │  ^nF^b1    ^hHelp  @HELP                                                  ^m│
  │  ^nF^b2    ^hMemo  MEM /D |More !W                                        ^m│
  │  ^nF^b3    ^hFrmt  FORMAT A:                                              ^m│
  │  ^nF^b4    ^hVira  C:\U\SCAN C: !M !E                                     ^m│
  │  ^nF^b5    ^hGSet  GSETUP !M                                              ^m│
  │  ^nF^b6    ^hEcho  ECHO %COMSPEC% %FD% %RA% %DIRCMD% %PATH% !W            ^m│
  │ ^r F7  ^n  ^hVPic  VPIC !F !M                                             ^m│
  │  ^nF^b8    ^hPack  SHEZ !M                                                ^m│
  │  ^nF^b9    ^hPrnt  DIR >PRN                                               ^m│
  │  ^nF1^b0   ^hNCD   NCD !M                                                 ^m│
  │  ^nF11                                                                ^m│
  │  ^nF12                                                                ^m│
  │                                                                     │
  │  ^n!P=COM1-8   !C=COM0-7   !0=DownPath   !E=No COMMAND.COM            ^m│
  │  ^n!M=Swap !W=Wait  !B=Baud !L=LinkRate  !I=Irq !A=Address            ^m│
  │  ^n!F=FileName !CD=Change path !25,!30,!43,!50=Screen size            ^m│
  │                                                                     │
  ╘═════════════════════════════════════════════════════════════════════╛^n

  Definiert die Hilfsprogramme, die mit STRG oder SHIFT F1..F12 im
  Terminal Modus oder im Dateimanager aufgerufen werden können. Das
  erste Wort definiert die Anzeige in der Statuszeile wenn Du STRG oder
  SHIFT drückst. Die Parameter werden mit dem entsprechenden Wert
  ausgefüllt oder aktivieren die entsprechende Option bei Ausführung.

  ^h!P^n

  Wird mit dem aktiven COM-Port ersetzt.

  ^h!C^n
  
  Wird mit dem aktiven COM-Port -1 ersetzt. COM1=0  COM2=0

  ^h!0^n

  Wird mit dem aktuellen Download-Pfad ersetzt.

  ^h!E^n

  Programm direkt aufrufen, ohne vorher auf COMMAND.COM zuzugreifen.

  ^h!M^n

  Speicher auslagern, wenn das Programm viele Ressourcen braucht.

  ^h!W^n

  Warte nach dem Ausführen des externen Programms, bevor Du zu Terminate
  zurückkehrst.

  ^h!B^n

  Wird mit der aktuellen Baudrate ersetzt.

  ^h!L^n

  Wird mit der aktuellen Verbindungsgeschwindigkeit ersetzt (14400)

  ^h!F^n

  Name im Dateimanager, der unter dem Auswahlbalken steht.

  ^h!CD^n

  Wechselt in den Pfad, in dem sich das Programm befindet, bevor das
  Programm aufgerufen wird.

  ^h!25,!30,!43,!50^n

  Bildschirmmodus auf 25, 30, 43 oder 50 Zeilen umstellen, funktioniert
  möglicherweise nicht auf allen Systemen.

