InS_StArT
FRAMES.COM
1.0
^Generic Frames,FRAMES.COM,IEM
*RIEM(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: 802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using 802.3.
@Ethernet_II
Ethernet_SNAP
TOKEN-RING_SNAP
IBM_PCN2_SNAP
FDDI_SNAP
NOVELL_RX-NET
InS_EnD
