NAME	WinMem

DESCRIPTION 'Summarize Global memory'

STUB	'WINSTUB.EXE'

CODE	MOVEABLE
DATA	MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 4096

EXPORTS
    HelloWndProc @1
    About	 @2
