
  INSTALL möchte hier wissen, ob Sie die
  allgemeine Dokumentation zu 4D jetzt
  lesen wollen oder nicht.

  Sie können sich die allgemeine Dokumen-
  tation zu 4D (dies ist die Datei 4D.DOC)
  natürlich auch noch später anschauen.

  Möglich sind hier folgende Eingaben:

  N   - allgemeine Dokumentation jetzt
        NICHT lesen
  J   - allgemeine Dokumentation lesen
  ESC - INSTALL beenden

