;****************************************************************************
;Module name: MemStat.DEF
;****************************************************************************

NAME           MemStat
DESCRIPTION    'GlobalMemoryStatus Demo'
EXETYPE        WINDOWS
STUB           'WINSTUB.EXE'
;CODE can be moved in memory and discarded/reloaded
CODE  PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

;DATA must be MULTIPLE if program can be invoked more than once
DATA  PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE


HEAPSIZE     1024
STACKSIZE    5120

EXPORTS
