LIBRARY			ODMASAMP
DESCRIPTION		'ODMA Sample Application'
EXETYPE         WINDOWS
CODE            MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE        32000

;EXPORTS
;				WEP                                 @1 RESIDENTNAME
;				ODMGETODMINTERFACE

