NAME		vlibdemo
DESCRIPTION	'Sample Visualib Application'
EXETYPE		WINDOWS
STUB		'WINSTUB.EXE'
CODE  		PRELOAD MOVEABLE
DATA  		PRELOAD MOVEABLE

HEAPSIZE	0x8FFF
STACKSIZE	10240

