Das Programm DC simuliert
einen einfachen Computer
fuer Lern- & Studienzwecke

(c) 1987 PASCAL INTERNATIONAL
   & Zbigniew Skaradnik

Die Register des DC:
 AC - Akkumulator
 DR - Daten-Register
 AR - Adress-Register
 IR - Befehls-Register
 PC - Befehls-Zaehler
 SP - Stack-Pointer
Der Befehlssatz des DC:
 LDA  0000  load
 STA  0001  store
 ADD  0010  add
 SUB  0011  subtract
 JMP  0100  jump
 JMS  0101  jump if minus
 JSR  0110  jump to subroutine
 RTN  0111  return
 DEF  ----  define byte

Liste der Befehle:
 H - diese Hilfe
 C - clear, alles loeschen
 W - nach jeder Phase der
     Befehlsausfuehrung auf
     Taste warten
 D - nur eine kleine Pause
     nach jeder Phase
 N - keine Pause, keine Taste
 E - Ende
 R - Programm ausfuehren
 Gx- ab Adresse ausfuehren
CR - Einzelausfuehrung
 B - Unterbrechung loeschen
 Bx-  " an Adresse x setzen
 I - Interrupt loeschen
 Ix-  " an Adresse x setzen
 Vx- Speicherseite mit Adr.
     x anzeigen

 L name
   - DC-Programm aus Datei
     'name' laden


 Adr. Code Argument
   - Befehl in Speicher laden

 Adr. DEF Konstante
   - Wert in Speicher laden

 PC Adresse
   - PC-Register mit Adresse
     laden



