EXETYPE         WINDOWS
DESCRIPTION    'MDITBAR: Simple ToolBar Example'
CODE            PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE        4096
STACKSIZE       5120
