Contents

                      Syncard 96 ISDN - Configuration RNIS avancée !

Cliquez sur l écran pour avoir des informations supplémentaires !


TEI fixe

TEI pour Terminal Equipement Identifier.

Pour certains types de connexions RNIS (notamment en canal D) il est possible d imposer ce paramètres. Il est par ailleurs prévu deux valeurs possibles.


NDS

NDS pour Numéro de Désignation Supplémentaire.

Lorsque votre carte RNIS Syncard 96 est connectée non pas sur une ligne directe mais derrière un équipement de type PABX, il peut être nécessaire pour pouvoir emettre un appel, de fournir ce paramètre.

Il vous sera fourni par l administrateur de l équipement RNIS.

Il peut être spécifié un NDS différent pour chaque canal B.


SYNAPTEL
   SYNAPTEL, spécialiste du RNIS !

SYNAPTEL

10ème avenue

855, avenue Roger Salengro

92380 Chaville

FRANCE

tel:	33-1-41-15-44-00

fax:	33-1-44-15-12-13

Parlez avec nous sur Internet: WWW.SYNAPTEL.FR !


LE MONDE

Les différents sites auxquels vous pouvez vous connecter avec les produits Synaptel !